Title: Greenhouse 20K / 58 Metrology en Calibration
Tags: 58_metrology_calibration Greenhouse20K Ruslan flow electrical pressure accred dimensional env instrument balans mass_metrology merk metrology gas_analysis calibration microscopy temp torque humidity onderdeel chemistry norm biology eenheid operatie tolerantie length mass cmm

NL: traceability metrologische
Transcription: ˈtreisəbɪlɪti meːtroloˈxisə
RU: метрологическая прослеживаемость
Example_NL: Metrologische traceability is essentieel voor kalibratie.
Example_RU: Метрологическая прослеживаемость — основа калибровки.
Category: metrology

NL: SI eenheid systeem
Transcription: ɛs aɪ ˈeːnɦɛit sɪsˈteːm
RU: СИ система единиц
Example_NL: Het SI bevat zeven basiseenheden.
Example_RU: СИ включает семь базовых единиц.
Category: metrology

NL: meter definitie
Transcription: ˈmeːtər defiˈnisi
RU: определение метра
Example_NL: De meter is gedefinieerd via lichtsnelheid.
Example_RU: Метр определён через скорость света.
Category: metrology

NL: kilogram nieuwe definitie
Transcription: ˈkiloɣrɑm ˈniʋə defiˈnisi
RU: новое определение килограмма
Example_NL: De kilogram is herdefinieerd via Planck-constante.
Example_RU: Килограмм переопределён через постоянную Планка.
Category: metrology

NL: kandela lichtsterkte
Transcription: kanˈdeːla ˈlɪxtstɛrktə
RU: кандела сила света
Example_NL: De kandela meet lichtsterkte.
Example_RU: Кандела измеряет силу света.
Category: metrology

NL: mol stofhoeveelheid
Transcription: mɔl ˈstɔfɦuvəlɦɛit
RU: моль количество вещества
Example_NL: Mol is gebaseerd op Avogadro-getal.
Example_RU: Моль основан на числе Авогадро.
Category: metrology

NL: ampere elektrische stroom
Transcription: ɑmˈpeːrə eˈlɛktrisə stroːm
RU: ампер электрический ток
Example_NL: De ampere is herdefinieerd via elementaire lading.
Example_RU: Ампер переопределён через элементарный заряд.
Category: metrology

NL: kelvin temperatuur
Transcription: ˈkɛlvɪn tɛmpɛraˈtyr
RU: кельвин температура
Example_NL: Kelvin gebruikt nu Boltzmann-constante.
Example_RU: Кельвин теперь использует постоянную Больцмана.
Category: metrology

NL: seconde tijdseenheid
Transcription: səˈkɔndə ˈtɛitsɛnˌɦɛit
RU: секунда единица времени
Example_NL: De seconde wordt gedefinieerd door cesium-atomen.
Example_RU: Секунда определяется атомами цезия.
Category: metrology

NL: primair standaard
Transcription: primˈaːrɪ stɑnˈdaːrt
RU: первичный эталон
Example_NL: Primaire standaarden definiëren eenheden.
Example_RU: Первичные эталоны определяют единицы.
Category: calibration

NL: secundair standaard
Transcription: səkʏnˈdaːr stɑnˈdaːrt
RU: вторичный эталон
Example_NL: Secundaire standaarden worden afgeleid van primaire.
Example_RU: Вторичные эталоны производятся от первичных.
Category: calibration

NL: werkstandaard
Transcription: ˈʋɛrkstɑnˌdaːrt
RU: рабочий эталон
Example_NL: Werkstandaarden worden in fabrieken gebruikt.
Example_RU: Рабочие эталоны применяются на заводах.
Category: calibration

NL: transfer standaard
Transcription: trɑnsˈfɛr stɑnˈdaːrt
RU: передаточный эталон
Example_NL: Een transferstandaard koppelt twee labs.
Example_RU: Передаточный эталон связывает две лаборатории.
Category: calibration

NL: inter-laboratorium vergelijking
Transcription: ɪntər laːbɔraːˈtoːriʏm vɛrxəˈlɛikɪŋ
RU: межлабораторное сравнение
Example_NL: ILC bewijst meetkundigheid.
Example_RU: ILC доказывает компетентность измерений.
Category: calibration

NL: ISO IEC 17025
Transcription: ˈiso iː seː ɛnzɛvənhɔndərtˈfɛifəntʋɪntəx
RU: ISO/IEC 17025
Example_NL: ISO 17025 is voor testlaboratoria.
Example_RU: ISO 17025 — для испытательных лабораторий.
Category: calibration

NL: ISO IEC 17020
Transcription: ˈiso iː seː ɛnzɛvənhɔndərtˈtʋɪntəx
RU: ISO/IEC 17020
Example_NL: ISO 17020 is voor inspectielichamen.
Example_RU: ISO 17020 — для инспекционных органов.
Category: calibration

NL: ISO 9001 kwaliteit
Transcription: ˈiso ˈneːɣəndɔndərt ˈnʌl kʋaːliˈtɛit
RU: ISO 9001 качество
Example_NL: ISO 9001 is een algemeen kwaliteitssysteem.
Example_RU: ISO 9001 — общая система качества.
Category: calibration

NL: RvA Raad voor Accreditatie
Transcription: ɛr veː aː raːt vɔr aːkredɪˈtaːsi
RU: RvA Совет по аккредитации
Example_NL: RvA accrediteert NL-laboratoria.
Example_RU: RvA аккредитует нидерландские лаборатории.
Category: calibration

NL: DAkkS Duitse accreditatie
Transcription: ˈdaks ˈdœitsə aːkredɪˈtaːsi
RU: DAkkS немецкая аккредитация
Example_NL: DAkkS is de Duitse accrediteur.
Example_RU: DAkkS — немецкий орган аккредитации.
Category: calibration

NL: UKAS Britse accreditatie
Transcription: ˈjukas ˈbrɪtsə aːkredɪˈtaːsi
RU: UKAS британская аккредитация
Example_NL: UKAS is de UK accreditation service.
Example_RU: UKAS — британская аккредитация.
Category: calibration

NL: NIST primaire standaard
Transcription: nɪst primˈaːrɪ stɑnˈdaːrt
RU: NIST первичный эталон
Example_NL: NIST is het Amerikaanse standaardinstituut.
Example_RU: NIST — американский институт стандартов.
Category: calibration

NL: PTB Duitsland metrologie
Transcription: peː teː beː ˈdœitslɑnt meːtroloˈxi
RU: PTB Германия метрология
Example_NL: PTB is het Duitse metrologie-instituut.
Example_RU: PTB — немецкий институт метрологии.
Category: calibration

NL: BIPM internationaal bureau
Transcription: biː aɪ piː ɛm ɪntɛrnaːsiˈonal byˈro
RU: BIPM международное бюро
Example_NL: BIPM coördineert wereldwijde metrologie.
Example_RU: BIPM координирует мировую метрологию.
Category: calibration

NL: VSL Van Swinden
Transcription: veː ɛs ɛl vɑn ˈsʋɪndən
RU: VSL Ван Свинден
Example_NL: VSL is het Nederlandse metrologie-instituut.
Example_RU: VSL — нидерландский институт метрологии.
Category: calibration

NL: meetonzekerheid GUM
Transcription: ˈmeːtɔnzeːkərɦɛit ɣʏm
RU: неопределённость измерения GUM
Example_NL: GUM is de gids voor meetonzekerheid.
Example_RU: GUM — руководство по неопределённости.
Category: metrology

NL: type A onzekerheid
Transcription: tipə aː ɔnzeːkərɦɛit
RU: тип A неопределённость
Example_NL: Type A is statistisch bepaald.
Example_RU: Тип A определён статистически.
Category: metrology

NL: type B onzekerheid
Transcription: tipə beː ɔnzeːkərɦɛit
RU: тип B неопределённость
Example_NL: Type B komt uit andere bronnen.
Example_RU: Тип B — из других источников.
Category: metrology

NL: dekkingsfactor k=2
Transcription: ˈdɛkɪŋsfɑktɔr kaː tʋeː
RU: коэффициент охвата k=2
Example_NL: Dekkingsfactor k=2 geeft 95% interval.
Example_RU: Коэффициент k=2 даёт 95%-й интервал.
Category: metrology

NL: uitgebreide onzekerheid
Transcription: ˈœitxəˈbreidə ɔnzeːkərɦɛit
RU: расширенная неопределённость
Example_NL: Uitgebreide onzekerheid bevat dekkingsfactor.
Example_RU: Расширенная неопределённость включает коэффициент.
Category: metrology

NL: standaardonzekerheid
Transcription: stɑnˈdaːrtɔnzeːkərɦɛit
RU: стандартная неопределённость
Example_NL: Standaardonzekerheid is 1 sigma.
Example_RU: Стандартная неопределённость — 1 сигма.
Category: metrology

NL: budget meetonzekerheid
Transcription: ˈbʏtxɛt ˈmeːtɔnzeːkərɦɛit
RU: бюджет неопределённости
Example_NL: Een budget combineert alle bronnen.
Example_RU: Бюджет объединяет все источники.
Category: metrology

NL: Welch-Satterthwaite formule
Transcription: vɛltʃ ˈzatərˈʋaːit fɔrˈmyːlə
RU: формула Уэлча-Сатертуэйта
Example_NL: WS schat effectieve vrijheidsgraden.
Example_RU: WS оценивает эффективные степени свободы.
Category: metrology

NL: Fluke 5520A multifunction
Transcription: fluk ˈvɛifɦɔndərtˌtʋɪntəx aː ˈmʌltifʌŋkʃən
RU: Fluke 5520A мультифункция
Example_NL: Fluke 5520A is een precisiekalibrator.
Example_RU: Fluke 5520A — прецизионный калибратор.
Category: instrument

NL: Fluke 754 Process Calibrator
Transcription: fluk ˈzɛvənhɔndərt fiːrənfɛiftəx ˈprɔsɛs ˈkalɪbreitər
RU: Fluke 754 калибратор процессов
Example_NL: Fluke 754 documenteert kalibraties.
Example_RU: Fluke 754 документирует калибровки.
Category: instrument

NL: Beamex MC6 calibrator
Transcription: ˈbeːamɛks ɛm seː sɛs ˈkalɪbreitər
RU: Beamex MC6 калибратор
Example_NL: Beamex MC6 is een veelzijdige procescalibrator.
Example_RU: Beamex MC6 — универсальный калибратор.
Category: instrument

NL: druksensor kalibratie
Transcription: ˈdrʏksɛnsɔr kaːliˈbraːsi
RU: калибровка датчика давления
Example_NL: Druksensoren worden via deadweight gekalibreerd.
Example_RU: Датчики давления калибруют поршневыми манометрами.
Category: instrument

NL: deadweight tester
Transcription: ˈdɛdʋeit ˈtɛstər
RU: поршневой манометр
Example_NL: De deadweight tester is een primaire drukstandaard.
Example_RU: Поршневой манометр — первичный эталон давления.
Category: instrument

NL: droogblok calibrator
Transcription: ˈdroːxblɔk ˈkalɪbreitər
RU: сухоблочный калибратор
Example_NL: Droogblokken kalibreren temperatuursondes.
Example_RU: Сухоблочные калибраторы калибруют термозонды.
Category: instrument

NL: klimaatkamer kalibratie
Transcription: ˈklaːimaːtˌkaːmər kaːliˈbraːsi
RU: калибровка климатической камеры
Example_NL: Klimaatkamers worden via traceable sensoren gekalibreerd.
Example_RU: Климатические камеры калибруют по эталонным датчикам.
Category: instrument

NL: Pt100 RTD sensor
Transcription: peː teː ɦɔndərt ɛr tiː diː ˈsɛnsər
RU: Pt100 RTD датчик
Example_NL: Pt100 is een precisietemperatuursensor.
Example_RU: Pt100 — прецизионный датчик температуры.
Category: instrument

NL: thermokoppel type N
Transcription: ˈtɛrmokɔpəl ˈtipə ɛn
RU: термопара тип N
Example_NL: Type N heeft hoge stabiliteit.
Example_RU: Тип N — высокая стабильность.
Category: instrument

NL: thermokoppel type S Pt-Rh
Transcription: ˈtɛrmokɔpəl ˈtipə ɛs peː teː ɛr ɦaː
RU: термопара тип S Pt-Rh
Example_NL: Type S is een edelmetaal-thermokoppel.
Example_RU: Тип S — благородно-металлическая термопара.
Category: instrument

NL: thermokoppel type R
Transcription: ˈtɛrmokɔpəl ˈtipə ɛr
RU: термопара тип R
Example_NL: Type R lijkt op type S.
Example_RU: Тип R похож на тип S.
Category: instrument

NL: thermokoppel type B
Transcription: ˈtɛrmokɔpəl ˈtipə beː
RU: термопара тип B
Example_NL: Type B is voor hoge temperaturen.
Example_RU: Тип B — для высоких температур.
Category: instrument

NL: vast punt cel
Transcription: vɑst pʏnt sɛl
RU: точка фиксированной температуры
Example_NL: Vast-puntcellen leveren primaire temperatuur.
Example_RU: Реперные точки дают первичную температуру.
Category: instrument

NL: ITS-90 schaal
Transcription: aɪ tiː ɛs ˈneːɣəntəx sxaːl
RU: шкала ITS-90
Example_NL: ITS-90 is de internationale temperatuurschaal.
Example_RU: ITS-90 — международная температурная шкала.
Category: instrument

NL: manometer kwik
Transcription: manoˈmeːtər kʋɪk
RU: ртутный манометр
Example_NL: Een kwikmanometer is een primaire drukstandaard.
Example_RU: Ртутный манометр — первичный эталон давления.
Category: instrument

NL: piezoresistief drukopnemer
Transcription: piːzoreˈsɪstif ˈdrʏkɔpneːmər
RU: пьезорезистивный датчик давления
Example_NL: Piezoresistief is een siliciumtechnologie.
Example_RU: Пьезорезистивный — кремниевая технология.
Category: instrument

NL: capacitief druksensor
Transcription: kapaˈsitif ˈdrʏksɛnsɔr
RU: ёмкостный датчик давления
Example_NL: Capacitief is zeer stabiel.
Example_RU: Ёмкостный — очень стабилен.
Category: instrument

NL: debietmeter Coriolis
Transcription: diːˈbitmeːtər koːriˈoːlɪs
RU: массовый расходомер Кориолис
Example_NL: Coriolis meet massa-debiet direct.
Example_RU: Кориолис измеряет массовый расход.
Category: instrument

NL: magnetisch-inductieve flow
Transcription: maxneːˈtisɪnˈdʏktivə floʊ
RU: электромагнитный расходомер
Example_NL: EMF meet geleidende vloeistoffen.
Example_RU: ЭМР измеряет проводящие жидкости.
Category: instrument

NL: vortex debietmeter
Transcription: ˈvɔrtɛks diːˈbitmeːtər
RU: вихревой расходомер
Example_NL: Vortex meet via Karman-werwellen.
Example_RU: Вихревой — через вихри Кармана.
Category: instrument

NL: CMC calibration measurement
Transcription: siː ɛm seː ˌkalɪˈbreiʃən ˈmɛʒərmənt
RU: CMC возможности калибровки
Example_NL: CMC vermeldt beste mogelijke onzekerheid.
Example_RU: CMC указывает наилучшую неопределённость.
Category: calibration

NL: DKD certificaat
Transcription: deː kaː deː sɛrtɪfiˈkaːt
RU: сертификат DKD
Example_NL: DKD-certificaten zijn Duits gecreditreerd.
Example_RU: Сертификаты DKD — немецкие аккредитованные.
Category: calibration

NL: ijken verificatie
Transcription: ˈɛikən vɛrifiˈkaːsi
RU: поверка верификация
Example_NL: Wettelijk ijken is verplicht voor handelsweegschalen.
Example_RU: Поверка обязательна для торговых весов.
Category: calibration

NL: OIML legal metrology
Transcription: oʊ aɪ ɛm ɛl ˈliːɣəl meːtroloˈxi
RU: OIML юридическая метрология
Example_NL: OIML stelt regels voor wettelijke metrologie.
Example_RU: OIML устанавливает правила юридической метрологии.
Category: calibration

NL: NMi Certin
Transcription: ɛn ɛm aɪ ˈsɜrtɪn
Example_NL: NMi is een Nederlandse certificerings-instantie.
Example_RU: NMi — нидерландский сертификационный орган.
Category: calibration

NL: Gaussverdeling
Transcription: ɣɑusvɛrˈdeːlɪŋ
RU: нормальное распределение
Example_NL: Gaussverdeling beschrijft willekeurige fouten.
Example_RU: Нормальное распределение описывает случайные ошибки.
Category: metrology

NL: rechthoekverdeling
Transcription: ˈrɛxtˌɦukvɛrˈdeːlɪŋ
RU: прямоугольное распределение
Example_NL: Rechthoekverdeling wordt voor digitale resolutie gebruikt.
Example_RU: Прямоугольное распределение — для дискретности.
Category: metrology

NL: trapeziumverdeling
Transcription: trəˈpeːziʏmvɛrˈdeːlɪŋ
RU: трапециевидное распределение
Example_NL: Trapeziumverdeling lijkt op rechthoek.
Example_RU: Трапециевидное распределение — компромисс.
Category: metrology

NL: U-vormige verdeling
Transcription: juː ˈvɔrməxə vɛrˈdeːlɪŋ
RU: U-образное распределение
Example_NL: U-vorm hoort bij periodieke fouten.
Example_RU: U-форма — для периодических ошибок.
Category: metrology

NL: repeatability vs reproducibility
Transcription: rɪˌpiːtəˈbɪlɪti fɛrsʏs rɪˌproːdjuːsɪˈbɪlɪti
RU: повторяемость vs воспроизводимость
Example_NL: Beide termen onderscheiden meetcondities.
Example_RU: Оба термина различают условия измерений.
Category: metrology

NL: drift sensor
Transcription: drɪft ˈsɛnsɔr
RU: дрейф сенсора
Example_NL: Sensordrift vereist herijking.
Example_RU: Дрейф сенсора требует переповерки.
Category: metrology

NL: hysterese meting
Transcription: ɦɪsterˈeːzə ˈmeːtɪŋ
RU: гистерезис измерения
Example_NL: Hysterese ontstaat bij verandering richting.
Example_RU: Гистерезис возникает при смене направления.
Category: metrology

NL: nullijn-drift
Transcription: ˈnʏllɛin drɪft
RU: дрейф нуля
Example_NL: Nullijn-drift verandert offset langzaam.
Example_RU: Дрейф нуля медленно меняет смещение.
Category: metrology

NL: Gauge R&R
Transcription: ɡeidʒ ɑr ɛn ɑr
Example_NL: Gauge R&R is een Six Sigma analyse.
Example_RU: Gauge R&R — анализ Six Sigma.
Category: metrology

NL: MSA measurement system
Transcription: ɛm ɛs ɛɪ ˈmɛʒərmənt sɪsˈteːm
RU: MSA анализ системы
Example_NL: MSA is auto-industrie standaard.
Example_RU: MSA — стандарт автоиндустрии.
Category: metrology

NL: Cp Cpk capability
Transcription: seː piː seː piː kaː kaːpəˈbɪlɪti
RU: Cp Cpk способность
Example_NL: Cp Cpk meet procescapaciteit.
Example_RU: Cp Cpk измеряет возможности процесса.
Category: metrology

NL: Six Sigma DMAIC
Transcription: sɪks ˈsɪɣma diː mɛɪ aɪ siː
Example_NL: DMAIC is de Six Sigma cyclus.
Example_RU: DMAIC — цикл Six Sigma.
Category: metrology

NL: het internationale kilogramprototype
Transcription: ɪntɛrnɑʃɔˈnalə ˈkiloɣrɑmproˈtoːtipə
RU: международный прототип килограмма
Example_NL: IPK was platina-iridium cilinder.
Example_RU: IPK был платино-иридиевым цилиндром.
Category: mass

NL: de Watt-balans
Transcription: wɑt ˈbalɑns
RU: ватт-весы
Example_NL: een Watt-balans realiseert kilogram via Planck.
Example_RU: ватт-весы реализуют кг через Планка.
Category: mass

NL: de Kibble-balans
Transcription: ˈkɪbəl ˈbalɑns
RU: Kibble balance
Example_NL: Kibble-balans heet sinds 2016 zo.
Example_RU: Kibble balance — переименована в 2016.
Category: mass

NL: de Avogadro-bol
Transcription: avoˈɣadro bɔl
RU: сфера Авогадро
Example_NL: Avogadro-project gebruikt Si-28 bol.
Example_RU: проект Авогадро использует сферу Si-28.
Category: mass

NL: de massacomparator
Transcription: ˈmɑsakɔmˈparatɔr
RU: масс-компаратор
Example_NL: een comparator vergelijkt twee gewichten.
Example_RU: компаратор сравнивает два груза.
Category: mass

NL: de OIML klasse E1
Transcription: oː aɪ ɛm ɛl ˈklɑsə eː eːn
RU: класс OIML E1
Example_NL: E1-gewichten zijn nauwkeurigste klasse.
Example_RU: E1 — наивысший класс точности.
Category: mass

NL: de OIML klasse E2
Transcription: oː aɪ ɛm ɛl ˈklɑsə eː twe
RU: класс OIML E2
Example_NL: E2 wordt voor laboratoria gebruikt.
Example_RU: E2 — для лабораторий.
Category: mass

NL: de OIML klasse F1
Transcription: oː aɪ ɛm ɛl ˈklɑsə ɛf eːn
RU: класс OIML F1
Example_NL: F1 is voor industrieel gebruik.
Example_RU: F1 — для промышленности.
Category: mass

NL: het roestvrijstaal-referentiegewicht
Transcription: ˈrustfrɛistal refeˈrɛntsiˌɣəwɪxt
RU: контр.вес из нерж. стали
Example_NL: RVS-gewichten zijn meest gebruikt.
Example_RU: гири из нерж. стали наиболее распространены.
Category: mass

NL: het platinum-iridium gewicht
Transcription: ˈplatinʌm iˈridjʌm ˈɣəwɪxt
RU: платино-иридиевая гиря
Example_NL: PtIr is dichtdens en stabiel.
Example_RU: PtIr — плотный и стабильный.
Category: mass

NL: de luchtopwaartse correctie
Transcription: lʌxt ɔpˈwartsə kɔˈrɛksi
RU: поправка на воздушное давление
Example_NL: luchtopwaartse correctie hangt af van dichtheid.
Example_RU: поправка зависит от плотности.
Category: mass

NL: de dichtheid van een gewicht
Transcription: ˈdɪxtɦɛit fɑn ən ˈɣəwɪxt
RU: плотность гири
Example_NL: de dichtheid bepaalt buoyancy correction.
Example_RU: плотность определяет поправку на плавучесть.
Category: mass

NL: de meterprototype
Transcription: ˈmetərˌprotoˈtipə
RU: прототип метра
Example_NL: het PtIr meter-prototype was tot 1960.
Example_RU: прототип метра PtIr был до 1960.
Category: length

NL: de iodine-gestabiliseerde HeNe-laser
Transcription: joˈdinə xəstabɪliˈseːrdə ɦe ne ˈleɪzər
RU: иод-стабилизированный HeNe-лазер
Example_NL: deze laser realiseert de meter.
Example_RU: этот лазер реализует метр.
Category: length

NL: de optische kam frequentie
Transcription: ˈɔptisə kɑm freˈkwɛntsi
RU: оптический гребень частот
Example_NL: een optische frequentiekam koppelt RF en optica.
Example_RU: оптический гребень связывает РЧ и оптику.
Category: length

NL: de Köstersinterferometer
Transcription: ˈkøstərs ɪntərfeˈromeːtər
RU: интерферометр Кёстерса
Example_NL: Kösters meet eindblokken.
Example_RU: Kёстерс измеряет концевые меры.
Category: length

NL: de eindmaat eindblok
Transcription: ˈɛintmaːt ˈɛintblɔk
RU: концевая мера длины
Example_NL: eindblokken zijn lengtematerialen.
Example_RU: концевые меры — эталоны длины.
Category: length

NL: de Johansson-blokken
Transcription: joˈɦɑnsɔn ˈblɔkə
RU: плоскопараллельные меры Иоганссона
Example_NL: Johansson-blokken zijn historisch.
Example_RU: меры Иоганссона исторические.
Category: length

NL: de gauge block grade 0
Transcription: ɣeːdʒ blɔk ɣreɪd nul
RU: класс точности 0 (концевые меры)
Example_NL: grade 0 is hoogste nauwkeurigheid.
Example_RU: класс 0 — наивысшая точность.
Category: length

NL: de gauge block grade K
Transcription: ɣeːdʒ blɔk ɣreɪd ka
RU: класс K концевых мер
Example_NL: grade K is voor kalibratie van blokken.
Example_RU: класс K — для калибровки самих мер.
Category: length

NL: de coördinatenmeetmachine CMM
Transcription: koɔrdiˈnatə ˈmetmaˌʃinə se ɛm ɛm
RU: координатно-измерит. машина
Example_NL: een CMM meet driedimensionaal.
Example_RU: КИМ измеряет трёхмерно.
Category: length

NL: de laser tracker
Transcription: ˈleɪzər ˈtrɛkər
RU: лазерный трекер
Example_NL: laser tracker meet grote afmetingen.
Example_RU: лазерный трекер мерит большие размеры.
Category: length

NL: de laserinterferometer Renishaw
Transcription: ˈleɪzər ɪntərfeˈromeːtər ˈrɛnɪʃɔː
RU: лазерный интерферометр Renishaw
Example_NL: Renishaw XL-80 kalibreert machines.
Example_RU: Renishaw XL-80 калибрует станки.
Category: length

NL: de Hewlett-Packard 5519
Transcription: ˈhjulət ˈpɛkərt ˈfɛifˈʌʊtəndɛrtin
RU: HP 5519 interferometer
Example_NL: HP 5519A is klassiek voor positie.
Example_RU: HP 5519A — классика для позиционирования.
Category: length

NL: de spectrofotometer kalibratie
Transcription: spɛktrofotoˈmeːtər kɑlibratsi
RU: калибровка спектрофотометра
Example_NL: spectrofotometer wordt met filters geijkt.
Example_RU: спектрофотометр калибруется фильтрами.
Category: optical

NL: de Holmium-oxide filter
Transcription: ˈɦɔlmjʌm ˌɔkˈsidə ˈfɪltər
RU: фильтр оксида гольмия
Example_NL: Ho2O3 heeft scherpe absorptiepieken.
Example_RU: Ho2O3 имеет резкие пики поглощения.
Category: optical

NL: de NIST SRM 2034
Transcription: ˈnɪst ɛs ar ɛm twe nul dri fir
RU: NIST SRM 2034 (Holmium)
Example_NL: SRM 2034 is golflengtestandaard.
Example_RU: SRM 2034 — эталон длины волны.
Category: optical

NL: de neutraal dichtheidfilter ND
Transcription: nʌʊˈtrɑl ˈdɪxtɦɛit ˈfɪltər ɛn de
RU: нейтральный фильтр ND
Example_NL: ND-filter is fotometrische standaard.
Example_RU: ND-фильтр — фотометрический эталон.
Category: optical

NL: de integrerende bol
Transcription: ɪntəˈɣrɛrəndə bɔl
RU: интегрирующая сфера
Example_NL: een integrerende bol meet totale flux.
Example_RU: интегрирующая сфера измеряет общий поток.
Category: optical

NL: de luminantiestandaard
Transcription: luminɑnˈtsi stɑnˈdaːrt
RU: эталон яркости
Example_NL: een gekalibreerde lichtbron is referentie.
Example_RU: калибр. источник — образец.
Category: optical

NL: de fotometrische bench
Transcription: fotoˈmetrise bɛntʃ
RU: фотометрическая скамья
Example_NL: een fotometrische bank kalibreert lampen.
Example_RU: фотометрическая скамья калибрует лампы.
Category: optical

NL: de UV-VIS spectrofotometer
Transcription: u ve vɪs spɛktrofotoˈmeːtər
RU: УФ-Вид спектрофотометр
Example_NL: Cary 60 is veelgebruikt model.
Example_RU: Cary 60 — популярная модель.
Category: optical

NL: de kaliumdichromaat oplossing
Transcription: ˈkaljʌm diˈkromaːt ɔpˈlɔsɪŋ
RU: раствор бихромата калия
Example_NL: K2Cr2O7 is absorbantiestandaard.
Example_RU: K2Cr2O7 — эталон поглощения.
Category: optical

NL: het radiometer NIST
Transcription: rɑdjoˈmetər nɪst
RU: радиометр NIST
Example_NL: NIST levert primair radiometer.
Example_RU: NIST поставляет первичный радиометр.
Category: optical

NL: de Josephson-spanningsstandaard
Transcription: ˈjoːzəfsɔn ˈspɑnɪŋs stɑnˈdaːrt
RU: эталон напряжения Джозефсона
Example_NL: Josephson-junctie levert 10 V exact.
Example_RU: переход Джозефсона даёт точные 10 В.
Category: electrical

NL: de Josephson-constante
Transcription: ˈjoːzəfsɔn kɔnˈstantə
RU: константа Джозефсона
Example_NL: KJ = 2e/h is exact sinds 2019.
Example_RU: KJ = 2e/h — точно с 2019.
Category: electrical

NL: de Zener-spanningsstandaard
Transcription: ˈzɛnər ˈspɑnɪŋs stɑnˈdaːrt
RU: стабилитронный эталон напряжения
Example_NL: Fluke 732 is bekende Zener-standaard.
Example_RU: Fluke 732 — известный Zener-эталон.
Category: electrical

NL: de Fluke 732B
Transcription: fluk ˈzeːvənˈɦɔndərt twe ɛn drie be
RU: Fluke 732B (10 V эталон)
Example_NL: Fluke 732B drift onder 1 ppm/jaar.
Example_RU: Fluke 732B дрейфует менее 1 ppm/год.
Category: electrical

NL: de Fluke 7000-meetbrug
Transcription: fluk ˈzeːvənˈdœyzənt
RU: измерительный мост Fluke 7000
Example_NL: Fluke 742A is Hamon-divider.
Example_RU: Fluke 742A — Hamon-делитель.
Category: electrical

NL: de Hamon-spanningsdeler
Transcription: ˈɦamɔn ˈspɑnɪŋsˌdelər
RU: делитель напряжения Hamon
Example_NL: Hamon-deler levert exacte 10:1.
Example_RU: Hamon-делитель даёт точное 10:1.
Category: electrical

NL: de Kelvin-Varley deler
Transcription: ˈkɛlvɪn ˈvarli ˈdelər
RU: делитель Kelvin-Varley
Example_NL: Kelvin-Varley is decadische deler.
Example_RU: Kelvin-Varley — декадный делитель.
Category: electrical

NL: de calculator capacitor
Transcription: kɛlkjuˈleɪtər kɑpaˈsitɔr
RU: вычислимый конденсатор Lampard
Example_NL: Lampard-Thompson is primaire C.
Example_RU: Lampard-Thompson — первичный C.
Category: electrical

NL: de Thompson-Lampard
Transcription: ˈtɔmpsɔn ˈlɑmpɑrt
RU: Thompson-Lampard конденсатор
Example_NL: Thompson-Lampard realiseert farad.
Example_RU: Thompson-Lampard реализует фарад.
Category: electrical

NL: de AC-DC transfer normaal
Transcription: a se de se ˈtrɑnsfər nɔrˈmal
RU: AC-DC переходный эталон
Example_NL: AC-DC transfer gebruikt thermische converter.
Example_RU: AC-DC transfer использует тепл. конвертер.
Category: electrical

NL: de Fluke 5790A
Transcription: fluk ˈfɛifdœyzənt zeːvənˈɦɔndərt ˈneɣənˈtex a
RU: Fluke 5790A (AC measurement)
Example_NL: Fluke 5790A meet AC tot 1 MHz.
Example_RU: Fluke 5790A мерит AC до 1 МГц.
Category: electrical

NL: de Fluke 8588A reference
Transcription: fluk ˈaxtdœyzənt ˈfɛifˈɦɔndərt ˈaxtɛnˈtaxtəx a
RU: Fluke 8588A reference DMM
Example_NL: Fluke 8588A is opvolger 8508A.
Example_RU: Fluke 8588A — преемник 8508A.
Category: electrical

NL: de cesiumatoom klok
Transcription: ˈseːzjʌmaˌtoːm klɔk
RU: цезиевые атомные часы
Example_NL: Cs-133 hyperfijn-overgang definieert seconde.
Example_RU: переход Cs-133 определяет секунду.
Category: time

NL: de waterstofmaser
Transcription: ˈwaːtərstɔf ˈmaːzər
RU: водородный мазер
Example_NL: H-maser is stabieler op korte termijn.
Example_RU: H-мазер стабильнее на коротких временах.
Category: time

NL: de optische klok
Transcription: ˈɔptisə klɔk
RU: оптические часы
Example_NL: optische klokken halen 10^-18 stabiliteit.
Example_RU: оптические часы — 10⁻¹⁸ стабильность.
Category: time

NL: de Yb optische rooster klok
Transcription: iˈtɛrbjʌm ˈɔptisə ˈrostər klɔk
RU: оптические решёточные часы (Yb)
Example_NL: ytterbium-rooster levert ultra-stabiele frequentie.
Example_RU: иттербиевая решётка — ультрастабильная частота.
Category: time

NL: de Sr lattice klok
Transcription: strɔnˈtsjʌm ˈlɛtɪs klɔk
RU: стронциевые решёточные часы
Example_NL: Sr-87 klok is wereld-recordhouder.
Example_RU: часы Sr-87 — мировой рекорд.
Category: time

NL: de GPS-tijddisseminatie
Transcription: ɣe pe ɛs tɛit diseminatsi
RU: распространение времени по GPS
Example_NL: GPS verspreidt UTC wereldwijd.
Example_RU: GPS распространяет UTC по миру.
Category: time

NL: de NTP-server stratum 1
Transcription: ɛn te pe ˈsɛrvər ˈstratum eːn
RU: NTP-сервер stratum 1
Example_NL: stratum 1 is direct met atoomklok.
Example_RU: stratum 1 — прямо от атомных часов.
Category: time

NL: de GLONASS-tijd
Transcription: ɣloˈnɑs tɛit
RU: время ГЛОНАСС
Example_NL: GLONASS gebruikt UTC(SU).
Example_RU: ГЛОНАСС использует UTC(SU).
Category: time

NL: de Galileo system time GST
Transcription: xaliˈleo ˈsɪstɛm taɪm xe ɛs te
RU: Galileo System Time
Example_NL: GST loopt naast UTC.
Example_RU: GST идёт параллельно UTC.
Category: time

NL: de meetonzekerheidsbudget
Transcription: ˈmeːtɔnˌzeːkərɦɛits bʌˈʒɛt
RU: бюджет неопределённости
Example_NL: een onzekerheidsbudget sommateert alle bijdragen.
Example_RU: бюджет суммирует все вклады.
Category: quality

NL: de bias-correctie
Transcription: ˈbaɪəs kɔˈrɛksi
RU: коррекция смещения
Example_NL: een biascorrectie heft systematische fout op.
Example_RU: коррекция смещения убирает сист. ошибку.
Category: quality

NL: de proficiency test
Transcription: proˈfɪʃənsi tɛst
RU: проверка квалификации (PT)
Example_NL: PT vergelijkt labs met elkaar.
Example_RU: PT сравнивает лаборатории.
Category: quality

NL: de KCRV key comparison reference
Transcription: ka se ar ve
RU: KCRV (опорное значение сравнения)
Example_NL: KCRV is BIPM consensuswaarde.
Example_RU: KCRV — консенсус BIPM.
Category: quality

NL: de En-getal proficiency
Transcription: ɛn ɣəˈtɑl proˈfɪʃənsi
RU: число En (PT)
Example_NL: En kleiner dan 1 is geslaagd.
Example_RU: En < 1 — пройдено.
Category: quality

NL: de Z-score proficiency
Transcription: zɛt skoːr
RU: Z-score (PT)
Example_NL: Z onder 2 is acceptabel.
Example_RU: Z < 2 — приемлемо.
Category: quality

NL: de Youden-plot
Transcription: ˈjuːdən plɔt
RU: график Юдена
Example_NL: Youden-plot toont systematische tegen random fout.
Example_RU: график Юдена показывает сист. против случ.
Category: quality

NL: de zuiger-manometer
Transcription: ˈzœyɣər manoˈmeːtər
RU: поршневой манометр
Example_NL: een zuigermanometer is primaire druk-standaard.
Example_RU: поршневой манометр — первичный эталон давления.
Category: pressure

NL: de deadweight tester DWT
Transcription: ˈdɛdweɪt ˈtɛstər
RU: поршневой манометр (DWT)
Example_NL: DWT genereert druk met gewichten.
Example_RU: DWT создаёт давление гирями.
Category: pressure

NL: de Ruska 2465
Transcription: ˈrʌska
RU: Ruska 2465 deadweight
Example_NL: Ruska 2465 is pneumatische DWT.
Example_RU: Ruska 2465 — пневм. DWT.
Category: pressure

NL: de DH-Budenberg DWT
Transcription: de ɦa ˈbudənbɛrx
RU: DH-Budenberg DWT
Example_NL: DH-Budenberg is Britse DWT-fabrikant.
Example_RU: DH-Budenberg — брит. произв. DWT.
Category: pressure

NL: de Pressurements DWT
Transcription: ˈprɛʃərmɛnts
RU: Pressurements DWT
Example_NL: Pressurements maakt brittle DWT.
Example_RU: Pressurements делает прецизионные DWT.
Category: pressure

NL: de DH-Instruments PG7000
Transcription: de ɦa ˈɪnstrumɛnts
RU: DH-Instruments PG7000
Example_NL: PG7000 is hoog-druk DWT.
Example_RU: PG7000 — DWT высокого давления.
Category: pressure

NL: de Fluke PPC4 controller
Transcription: fluk pe pe se fir
RU: Fluke PPC4 pressure controller
Example_NL: PPC4 regelt druk dynamisch.
Example_RU: PPC4 управляет давлением.
Category: pressure

NL: de Mensor pressure calibrator
Transcription: ˈmɛnsɔr
RU: Mensor калибратор давления
Example_NL: Mensor CPC8000 is hoge precisie.
Example_RU: Mensor CPC8000 — выс. точность.
Category: pressure

NL: de Druck DPI 620
Transcription: drʌk de pe aɪ ˈsɛsˈɦɔndərt twɛintəx
RU: Druck DPI 620
Example_NL: DPI 620 is multifunctie kalibrator.
Example_RU: DPI 620 — мульти-калибратор.
Category: pressure

NL: de Beamex MC6 mft
Transcription: ˈbiməks ɛm se sɛks
RU: Beamex MC6 (multifunctie)
Example_NL: MC6 doet druk en stroom.
Example_RU: MC6 — давление и ток.
Category: pressure

NL: de manometer-vergelijking
Transcription: manoˈmeːtər fərˈxɛlikɪŋ
RU: сравнение манометров
Example_NL: twee manometers worden vergeleken via T-stuk.
Example_RU: два манометра сравниваются через тройник.
Category: pressure

NL: de Pa eenheid Pascal
Transcription: pɑˈskɑl ˈeːnɦɛit
RU: паскаль (единица)
Example_NL: 1 Pa is N/m^2.
Example_RU: 1 Па = 1 Н/м².
Category: pressure

NL: de bar eenheid
Transcription: bɑr ˈeːnɦɛit
RU: бар (единица)
Example_NL: 1 bar is 100 000 Pa.
Example_RU: 1 бар = 100 000 Па.
Category: pressure

NL: de psi pound per square inch
Transcription: pe ɛs aɪ
RU: psi (фунт-сила/кв.дюйм)
Example_NL: 1 psi is ongeveer 6895 Pa.
Example_RU: 1 psi ≈ 6895 Па.
Category: pressure

NL: de mmHg millimeter kwik
Transcription: ɛm ɛm ɦa ɣe
RU: мм рт. ст.
Example_NL: 1 mmHg is bijna gelijk aan torr.
Example_RU: 1 мм рт.ст. ≈ торру.
Category: pressure

NL: de inHg inch kwik
Transcription: ɪntʃ ɦa ɣe
RU: дюйм рт. ст.
Example_NL: 1 inHg is 3386 Pa.
Example_RU: 1 in.Hg = 3386 Па.
Category: pressure

NL: de meter wkk waterkolom
Transcription: ˈmeːtər wɑˈtərkoˌlɔm
RU: метр водяного столба
Example_NL: 1 mwk is 9806 Pa.
Example_RU: 1 м в.ст. = 9806 Па.
Category: pressure

NL: de absolute druk
Transcription: ɑpsoˈlytə drʌk
RU: абсолютное давление
Example_NL: absolute druk verwijst naar vacuüm.
Example_RU: абс. давление от вакуума.
Category: pressure

NL: de overdruk gauge pressure
Transcription: ˈoːvərdrʌk
RU: избыточное давление
Example_NL: overdruk is t.o.v. atmosfeer.
Example_RU: избыт. давление — относ. атмосф.
Category: pressure

NL: de differentiële druk
Transcription: diferɛnˈsielə drʌk
RU: дифференциальное давление
Example_NL: differentiële druk meet verschil.
Example_RU: диф. давление измеряет разность.
Category: pressure

NL: de vacuüm-niveau
Transcription: vɑˈkjuʌm niˈvo
RU: уровень вакуума
Example_NL: ultra-hoog vacuüm is onder 10^-9 Pa.
Example_RU: сверхвысокий вакуум — ниже 10⁻⁹ Па.
Category: pressure

NL: de capacitieve drukopnemer
Transcription: kɑpaˈsitivə ˈdrʌkɔpneːmər
RU: ёмкостной датчик давления
Example_NL: capacitieve sensor heeft hoge gevoeligheid.
Example_RU: ёмкостн. датчик — выс. чувствит.
Category: pressure

NL: de resonator-drukopnemer
Transcription: rezoˈnatɔr ˈdrʌkɔpneːmər
RU: резонансный датчик давления
Example_NL: resonator-sensoren zijn hoog-stabiel.
Example_RU: резонансные — стабильные.
Category: pressure

NL: de flow primary standard
Transcription: floʊ ˈpraɪmɛri ˈstændərd
RU: первичный эталон расхода
Example_NL: flow primair gebruikt gewicht-tijd.
Example_RU: первичный — гравиметр./временной.
Category: flow

NL: de gravimetrische debietopstelling
Transcription: ɣrɑviˈmetrisə deˈbit ɔpstelɪŋ
RU: гравиметр. установка расхода
Example_NL: gravimetrische methode is meest nauwkeurig.
Example_RU: грав. метод — самый точный.
Category: flow

NL: de volumetrische bell prover
Transcription: volumeˈtrisə bɛl ˈproːvər
RU: колокол-проверитель (gas)
Example_NL: een bell prover meet volume bij druk.
Example_RU: колокол меряет объём при давлении.
Category: flow

NL: de piston prover gas
Transcription: ˈpɪstən ˈproːvər
RU: поршневой проверитель газа
Example_NL: piston prover schuift kalibrer volume.
Example_RU: поршневой сдвигает калиб. объём.
Category: flow

NL: de sonisch nozzle CFV
Transcription: soˈnɪs ˈnɔzəl
RU: звуковое сопло (CFV)
Example_NL: een sonische nozzle is gasstroom-referentie.
Example_RU: звук. сопло — эталон газ. расхода.
Category: flow

NL: de Coriolis Endress+Hauser Promass
Transcription: koriˈolɪs ˈproːmas
RU: Coriolis E+H Promass
Example_NL: Promass Q is hoogste klasse.
Example_RU: Promass Q — высший класс.
Category: flow

NL: de Coriolis Emerson Micro Motion
Transcription: koriˈolɪs ˈmaɪkro ˈmoːʃən
RU: Coriolis Micro Motion
Example_NL: Micro Motion is veelgebruikt merk.
Example_RU: Micro Motion — популярный бренд.
Category: flow

NL: de ultrasone Daniel meter
Transcription: ˌʌltraˈsonə ˈdɛnjəl
RU: УЗ-расходомер Daniel
Example_NL: Daniel SeniorSonic is custody transfer.
Example_RU: Daniel SeniorSonic — для коммерч. учёта.
Category: flow

NL: de turbinemeter Spirax-Sarco
Transcription: tʌrˈbinə ˈmeːtər ˈspaɪraks ˈsɑrko
RU: турбинный счётчик Spirax-Sarco
Example_NL: turbinemeter heeft mechanische rotor.
Example_RU: турбинный — мех. ротор.
Category: flow

NL: de PD positive displacement
Transcription: pe de
RU: PD-расходомер (объёмный)
Example_NL: PD meter telt kamervullingen.
Example_RU: PD-расход. считает заполнения камеры.
Category: flow

NL: de vortex Krohne Optiswirl
Transcription: ˈvɔrtɛks ˈkroːnə
RU: вихревой Krohne Optiswirl
Example_NL: Optiswirl detecteert Kármán-vortex.
Example_RU: Optiswirl видит вихри Кармана.
Category: flow

NL: de elektromagnetische EMF meter
Transcription: elɛktroˌmaːxˈnetisə
RU: электромагн. расходомер
Example_NL: EMF werkt op geleidende vloeistof.
Example_RU: ЭМР работает на проводящ. жидк.
Category: flow

NL: de thermische massflow
Transcription: ˈtɛrmisə mɑsˌfloʊ
RU: тепловой массовый расходомер
Example_NL: thermische massflow meet warmtetransport.
Example_RU: тепловой массрасх. меряет теплоперенос.
Category: flow

NL: de orifice plate
Transcription: ˈɔrifɪs pleːt
RU: диафрагма (плата с отверстием)
Example_NL: een orifice plate maakt drukval.
Example_RU: диафрагма создаёт перепад давления.
Category: flow

NL: de Venturi-buis
Transcription: vɛnˈturi bœys
RU: трубка Вентури
Example_NL: Venturi-buis is laagverlies primair element.
Example_RU: Венту́ри — мало потерь.
Category: flow

NL: de Annubar gemiddeld
Transcription: ˈanubɑr
RU: Annubar (усреднённый Пито)
Example_NL: Annubar middelt over doorsnede.
Example_RU: Annubar усредняет по сечению.
Category: flow

NL: de variable area rotameter
Transcription: ˈvɛriəbəl ɛrja ˈroːtəmiːtər
RU: ротаметр
Example_NL: een rotameter is variable-area meter.
Example_RU: ротаметр — переменная площадь.
Category: flow

NL: de pyknometer
Transcription: piknoˈmeːtər
RU: пикнометр
Example_NL: een pyknometer meet dichtheid via volume.
Example_RU: пикнометр меряет плотность по объёму.
Category: density

NL: de dichtheidmeter Anton Paar
Transcription: ˈdɪxtɦɛit ˈmeːtər ˈantɔn par
RU: Anton Paar DMA
Example_NL: DMA 5000 M is hoge-precisie.
Example_RU: DMA 5000 M — высокая точность.
Category: density

NL: de Mettler Toledo DM40
Transcription: ˈmɛtlər toˈledo de ɛm vir nul
RU: Mettler Toledo DM40
Example_NL: DM40 is benchtop dichtheidmeter.
Example_RU: DM40 — настольный плотномер.
Category: density

NL: de hydrometer (Mohr)
Transcription: ɦaɪˈdrɔmeːtər mor
RU: ареометр Мора
Example_NL: een Mohr-balans meet vloeistofdichtheid.
Example_RU: весы Мора меряют плотность жидкости.
Category: density

NL: de viscositeit cP cSt
Transcription: viskosiˈtɛit se pe se ɛs te
RU: вязкость cP/cSt
Example_NL: cSt is kinematische viscositeit.
Example_RU: cSt — кинемат. вязкость.
Category: viscosity

NL: de Ubbelohde viscometer
Transcription: ˈubəlɔdə vɪsˈkoːmeːtər
RU: вискозиметр Уббелоде
Example_NL: Ubbelohde meet kinematische viscositeit.
Example_RU: Уббелоде мерит кинемат. вязкость.
Category: viscosity

NL: de Cannon-Fenske viscometer
Transcription: ˈkænən ˈfɛnskə vɪsˈkoːmeːtər
RU: вискозиметр Кэннон-Фенске
Example_NL: Cannon-Fenske is capillair.
Example_RU: Кэннон-Фенске — капиллярный.
Category: viscosity

NL: de Brookfield viscometer
Transcription: ˈbrukfild vɪsˈkoːmeːtər
RU: вискозиметр Брукфильда
Example_NL: Brookfield meet rotatieviscositeit.
Example_RU: Брукфильд — ротационный.
Category: viscosity

NL: de Anton Paar MCR rheometer
Transcription: ˈantɔn par ɛm se ɛr
RU: Anton Paar MCR реометр
Example_NL: MCR is rotatie-reometer.
Example_RU: MCR — рот. реометр.
Category: viscosity

NL: de TA Instruments DHR
Transcription: te a ˈɪnstrumɛnts de ɦa ɛr
RU: TA Instruments DHR
Example_NL: DHR-3 is hoge-precisie rheometer.
Example_RU: DHR-3 — высокоточный реометр.
Category: viscosity

NL: de Saybolt-viscositeit SSU
Transcription: ˈseɪbɔlt
RU: вязкость Сейболта SSU
Example_NL: Saybolt is verouderde olie-eenheid.
Example_RU: Сейболт — устар. для масел.
Category: viscosity

NL: de Engler-viscositeit
Transcription: ˈɛŋlər
RU: Энглер-вязкость
Example_NL: Engler is oude Europese eenheid.
Example_RU: Энглер — стар. европ. ед.
Category: viscosity

NL: de psychrometer Assmann
Transcription: psixroˈmeːtər ˈasman
RU: психрометр Ассмана
Example_NL: Assmann is referentie-psychrometer.
Example_RU: Ассман — эталонный.
Category: humidity

NL: de dauwpuntmeter
Transcription: ˈdɑʊpʌnt ˈmeːtər
RU: точкомер росы
Example_NL: een dauwpuntmeter meet RH via koeling.
Example_RU: точкомер мерит RH охлаждением.
Category: humidity

NL: de chilled mirror gehumidity
Transcription: tʃɪld ˈmɪrər
RU: охл.зеркальный гигрометр
Example_NL: chilled mirror is primaire methode.
Example_RU: охл. зеркало — первичный метод.
Category: humidity

NL: de Thunder Scientific 2500
Transcription: ˈθʌndər saɪɛnˈtɪfɪk
RU: Thunder Scientific 2500
Example_NL: Thunder 2500 is two-pressure systeem.
Example_RU: Thunder 2500 — двухдавл. система.
Category: humidity

NL: de Michell Optidew
Transcription: ˈmɪtʃəl ˈɔptidju
RU: Michell Optidew (DPM)
Example_NL: Optidew is industrieel chilled mirror.
Example_RU: Optidew — индустриальный.
Category: humidity

NL: de Vaisala DM70 dewpoint
Transcription: vaɪˈsala de ɛm ˈzeːvəntəx
RU: Vaisala DM70
Example_NL: DM70 is portable dauwpunt.
Example_RU: DM70 — портативный.
Category: humidity

NL: de polymeer-RV sensor
Transcription: poliˈmer ɛr ve ˈsɛnsɔr
RU: полимерный датчик RH
Example_NL: polymeer-sensor is goedkoop.
Example_RU: полимерный — недорогой.
Category: humidity

NL: de twee-druk vochtgenerator
Transcription: twe drʌk ˈfɔxtɣeneˈratɔr
RU: генератор влажности (2-давл.)
Example_NL: twee-druk levert RV referenties.
Example_RU: 2-давл. — эталонная RH.
Category: humidity

NL: de twee-temperatuur vochtgenerator
Transcription: twe tɛmpəraˈtyr
RU: генератор RH (2-темп.)
Example_NL: twee-temperatuur is alternatieve primaire.
Example_RU: 2-темп. — альт. первичный.
Category: humidity

NL: de Kappa Pa kPa kilopascal
Transcription: ka pe a
RU: килопаскаль (кПа)
Example_NL: 1 kPa is 10 mbar.
Example_RU: 1 кПа = 10 мбар.
Category: pressure

NL: de krachtopnemer
Transcription: ˈkrɑxt ɔpneːmər
RU: датчик силы
Example_NL: een krachtopnemer is load cell.
Example_RU: датчик силы — load cell.
Category: force

NL: de proving ring
Transcription: ˈpruvɪŋ rɪŋ
RU: проверочное кольцо силы
Example_NL: een proving ring is mechanische standaard.
Example_RU: проверочное кольцо — мех. эталон.
Category: force

NL: de hydraulische krachtbank
Transcription: ˌɦaɪˈdrɑʊlisə ˈkrɑxtbaŋk
RU: гидравл. силовой стенд
Example_NL: een krachtbank kalibreert load cells.
Example_RU: силовой стенд калибр. датчики силы.
Category: force

NL: de torsiekalibrator
Transcription: tɔrˈsi kɑliˈbratɔr
RU: калибратор крутящего момента
Example_NL: een torsiekalibrator gebruikt deadweight arm.
Example_RU: калибратор моменту — рычаг с гирями.
Category: force

NL: de moersleutel kalibratie
Transcription: ˈmurslœytəl
RU: калибровка моментного ключа
Example_NL: een momentsleutel wordt jaarlijks geijkt.
Example_RU: моментный ключ калибр. ежегодно.
Category: force

NL: de Norbar TST kalibrator
Transcription: ˈnɔrbar
RU: Norbar TST калибратор
Example_NL: Norbar TST is torquetester.
Example_RU: Norbar TST — тестер момента.
Category: force

NL: de Mountz torque calibrator
Transcription: ˈmaʊnts
RU: Mountz калибратор момента
Example_NL: Mountz EZ-TorQ III is bekend.
Example_RU: Mountz EZ-TorQ III — известный.
Category: force

NL: het CRM certified reference material
Transcription: se ar ɛm
RU: CRM (сертиф. эталонный материал)
Example_NL: CRM komt met onzekerheid certificaat.
Example_RU: CRM с сертиф. неопределённостью.
Category: reference_material

NL: het NIST SRM
Transcription: nɪst ɛs ar ɛm
RU: NIST SRM
Example_NL: NIST levert duizenden SRM's.
Example_RU: NIST поставляет тысячи SRM.
Category: reference_material

NL: het JRC ERM Europe
Transcription: je ar se ɛr ɛm
RU: ERM (Европейский RM)
Example_NL: ERM is JRC reference material.
Example_RU: ERM — материал JRC.
Category: reference_material

NL: het BAM CRM Duitsland
Transcription: bɑm
RU: BAM CRM (Германия)
Example_NL: BAM is Duits referentie-instituut.
Example_RU: BAM — нем. эталонный институт.
Category: reference_material

NL: het LGC CRM UK
Transcription: ɛl ɣe se
RU: LGC CRM (Великобритания)
Example_NL: LGC is UK reference material maker.
Example_RU: LGC — брит. произв. CRM.
Category: reference_material

NL: het Sigma-Aldrich CRM
Transcription: ˈsɪɣma ˈɑldrɪtʃ
RU: Sigma-Aldrich CRM
Example_NL: Sigma-Aldrich verkoopt analytische CRMs.
Example_RU: Sigma-Aldrich продаёт аналит. CRM.
Category: reference_material

NL: de gaschromatograaf GC
Transcription: ɣɑskroːmaˈtoːɣraːf
RU: газовый хроматограф
Example_NL: een GC scheidt vluchtige stoffen.
Example_RU: ГХ разделяет лет. в-ва.
Category: gas_analysis

NL: de Agilent 8890 GC
Transcription: ˈædʒɪlənt aːxˈtaxtəxˈneːxən
RU: Agilent 8890 (GC)
Example_NL: Agilent 8890 is moderne GC.
Example_RU: Agilent 8890 — совр. ГХ.
Category: gas_analysis

NL: de Shimadzu Nexis GC-2030
Transcription: ʃiˈmadzu
RU: Shimadzu Nexis GC-2030
Example_NL: Nexis GC-2030 is Japanse top-GC.
Example_RU: Nexis GC-2030 — топ ГХ из Японии.
Category: gas_analysis

NL: de Thermo TRACE 1300
Transcription: ˈtɛrmo treɪs
RU: Thermo TRACE 1300 GC
Example_NL: TRACE 1300 is veelgebruikte GC.
Example_RU: TRACE 1300 — частая ГХ.
Category: gas_analysis

NL: de PerkinElmer Clarus 690
Transcription: ˈpɛrkɪnɛlmər ˈklarʌs
RU: PerkinElmer Clarus 690
Example_NL: Clarus 690 GC heeft FID en MS.
Example_RU: Clarus 690 — с FID и MS.
Category: gas_analysis

NL: de massaspectrometer MS
Transcription: ˈmasaspɛkˈtromeːtər
RU: масс-спектрометр
Example_NL: een MS identificeert moleculen via m/z.
Example_RU: МС определяет молек. по m/z.
Category: gas_analysis

NL: de GC-MS koppeling
Transcription: ɣe se ɛm ɛs
RU: ГХ-МС связка
Example_NL: GC-MS combineert scheiding en identificatie.
Example_RU: ГХ-МС — разделение + идентиф.
Category: gas_analysis

NL: de Thermo TSQ 9000 GC-MS
Transcription: ˈtɛrmo te ɛs kju
RU: Thermo TSQ 9000 GC-MS
Example_NL: TSQ 9000 is triple quadrupole.
Example_RU: TSQ 9000 — тройной квадруполь.
Category: gas_analysis

NL: de Agilent 7000 GC-MS/MS
Transcription: ˈædʒɪlənt
RU: Agilent 7000 GC-MS/MS
Example_NL: Agilent 7000D is triple quad.
Example_RU: Agilent 7000D — тройной квадруполь.
Category: gas_analysis

NL: de LC-MS hoge-prestatie
Transcription: ɛl se ɛm ɛs
RU: ЖХ-МС (LC-MS)
Example_NL: LC-MS scheidt niet-vluchtige stoffen.
Example_RU: ЖХ-МС разделяет нелет. в-ва.
Category: gas_analysis

NL: de UPLC ultra-pressure LC
Transcription: u pe ɛl se
RU: UPLC (ультравысокое давл.)
Example_NL: UPLC werkt boven 600 bar.
Example_RU: UPLC — выше 600 бар.
Category: gas_analysis

NL: de Waters Acquity UPLC
Transcription: ˈwaːtərs əˈkwɪti
RU: Waters Acquity UPLC
Example_NL: Acquity is bekende UPLC-merk.
Example_RU: Acquity — известный UPLC.
Category: gas_analysis

NL: de ICP-MS koppeling
Transcription: aɪ se pe ɛm ɛs
RU: ИСП-МС
Example_NL: ICP-MS detecteert metalen ppt-niveau.
Example_RU: ИСП-МС — металлы на уровне ppt.
Category: gas_analysis

NL: de Agilent 7900 ICP-MS
Transcription: ˈædʒɪlənt
RU: Agilent 7900 ICP-MS
Example_NL: Agilent 7900 is goedkope ICP-MS.
Example_RU: Agilent 7900 — бюджетный ICP-MS.
Category: gas_analysis

NL: de PerkinElmer NexION
Transcription: ˈpɛrkɪnɛlmər ˈnɛksjɔn
RU: PerkinElmer NexION
Example_NL: NexION 5000 is multiquadrupool.
Example_RU: NexION 5000 — мультиквадруп.
Category: gas_analysis

NL: de Thermo iCAP RQ
Transcription: ˈtɛrmo ˌaɪˈkæp
RU: Thermo iCAP RQ
Example_NL: iCAP RQ is benchtop ICP-MS.
Example_RU: iCAP RQ — настольн. ICP-MS.
Category: gas_analysis

NL: de XRF X-ray fluorescentie
Transcription: ɛks ar ɛf
RU: XRF (рентгено-флуоресц.)
Example_NL: XRF doet niet-destructieve elementanalyse.
Example_RU: XRF — неразруш. элем. анализ.
Category: gas_analysis

NL: de Bruker S2 PUMA XRF
Transcription: ˈbrukər
RU: Bruker S2 PUMA XRF
Example_NL: S2 PUMA is benchtop EDXRF.
Example_RU: S2 PUMA — настольн. EDXRF.
Category: gas_analysis

NL: de Thermo Niton XL5
Transcription: ˈtɛrmo ˈnaɪtən
RU: Thermo Niton XL5 (handheld)
Example_NL: Niton XL5 is portable XRF.
Example_RU: Niton XL5 — портатив. XRF.
Category: gas_analysis

NL: de FTIR Fourier transform IR
Transcription: ɛf te aɪ ar
RU: ИК-Фурье спектрометр
Example_NL: FTIR meet absorptie 4000-400 cm-1.
Example_RU: ИК-Фурье — 4000-400 см⁻¹.
Category: gas_analysis

NL: de Bruker Alpha II FTIR
Transcription: ˈbrukər
RU: Bruker Alpha II FTIR
Example_NL: Alpha II is compact FTIR.
Example_RU: Alpha II — компактный FTIR.
Category: gas_analysis

NL: de Thermo Nicolet iS50
Transcription: ˈtɛrmo ˈnikolɛt
RU: Thermo Nicolet iS50
Example_NL: Nicolet iS50 heeft FT-NIR Raman ATR.
Example_RU: Nicolet iS50 — FT-NIR/Raman/ATR.
Category: gas_analysis

NL: de pH-meter Mettler
Transcription: pe ɦa ˈmeːtər ˈmɛtlər
RU: pH-метр Mettler
Example_NL: Mettler S400 is veldmeter.
Example_RU: Mettler S400 — полевой.
Category: chemistry

NL: de Karl-Fischer titratie
Transcription: kɑrl ˈfɪʃər tiˈtratsi
RU: Карл-Фишер титрование
Example_NL: Karl-Fischer meet watergehalte.
Example_RU: Карл-Фишер мерит воду.
Category: chemistry

NL: de coulometrische KF
Transcription: kuloˈmetrisə
RU: кулонометрический КФ
Example_NL: coulometrische KF meet ppm water.
Example_RU: кулонометр. КФ — ppm воды.
Category: chemistry

NL: de volumetrische KF
Transcription: voluˈmetrisə
RU: объёмный КФ
Example_NL: volumetrische KF meet %-water.
Example_RU: объёмн. КФ — % воды.
Category: chemistry

NL: de Mettler V20 titrator
Transcription: ˈmɛtlər ve twɛintəx
RU: Mettler V20 (титратор)
Example_NL: Mettler V20 is volumetrische titrator.
Example_RU: Mettler V20 — объёмный титратор.
Category: chemistry

NL: de Metrohm 916 Ti-Touch
Transcription: ˈmetrom
RU: Metrohm 916 Ti-Touch
Example_NL: Metrohm 916 is benchtop titrator.
Example_RU: Metrohm 916 — настольный титратор.
Category: chemistry

NL: de osmometer Knauer
Transcription: ɔsˈmoːmetər ˈknaʊər
RU: осмометр Knauer
Example_NL: Knauer K-7400 meet osmolaliteit.
Example_RU: Knauer K-7400 — осмолярн.
Category: chemistry

NL: de smeltpuntsmeter Stuart SMP
Transcription: smɛltpʌnts ˈstuart
RU: точкомер плавления Stuart SMP
Example_NL: Stuart SMP30 is digitale smeltpunt.
Example_RU: Stuart SMP30 — цифровая точка плавления.
Category: chemistry

NL: de polarimeter Anton Paar
Transcription: polariˈmeːtər
RU: поляриметр Anton Paar
Example_NL: Anton Paar MCP 100 is automatisch.
Example_RU: Anton Paar MCP 100 — автомат.
Category: chemistry

NL: de refractometer Atago
Transcription: refrakˈtoːmetər aˈtaɣo
RU: рефрактометр Atago
Example_NL: Atago PAL-1 meet Brix.
Example_RU: Atago PAL-1 — Брикс.
Category: chemistry

NL: de Brixmeter Atago Master
Transcription: ˈbrɪksˌmeːtər
RU: Brix-метр Atago Master
Example_NL: Atago Master is handheld refractometer.
Example_RU: Atago Master — ручной рефракт.
Category: chemistry

NL: de COD-tester Hach
Transcription: se oː de ɦɑtʃ
RU: COD-тестер Hach (ХПК)
Example_NL: Hach DR1900 meet COD.
Example_RU: Hach DR1900 — ХПК.
Category: chemistry

NL: de BOD-respirometer
Transcription: be oː de
RU: BOD-респирометр
Example_NL: BOD-test meet biologische zuurstof-vraag.
Example_RU: БПК-тест — биол. потр. O₂.
Category: chemistry

NL: de DO meter zuurstof
Transcription: de oː ˈmeːtər
RU: ДО-метр (растворённый O₂)
Example_NL: DO-meter meet opgeloste zuurstof.
Example_RU: ДО-метр меряет растворённый кислород.
Category: chemistry

NL: de Hach LDO sensor
Transcription: ɦɑtʃ ɛl de oː
RU: Hach LDO (люминесц. O₂)
Example_NL: LDO is luminescent-zuurstof.
Example_RU: LDO — люминесцентный O₂.
Category: chemistry

NL: de cytometer flow
Transcription: saɪˈtoːmeːtər
RU: проточный цитометр
Example_NL: een flowcytometer telt cellen.
Example_RU: проточный цитометр считает клетки.
Category: biology

NL: de BD FACS Aria
Transcription: be de ˈfaːks ˈarja
RU: BD FACS Aria
Example_NL: FACS Aria sorteert fluorescent.
Example_RU: FACS Aria сортирует по флуор.
Category: biology

NL: de Beckman Coulter Cytoflex
Transcription: ˈbɛkmən ˈkultər ˈsaɪtofleks
RU: Beckman Coulter Cytoflex
Example_NL: Cytoflex is compact cytometer.
Example_RU: Cytoflex — компакт. цитометр.
Category: biology

NL: de qPCR thermocycler
Transcription: kju pe se ar
RU: кв-ПЦР термоциклер
Example_NL: qPCR meet DNA in real-time.
Example_RU: кв-ПЦР меряет ДНК в реал. времени.
Category: biology

NL: de Bio-Rad CFX96
Transcription: ˈbaɪoː rɛd
RU: Bio-Rad CFX96 qPCR
Example_NL: CFX96 is 96-well qPCR.
Example_RU: CFX96 — 96-лун. qPCR.
Category: biology

NL: de Roche LightCycler 480
Transcription: ˈroːʃə
RU: Roche LightCycler 480
Example_NL: LightCycler is veelgebruikte qPCR.
Example_RU: LightCycler — популярн. qPCR.
Category: biology

NL: de Illumina NovaSeq 6000
Transcription: ɪluˈmina
RU: Illumina NovaSeq 6000
Example_NL: NovaSeq sequencet hele genomen.
Example_RU: NovaSeq секвенирует геномы.
Category: biology

NL: de Oxford Nanopore MinION
Transcription: ˈnaːnopɔr ˈmɪnjɔn
RU: Oxford Nanopore MinION
Example_NL: MinION is portable lange-read sequencer.
Example_RU: MinION — портатив. long-read.
Category: biology

NL: de PacBio Sequel IIe
Transcription: pɑkˈbaɪo ˈsekwəl
RU: PacBio Sequel IIe
Example_NL: PacBio Sequel IIe doet HiFi reads.
Example_RU: PacBio Sequel IIe — HiFi reads.
Category: biology

NL: de Nanodrop One spectrofotometer
Transcription: ˈnanoˌdrop wʌn
RU: NanoDrop One
Example_NL: NanoDrop meet DNA op 1 µL.
Example_RU: NanoDrop меряет ДНК на 1 мкл.
Category: biology

NL: de Qubit fluorometer
Transcription: ˈkjubɪt
RU: Qubit (флуорометр)
Example_NL: Qubit 4 is high-sensitivity dsDNA.
Example_RU: Qubit 4 — высокочувств. dsDNA.
Category: biology

NL: de Bioanalyzer Agilent 2100
Transcription: baɪoˈɛnəlaɪzər
RU: Agilent 2100 Bioanalyzer
Example_NL: Bioanalyzer 2100 doet RNA-integriteit.
Example_RU: Bioanalyzer 2100 — RIN.
Category: biology

NL: de TapeStation Agilent 4200
Transcription: ˈteɪpsteɪʃən
RU: Agilent 4200 TapeStation
Example_NL: TapeStation 4200 vervangt Bioanalyzer.
Example_RU: TapeStation 4200 — замена.
Category: biology

NL: de Geiger-Müller telbuis
Transcription: ˈɣaɪɣər ˈmylər
RU: счётчик Гейгера-Мюллера
Example_NL: een Geiger-buis telt ionisaties.
Example_RU: Гейгер-Мюллер считает ионизации.
Category: radiometry

NL: de scintillator NaI(Tl)
Transcription: sɪntiˈlatɔr ˈna i ˈti ɛl
RU: сцинтилл. NaI(Tl)
Example_NL: NaI(Tl) is gangbare gamma-detector.
Example_RU: NaI(Tl) — обычный гамма-детектор.
Category: radiometry

NL: de HPGe detector
Transcription: ɦa pe ɣe
RU: HPGe-детектор (Ge выс. чист.)
Example_NL: HPGe heeft hoge energie-resolutie.
Example_RU: HPGe — высокое энерг. разрешение.
Category: radiometry

NL: de dosimeter Mirion DMC
Transcription: ˈmɪrjɔn de ɛm se
RU: Mirion DMC (электр. дозиметр)
Example_NL: DMC 3000 is elektronische dosimeter.
Example_RU: DMC 3000 — эл. дозиметр.
Category: radiometry

NL: de Thermo EPD elektronisch
Transcription: ˈtɛrmo i pe de
RU: Thermo EPD
Example_NL: Thermo EPD MK2 is gangbaar.
Example_RU: Thermo EPD MK2 — обычный.
Category: radiometry

NL: de OSL Optically Stimulated
Transcription: oː ɛs ɛl
RU: OSL-дозиметр
Example_NL: OSL Al2O3:C is veelgebruikt.
Example_RU: OSL Al₂O₃:C широко используется.
Category: radiometry

NL: de filmdosimeter
Transcription: fɪlmˌdosiˈmeːtər
RU: плёночный дозиметр
Example_NL: filmdosimeters worden vervangen door TLD.
Example_RU: плёночные заменены TLD.
Category: radiometry

NL: de Becquerel Bq activiteit
Transcription: bɛkəˈrɛl
RU: беккерель (Bq) активность
Example_NL: 1 Bq is 1 desintegratie per seconde.
Example_RU: 1 Бк = 1 распад/с.
Category: radiometry

NL: de Gray Gy dosis
Transcription: ɣreɪ
RU: грэй (Gy) поглощ. доза
Example_NL: 1 Gy is 1 J/kg.
Example_RU: 1 Гр = 1 Дж/кг.
Category: radiometry

NL: de Sievert Sv equivalente dosis
Transcription: ˈsiːvərt
RU: зиверт (Sv) эквив. доза
Example_NL: Sv weegt Gy met stralingsfactor.
Example_RU: Зв = Гр × коэф. излуч.
Category: radiometry

NL: de Roentgen R
Transcription: ˈrøntxən
RU: рентген (R)
Example_NL: R is oude X-ray expositie eenheid.
Example_RU: R — стар. ед. экспозиции X.
Category: radiometry

NL: geluidsdrukmeting
Transcription: ɣəˈlœyts.drʏk.meː.tɪŋ
RU: измерение звукового давления
Example_NL: Geluidsdrukmeting in dB(A) volgens IEC 61672 Class 1.
Example_RU: Измерение звукового давления в dB(A) по IEC 61672 Class 1.
Category: spl_measurement

NL: Brüel Kjær 2250
Transcription: ˈbryːl ˈkjɛr tʋɛːduːzəntpɛːliːptiːn
RU: Brüel & Kjær 2250
Example_NL: B&K 2250 is handheld sound meter Class 1.
Example_RU: B&K 2250 — портативный шумомер Class 1.
Category: bk_2250

NL: Svantek SV971A
Transcription: ˈsvɑn.tɛk ɛs vɛː nɛːɣənɦɔn.dərtɛːn.ɛn.ze.vən.tɪx aː
Example_NL: Svantek SV971A is Class 1 dosimeter.
Example_RU: Svantek SV971A — Class 1 дозиметр.
Category: svantek

NL: 01dB Fusion
Transcription: nʏl eːn dɛː bɛː ˈfjuː.ʒən
Example_NL: 01dB Fusion is Class 1 sonometer Acoem.
Example_RU: 01dB Fusion — Class 1 шумомер Acoem.
Category: 01db_fusion

NL: kalibratiekop
Transcription: ka.li.braː.tsi.kɔp
RU: акустический калибратор
Example_NL: B&K 4231 kalibratiekop levert 94 dB op 1 kHz.
Example_RU: B&K 4231 акустический калибратор — 94 дБ на 1 кГц.
Category: acoustic_calibrator

NL: Bruel Kjaer 4189
Transcription: ˈbryːl ˈkjɛr viːrduːzəntɦɔn.dərt.nɛːɣən.ɛn.ɑx.tɪx
RU: B&K 4189 (микрофон)
Example_NL: B&K 4189 1/2-inch microfoon voor Class 1.
Example_RU: B&K 4189 1/2-дюймовый микрофон для Class 1.
Category: bk_4189

NL: ANSI S1.4
Transcription: aː ɛn ɛs aː ɛs eːn pʏnt viːr
Example_NL: ANSI S1.4 is amerikaanse Class 1/2 norm.
Example_RU: ANSI S1.4 — американский стандарт Class 1/2.
Category: ansi_s14

NL: IEC 61672
Transcription: iː eː seː eː.nɛ.zɛs.tiːn.ɦɔn.dərt.tʋɛː.ɛn.ze.vən.tɪx
RU: IEC 61672 (шумомеры)
Example_NL: IEC 61672 vervangt IEC 651/804 sinds 2002.
Example_RU: IEC 61672 заменил IEC 651/804 с 2002.
Category: iec_61672

NL: RT60 nagalmtijd
Transcription: ɛr tɛː zɛs.tɪx ˈnaː.ɣɑlm.tɛit
RU: RT60 (время реверберации)
Example_NL: RT60 nagalmtijd meting met ISO 3382.
Example_RU: Измерение RT60 по ISO 3382.
Category: rt60

NL: akoestische camera
Transcription: aːˈku.stɪs.sə ˈka.me.raː
RU: акустическая камера
Example_NL: Een akoestische camera lokaliseert lekken in persluchtleidingen.
Example_RU: Акустическая камера локализует утечки в трубопроводах сжатого воздуха.
Category: acoustic_camera

NL: Fluke ii900
Transcription: fluːk iː iː nɛːɣən.ɦɔn.dərt
Example_NL: Fluke ii900 sonic imager vindt persluchtlekken.
Example_RU: Fluke ii900 sonic imager находит утечки воздуха.
Category: fluke_ii900

NL: trillingsmeting
Transcription: ˈtrɪ.lɪŋs.meː.tɪŋ
RU: вибромерия
Example_NL: Trillingsmeting ISO 10816 voor industriële machines.
Example_RU: Виброизмерение ISO 10816 для пром. машин.
Category: vibration_meas

NL: PCE-VT 3000
Transcription: pɛː seː eː vɛː tɛː driːduːzənt
Example_NL: PCE-VT 3000 is portable trillingsmeter.
Example_RU: PCE-VT 3000 — переносной виброметр.
Category: pce_vt

NL: SKF accelerometer
Transcription: ɛs kaː ɛf ɑk.se.le.ro.ˈmeː.tər
RU: акселерометр SKF
Example_NL: SKF CMSS 2200 accelerometer voor permanent monitoring.
Example_RU: SKF CMSS 2200 акселерометр для постоянного мониторинга.
Category: skf_accel

NL: EMC-meting
Transcription: eː ɛm seː meː.tɪŋ
RU: ЭМС-измерение
Example_NL: EMC-meting in semi-anechoïsche kamer EN 55032.
Example_RU: ЭМС-измерение в полубезэховой камере EN 55032.
Category: emc_measurement

NL: Schwarzbeck antenne
Transcription: ˈʃʋɑrts.bɛk ɑnˈtɛ.nə
RU: Schwarzbeck антенна
Example_NL: Schwarzbeck BBA 9136 biconisch 30 MHz-3 GHz.
Example_RU: Schwarzbeck BBA 9136 биконическая 30 МГц-3 ГГц.
Category: schwarzbeck

NL: ETS-Lindgren kamer
Transcription: iː tɛː ɛs lɪndˈɣrən ˈka.mər
RU: ETS-Lindgren камера
Example_NL: ETS-Lindgren AMS-8500 is semi-anechoïsche kamer.
Example_RU: ETS-Lindgren AMS-8500 — полубезэховая камера.
Category: ets_chamber

NL: Rohde Schwarz ESW
Transcription: ˈroː.də ˈʃvɑrts iː ɛs vɛː
Example_NL: R&S ESW EMI test receiver tot 26.5 GHz.
Example_RU: R&S ESW EMI-приёмник до 26.5 ГГц.
Category: rs_esw

NL: Keysight N9038A
Transcription: ˈkiː.saɪt ɛn nɛːɣən.duː.zənt.ɑx.tɛn.dɛr.tɪx aː
RU: Keysight N9038A MXE
Example_NL: Keysight N9038A MXE EMI-receiver tot 44 GHz.
Example_RU: Keysight N9038A MXE EMI до 44 ГГц.
Category: keysight_n9038

NL: CISPR 22
Transcription: siː ɪs pɛː ɛr tʋɛː.en.tʋɛːn.tɪx
Example_NL: CISPR 22 voor IT-apparatuur EMI-limieten.
Example_RU: CISPR 22 — лимиты EMI для ИТ-оборудования.
Category: cispr22

NL: CISPR 25
Transcription: siː ɪs pɛː ɛr vɛif.en.tʋɛːn.tɪx
Example_NL: CISPR 25 voor automotive EMC-meting.
Example_RU: CISPR 25 — автомобильные ЭМС-измерения.
Category: cispr25

NL: LISN-netwerk
Transcription: lɪsn ˈnɛt.ʋərk
RU: LISN-сеть
Example_NL: Een LISN scheidt mains noise voor EMI-meting.
Example_RU: LISN отделяет шум сети для EMI-замера.
Category: lisn

NL: MIL-STD-461
Transcription: mɪl ɛs tɛː dɛː viːr.ɦɔn.dərt.eːn.ɛn.zɛs.tɪx
Example_NL: MIL-STD-461G is amerikaanse militaire EMC-norm.
Example_RU: MIL-STD-461G — американский военный стандарт ЭМС.
Category: mil_std_461

NL: DO-160
Transcription: dɛː oː ɦɔn.dərt.zɛs.tɪx
Example_NL: DO-160G is luchtvaart EMC en milieu-test.
Example_RU: DO-160G — авиационный стандарт ЭМС и среды.
Category: do_160

NL: Thermocouple K-type
Transcription: ˈtɛr.mɔ.ku.pəl kaː taɪp
RU: термопара K-типа
Example_NL: Thermocouple K-type 0-1370 °C is standaard NiCr-NiAl.
Example_RU: Термопара K-типа 0-1370 °C — стандарт NiCr-NiAl.
Category: tc_k

NL: Thermocouple T-type
Transcription: ˈtɛr.mɔ.ku.pəl tɛː taɪp
RU: термопара T-типа
Example_NL: T-type Cu-CuNi werkt tot 400 °C.
Example_RU: T-тип Cu-CuNi работает до 400 °C.
Category: tc_t

NL: Thermocouple N-type
Transcription: ˈtɛr.mɔ.ku.pəl ɛn taɪp
RU: термопара N-типа
Example_NL: N-type Nicrosil-Nisil tot 1300 °C stabiel.
Example_RU: N-тип Nicrosil-Nisil до 1300 °C стабильно.
Category: tc_n

NL: Thermocouple R-type
Transcription: ˈtɛr.mɔ.ku.pəl ɛr taɪp
RU: термопара R-типа
Example_NL: R-type PtRh-Pt voor kalibratie 0-1480 °C.
Example_RU: R-тип PtRh-Pt для калибровки 0-1480 °C.
Category: tc_r

NL: Pt100 RTD
Transcription: pɛː tɛː ɦɔn.dərt ɛr tɛː dɛː
Example_NL: Pt100 RTD heeft 0.385 Ω/°C.
Example_RU: Pt100 RTD — 0.385 Ом/°C.
Category: pt100

NL: Pt1000 RTD
Transcription: pɛː tɛː duːzənt ɛr tɛː dɛː
Example_NL: Pt1000 wordt vaker gebruikt in gebouwbeheer.
Example_RU: Pt1000 чаще используется в BMS.
Category: pt1000

NL: Fluke 1586A Super-DAQ
Transcription: fluːk vɛif.tiːn.ɦɔn.dərt.zɛs.ɛn.tɑx.tɪx aː ˈsuː.pər dɛk
Example_NL: Fluke 1586A is precieze temperatuur-DAQ.
Example_RU: Fluke 1586A — точный температурный DAQ.
Category: fluke_1586a

NL: Isotech kalibratoroven
Transcription: ˈaɪ.zoː.tɛk ka.li.braː.tɔr.ˈoː.vən
RU: Isotech калибровочная печь
Example_NL: Isotech ITL-M-17703 kalibratiebad −85/+125 °C.
Example_RU: Isotech ITL-M-17703 — ванна −85/+125 °C.
Category: isotech

NL: triple point of water
Transcription: ˈtrɪ.pəl pɔɪnt ɔv ˈʋɔː.tər
RU: тройная точка воды
Example_NL: De triple point of water cell levert 0.01 °C.
Example_RU: Ячейка тройной точки воды даёт 0.01 °C.
Category: tpw

NL: zwart-lichaam straler
Transcription: zʋɑrt ˈlɪ.xaːm ˈstraː.lər
RU: абсолютно чёрное тело
Example_NL: Zwart-lichaam straler Fluke 4180 voor IR-kalibratie.
Example_RU: Излучатель Fluke 4180 для калибровки ИК.
Category: blackbody

NL: ILT-pyrometer
Transcription: iː ɛl tɛː pi.roːˈmeː.tər
RU: пирометр ILT
Example_NL: ILT International Light pyrometer 1700.
Example_RU: ILT International Light пирометр 1700.
Category: ilt_pyrometer

NL: CIE-fotometrie
Transcription: seː iː eː fɔ.toːˈmeː.triː
RU: CIE-фотометрия
Example_NL: CIE-fotometrie definieert lumen en lux.
Example_RU: CIE-фотометрия определяет люмен и люкс.
Category: cie

NL: luxmeter Hagner
Transcription: lʏks.ˈmeː.tər ˈɦaː.ɣ.nər
RU: люксметр Hagner
Example_NL: Hagner ScreenMaster meet schermluminantie.
Example_RU: Hagner ScreenMaster меряет яркость экрана.
Category: hagner

NL: Konica Minolta CL-200A
Transcription: ˈkoː.ni.kaː mɪnˈɔl.taː seː ɛl tʋɛːɦɔn.dərt aː
Example_NL: CL-200A is chromameter voor lichtbron.
Example_RU: CL-200A — хромаметр для источника света.
Category: minolta_cl200

NL: StellarNet spectrometer
Transcription: ˈstɛ.lər.nɛt spɛk.tro.ˈmeː.tər
RU: StellarNet спектрометр
Example_NL: StellarNet GREEN-Wave 350-1100 nm.
Example_RU: StellarNet GREEN-Wave 350-1100 нм.
Category: stellarnet

NL: Ocean Optics
Transcription: ˈoː.sjən ˈɔp.tɪks
Example_NL: Ocean Optics QE65000 voor lichtmeting.
Example_RU: Ocean Optics QE65000 для измерений света.
Category: ocean_optics

NL: Avantes spectrometer
Transcription: ɑˈvɑn.tɛs spɛk.tro.ˈmeː.tər
RU: Avantes спектрометр
Example_NL: Avantes Nederland fabriceert AvaSpec-ULS.
Example_RU: Avantes Нидерланды делает AvaSpec-ULS.
Category: avantes

NL: Hamamatsu detector
Transcription: ˌɦaː.maːˈmaː.tsʊ deː.tɛkˈtoːr
RU: Hamamatsu детектор
Example_NL: Hamamatsu PMA-12 fotodetector array.
Example_RU: Hamamatsu PMA-12 фотодетектор-массив.
Category: hamamatsu

NL: Newport laserkracht
Transcription: ˈnju.pɔrt ˈlaː.zər.krɑxt
RU: Newport мощность лазера
Example_NL: Newport 843-R-USB voor laservermogen-meting.
Example_RU: Newport 843-R-USB для измерения мощности лазера.
Category: newport

NL: Thorlabs powermeter
Transcription: ˈθɔr.lɛps ˈpaʊ.ər.meː.tər
RU: Thorlabs ваттметр
Example_NL: Thorlabs PM100D voor laser 50 pW-200 W.
Example_RU: Thorlabs PM100D для лазера 50 пВт-200 Вт.
Category: thorlabs

NL: VLPL traceerbaarheid
Transcription: vɛː ɛl pɛː ɛl traː.seːr.baːr.ɦɛit
RU: VSL прослеживаемость
Example_NL: Nederlandse VSL geeft kalibratiediensten primaire standaarden.
Example_RU: Нидерландский VSL даёт калибровку первичных эталонов.
Category: vsl_nl

NL: NIST traceability
Transcription: nɪst treɪ.sə.ˈbɪ.lɪ.ti
RU: NIST прослеживаемость
Example_NL: NIST traceability vereist gedocumenteerde keten.
Example_RU: NIST прослеживаемость требует задокументированной цепи.
Category: nist_trace

NL: PTB-kalibratie
Transcription: pɛː tɛː bɛː ka.li.braː.si
RU: PTB-калибровка
Example_NL: PTB Braunschweig is Duitse maatstaforganisatie.
Example_RU: PTB Брауншвейг — нем. эталонная организация.
Category: ptb

NL: DAkkS-accreditatie
Transcription: dɑks ɑk.kre.di.taː.si
RU: DAkkS-аккредитация
Example_NL: DAkkS accrediteert kalibratielaboratoria DE.
Example_RU: DAkkS аккредитует калибровочные лаб. DE.
Category: dakks

NL: RvA-accreditatie
Transcription: ɛr vɛː aː ɑk.kre.di.taː.si
RU: RvA-аккредитация
Example_NL: RvA accrediteert kalibratielabs in NL ISO 17025.
Example_RU: RvA аккредитует калибровочные лаб. NL ISO 17025.
Category: rva_nl

NL: UKAS-accreditatie
Transcription: juː kɛs ɑk.kre.di.taː.si
RU: UKAS-аккредитация
Example_NL: UKAS doet hetzelfde in UK voor ISO 17025.
Example_RU: UKAS делает то же в UK для ISO 17025.
Category: ukas

NL: Cofrac Frankrijk
Transcription: kɔ.frɑk ˈfrɑŋk.rɛik
RU: Cofrac Франция
Example_NL: Cofrac accrediteert Franse kalibratielabs.
Example_RU: Cofrac аккредитует калиб. лаб. Франции.
Category: cofrac

NL: ENAC Spanje
Transcription: iˈnak ˈspaː.njə
RU: ENAC Испания
Example_NL: ENAC accrediteert Spaanse labs ISO 17025.
Example_RU: ENAC аккредитует испанские лаб. ISO 17025.
Category: enac

NL: Accredia Italië
Transcription: ɑˈkre.di.aː ˈi.taː.li.ɛː
RU: Accredia Италия
Example_NL: Accredia is Italiaanse accreditatie-instantie.
Example_RU: Accredia — итальянский аккредитационный орган.
Category: accredia

NL: VIM 3 woordenboek
Transcription: vɪm driː ˈʋoːr.dən.buːk
RU: VIM 3 словарь
Example_NL: VIM 3 JCGM 200 is internationaal vocabularium metrologie.
Example_RU: VIM 3 JCGM 200 — международный словарь метрологии.
Category: vim3

NL: GUM onzekerheid
Transcription: ɣʏm ɔn.ˈzeː.kər.ɦɛit
RU: GUM неопределённость
Example_NL: GUM JCGM 100 voor uncertainty in measurement.
Example_RU: GUM JCGM 100 для неопределённости измерений.
Category: gum

NL: Monte Carlo onzekerheid
Transcription: ˈmɔn.tɛ ˈkar.loː ɔn.ˈzeː.kər.ɦɛit
RU: неопределённость Монте-Карло
Example_NL: GUM Supplement 1 beschrijft Monte Carlo aanpak.
Example_RU: GUM Supplement 1 описывает Монте-Карло.
Category: mc_uncert

NL: EURAMET regionaal
Transcription: ʔøːˈraː.mɛt re.ɣi.oːˈnaːl
RU: EURAMET региональный
Example_NL: EURAMET coördineert Europese metrologie.
Example_RU: EURAMET координирует европейскую метрологию.
Category: euramet

NL: BIPM Sèvres
Transcription: bɛː iː pɛː ɛm ˈsɛːvr
Example_NL: BIPM is internationaal metrologie-instituut Parijs.
Example_RU: BIPM — международный метроинститут Парижа.
Category: bipm

NL: SI redefinition 2019
Transcription: ɛs iː ri.de.fiˈnɪ.ʃən tʋɛː.duː.zənt.nɛːɣən.tiːn
RU: переопределение СИ 2019
Example_NL: SI-redefinitie 2019 ankerde kg aan Planck-constante.
Example_RU: Переопределение СИ 2019 привязало кг к константе Планка.
Category: si_redefine

NL: Josephson-voltage
Transcription: ˈjoː.zəf.sən ˈvɔl.taːʒ
RU: Джозефсон-вольт
Example_NL: Josephson 10 V array realiseert volt primair.
Example_RU: Массив Джозефсона 10 В реализует вольт первично.
Category: josephson

NL: Quantum Hall weerstand
Transcription: ˈkʋɑn.tʏm ɦɔl ˈʋeːr.stɑnt
RU: квантово-холловское сопротивление
Example_NL: Quantum Hall RH=h/e² realiseert ohm primair.
Example_RU: Квантовый Холл RH=h/e² реализует ом первично.
Category: quantum_hall

NL: InterCal protocol
Transcription: ˈɪn.tər.kɑl proː.tɔˈkɔl
RU: межлабораторный протокол
Example_NL: InterCal organiseert internationale ringonderzoeken.
Example_RU: InterCal организует межлабораторные сравнения.
Category: intercal

NL: ILC ringonderzoek
Transcription: iː ɛl seː ˈrɪŋ.ɔn.dər.zuːk
RU: межлабораторное сравнение
Example_NL: ILC ringonderzoek demonstreert traceerbaarheid.
Example_RU: Межлабораторное сравнение демонстрирует прослеживаемость.
Category: ilc

NL: CRM-referentiemateriaal
Transcription: seː ɛr ɛm re.fə.rɛn.si.maː.te.ri.aːl
RU: CRM-стандартный материал
Example_NL: Een CRM met certificaat geeft waarde + onzekerheid.
Example_RU: CRM с сертификатом даёт значение + неопределённость.
Category: crm

NL: LGC Standards
Transcription: ɛl ɣɛː seː ˈstɛn.dərds
Example_NL: LGC Standards levert CRM voor analyse-labs.
Example_RU: LGC Standards поставляет CRM для аналит. лабораторий.
Category: lgc

NL: vochtgenerator
Transcription: ˈvɔxt.ɣɛ.nə.raː.tɔr
RU: генератор влажности
Example_NL: Vochtgenerator twee-druk methode primair etalon.
Example_RU: Генератор влажности — двухдавл. метод — первичный эталон.
Category: humidity_generator

NL: dauwpuntspiegel
Transcription: ˈdɑu.pʌnt.spiː.ɣəl
RU: зеркальный гигрометр
Example_NL: Chilled-mirror dauwpuntspiegel referentie.
Example_RU: Чиллер-зеркальный гигрометр — эталон.
Category: chilled_mirror

NL: psychrometer
Transcription: psi.xroːˈmeː.tər
RU: психрометр
Example_NL: Psychrometer met natte-droge bol Assmann.
Example_RU: Психрометр Ассмана с сухим и влажным шариком.

NL: Vaisala HMT
Transcription: vaɪ.saː.laː ɦɑː ɛm tɛː
RU: Vaisala HMT (вл/темп)
Example_NL: Vaisala HMT337 industriële vochttransmitter.
Example_RU: Vaisala HMT337 — промышленный датчик влажности.
Category: vaisala_hmt

NL: Rotronic HC2
Transcription: roːˈtroː.nɪk ɦɑː seː tʋɛː
Example_NL: Rotronic HC2A-S vochtsensor 0-100%RH.
Example_RU: Rotronic HC2A-S — датчик влажности 0–100%RH.
Category: rotronic_hc2

NL: Michell S8000
Transcription: ˈmɪ.tʃəl ɛs ɑxt.duː.zənt
RU: Michell S8000 (точка росы)
Example_NL: Michell S8000 dauwpunt-referentie -90°C.
Example_RU: Michell S8000 — эталон точки росы -90°C.
Category: michell_s8000

NL: Thunder Scientific
Transcription: ˈθʌn.dər saɪ.ɛnˈtɪ.fɪk
Example_NL: Thunder Scientific 2500 generator NIST-link.
Example_RU: Thunder Scientific 2500 — генератор с привязкой NIST.
Category: thunder_scientific

NL: twee-druk-methode
Transcription: tʋɛː drʌk meːˈtoː.də
RU: метод двух давлений
Example_NL: Twee-druk-methode genereert RH via gasexpansie.
Example_RU: Метод двух давлений — RH через расширение газа.
Category: two_pressure

NL: twee-temperatuur-methode
Transcription: tʋɛː tɛm.pəˈraː.tyːr meːˈtoː.də
RU: метод двух температур
Example_NL: Twee-temperatuur-methode voor RH-generatie.
Example_RU: Метод двух температур — генерация RH.
Category: two_temperature

NL: gasflowkalibratie
Transcription: ˈɣɑs.floː.kɑ.li.braː.tsi
RU: калибровка расхода газа
Example_NL: Gasflowkalibratie via piston-prover laminair.
Example_RU: Калибровка расхода газа поршневым проувером.
Category: gas_flow_cal

NL: piston-prover
Transcription: ˈpɪs.tən proː.vər
RU: поршневой проувер
Example_NL: Piston-prover Bios primair etalon gasflow.
Example_RU: Поршневой проувер Bios — первичный эталон газа.
Category: piston_prover

NL: Bios DryCal
Transcription: ˈbaɪ.ɔs draɪ kɛl
Example_NL: Bios DryCal ML800 voor lage gasflow.
Example_RU: Bios DryCal ML800 — для малых газ. расходов.
Category: bios_drycal

NL: MKS-massflowcontroller
Transcription: ɛm kaː ɛs ˈmɑs.floː kɔnˈtroː.lər
RU: MKS — массовый контроллер расхода
Example_NL: MKS GE50A thermische MFC voor gas.
Example_RU: MKS GE50A — термический MFC для газа.
Category: mks_mfc

NL: Brooks-MFC
Transcription: brʊks ɛm ɛf seː
RU: Brooks MFC (расход)
Example_NL: Brooks SLA5800 MFC tot 50 slm.
Example_RU: Brooks SLA5800 MFC до 50 нл/мин.
Category: brooks_mfc

NL: Bronkhorst EL-FLOW
Transcription: ˈbrɔŋk.ɦɔrst ɛl floː
Example_NL: Bronkhorst EL-FLOW thermische MFC NL.
Example_RU: Bronkhorst EL-FLOW — голландский термич. MFC.
Category: bronkhorst_elflow

NL: MolBloc Mensor
Transcription: mɔl.blɔk ˈmɛn.sɔr
Example_NL: MolBloc-S laminair element van Mensor.
Example_RU: MolBloc-S — ламинарный элемент Mensor.
Category: molbloc

NL: Bell-prover
Transcription: bɛl ˈproː.vər
RU: беллпрувер
Example_NL: Bell-prover volume-etalon gas onder klok.
Example_RU: Беллпрувер — эталон объёма газа под колпаком.
Category: bell_prover

NL: klokgasmeter
Transcription: klɔk.ˈɣɑs.meː.tər
RU: колокольный газосчётчик
Example_NL: Klokgasmeter natte trommel laboratorium.
Example_RU: Колокольный газосчётчик — лабораторный.
Category: wet_gas_meter

NL: CMM coördinaatmeetmachine
Transcription: seː ɛm ɛm koː.ɔr.diˈnaːt.meːt.mɑˈʃiː.nə
RU: КИМ координатно-измерит. машина
Example_NL: CMM Zeiss Prismo voor 3D-geometriemeting.
Example_RU: КИМ Zeiss Prismo — 3D геометрия.
Category: cmm

NL: Zeiss Calypso
Transcription: tsaɪs kɑˈlɪp.soː
RU: Zeiss Calypso (ПО CMM)
Example_NL: Zeiss Calypso meet-software voor CMM.
Example_RU: Zeiss Calypso — измерительное ПО для CMM.
Category: zeiss_calypso

NL: Hexagon CMM
Transcription: ˈɦɛk.sɑ.ɣɔn seː ɛm ɛm
Example_NL: Hexagon Global S CMM standaard fabriek.
Example_RU: Hexagon Global S — стандартный CMM в цеху.
Category: hexagon_cmm

NL: Mitutoyo CMM
Transcription: mi.tuː.toː.joː seː ɛm ɛm
Example_NL: Mitutoyo Crysta-Apex S CMM Japans.
Example_RU: Mitutoyo Crysta-Apex S — японский CMM.
Category: mitutoyo_cmm

NL: Renishaw-taster
Transcription: ˈrɛ.nɪ.ʃaː ˈtɑs.tər
RU: Renishaw — щуп
Example_NL: Renishaw TP200 touch-trigger probe op CMM.
Example_RU: Renishaw TP200 — touch-trigger щуп на КИМ.
Category: renishaw_probe

NL: Renishaw SP25M
Transcription: ˈrɛ.nɪ.ʃaː ɛs pɛː vɛif.ɛn.tʋɛːn.tɪx ɛm
Example_NL: Renishaw SP25M scanning probe op CMM.
Example_RU: Renishaw SP25M — сканирующий щуп.
Category: renishaw_sp25

NL: scanningprobe
Transcription: ˈskɛ.nɪŋ proːp
RU: сканирующий зонд
Example_NL: Scanningprobe contact continu meten oppervlak.
Example_RU: Сканирующий зонд — непрерывный контакт.
Category: scanning_probe

NL: PH10MQ-kop
Transcription: pɛː ɦɑː tiːn ɛm kʋɛː kɔp
RU: головка PH10MQ
Example_NL: PH10MQ motorisable indexing head CMM.
Example_RU: PH10MQ — поворотная головка для CMM.
Category: ph10mq

NL: MCG-artefact
Transcription: ɛm seː ɣeː ɑr.tə.ˈfɑkt
RU: артефакт MCG
Example_NL: MCG machine-checking gauge CMM-kalibratie.
Example_RU: MCG machine-checking gauge — поверка CMM.
Category: mcg_artefact

NL: eindmaten Johansson
Transcription: ˈɛnt.maː.tə joːˈɦɑn.sɔn
RU: концевые меры Johansson
Example_NL: Eindmaten Johansson Mitutoyo lengte-etalon.
Example_RU: Концевые меры Johansson Mitutoyo — эталон длины.
Category: gauge_blocks

NL: eindmatenset graad 0
Transcription: ˈɛnt.maː.tə.sɛt ɣraːt nul
RU: набор концевых мер класс 0
Example_NL: Eindmatenset graad 0 voor referentie ±0.1 µm.
Example_RU: Концевые меры класс 0 — эталон ±0.1 мкм.
Category: gauge_grade_0

NL: ringkaliber
Transcription: ˈrɪŋ.kɑ.li.bər
RU: кольцевой калибр
Example_NL: Ringkaliber voor binnen-as diameter check.
Example_RU: Кольцевой калибр — для проверки диаметра вала.
Category: ring_gauge

NL: plug-kaliber
Transcription: plʌɣ kɑ.ˈli.bər
RU: пробковый калибр
Example_NL: Plug-kaliber GO/NO-GO voor gat-meting.
Example_RU: Пробковый калибр GO/NO-GO — отверстие.
Category: plug_gauge

NL: interferometer Renishaw XL-80
Transcription: ɪn.tər.feːr.oːˈmeː.tər ˈrɛ.nɪ.ʃaː ɪks ɛl ɑxt.tɪx
RU: интерферометр Renishaw XL-80
Example_NL: Renishaw XL-80 laser-interferometer machine-as.
Example_RU: Renishaw XL-80 — лазерн. интерфер. на оси.
Category: xl80

NL: Etalon LaserTRACER
Transcription: eː.taːˈlɔn ˈlaː.zər ˈtreɪ.sər
Example_NL: Etalon LaserTRACER zelf-volgend interferometer.
Example_RU: Etalon LaserTRACER — самоотслеж. интерферометр.
Category: lasertracer

NL: Leica Absolute Tracker
Transcription: ˈlaɪ.kaː ˈɛp.so.luːt ˈtrɛ.kər
Example_NL: Leica AT960 laser-tracker grote werkruimte.
Example_RU: Leica AT960 — лазер-трекер для больших объёмов.
Category: leica_at960

NL: FARO Vantage
Transcription: ˈfaː.roː ˈvɛn.tɪdʒ
Example_NL: FARO Vantage Laser Tracker voor metrologie.
Example_RU: FARO Vantage — лазер-трекер для метрологии.
Category: faro_vantage

NL: FARO ScanArm
Transcription: ˈfaː.roː skɛn ɑːrm
Example_NL: FARO ScanArm 3D-scan portable.
Example_RU: FARO ScanArm — портативный 3D-скан.
Category: faro_scanarm

NL: ATOS GOM scanner
Transcription: ˈaː.tɔs ɣɔm ˈskɛ.nər
RU: ATOS GOM сканер
Example_NL: ATOS GOM 3D-scan voor reverse engineering.
Example_RU: ATOS GOM 3D-скан — reverse engineering.
Category: atos_gom

NL: witlichtinterferometer
Transcription: ʋɪtˈlɪxt.ɪn.tər.feːr.oːˈmeː.tər
RU: интерферометр белого света
Example_NL: Witlichtinterferometer Zygo oppervlakte-ruwheid.
Example_RU: Интерферометр белого света Zygo — шерох. поверх.
Category: wli

NL: Zygo NewView
Transcription: ˈzaɪ.ɣoː njuː vjuː
Example_NL: Zygo NewView 9000 oppervlakte-profilometer.
Example_RU: Zygo NewView 9000 — профилометр поверх.
Category: zygo_newview

NL: Bruker contour GT
Transcription: ˈbrʊ.kər ˈkɔn.tuːr ɣeː tɛː
RU: Bruker Contour GT
Example_NL: Bruker Contour GT optisch oppervlak meten.
Example_RU: Bruker Contour GT — оптич. измерение поверх.
Category: bruker_contour

NL: Taylor Hobson Talysurf
Transcription: ˈtaː.lər ˈɦɔp.sən ˈtɛ.li.sʌrf
Example_NL: Talysurf voor Ra Rz ruwheidsmeting stylus.
Example_RU: Talysurf — Ra/Rz замер шероховатости щупом.
Category: talysurf

NL: Mahr Perthometer
Transcription: maːr pər.toːˈmeː.tər
Example_NL: Mahr Perthometer S2 ruwheidsmeting werkplaats.
Example_RU: Mahr Perthometer S2 — шерох. в цеху.
Category: mahr_perthometer

NL: rondheidsmeter Talyrond
Transcription: ˈrɔnt.ɦɛts.meː.tər ˈtɛ.li.rɔnt
RU: круглограмма Talyrond
Example_NL: Talyrond rondheidsmeter rotor-rond meten.
Example_RU: Talyrond — круглограмма для роторов.
Category: talyrond

NL: Heidenhain meetlat
Transcription: ˈɦaɪ.dən.ɦaɪn ˈmeːt.lɑt
RU: линейка Heidenhain
Example_NL: Heidenhain LC-meetlat absoluut as-positie.
Example_RU: Heidenhain LC — абсол. линейка положения оси.
Category: heidenhain

NL: Renishaw RGH22
Transcription: ˈrɛ.nɪ.ʃaː ɛr ɣeː ɦaː tʋɛː.ɛn.tʋɛːn.tɪx
Example_NL: Renishaw RGH22 incremental linear encoder.
Example_RU: Renishaw RGH22 — инкрем. линейный энкодер.
Category: rgh22

NL: VDI 2627
Transcription: vɛː dɛː aːi tʋɛː.duː.zənt.zɛs.ɦɔn.dərt.zɛː.vən.ɛn.tʋɛːn.tɪx
RU: VDI 2627 (CMM)
Example_NL: VDI 2627 specificatie CMM-kwaliteit.
Example_RU: VDI 2627 — спецификация качества КИМ.
Category: vdi_2627

NL: ISO 10360
Transcription: iːsoː tiːn.duː.zənt.driː.ɦɔn.dərt.zɛs.tɪx
Example_NL: ISO 10360-2 acceptatietest CMM lengtefout.
Example_RU: ISO 10360-2 — приёмка КИМ по ошибке длины.
Category: iso_10360

NL: ISO 230 werktuig
Transcription: iːsoː tʋɛː.ɦɔn.dərt.dɛr.tɪx ˈʋɛrk.tœyx
RU: ISO 230 (станки)
Example_NL: ISO 230-2 nauwkeurigheid werktuigmachine.
Example_RU: ISO 230-2 — точность станков.
Category: iso_230

NL: HTM hoogprecisie-meting
Transcription: ɦaː tɛː ɛm ˈɦoːx.preː.sɪ.zi ˈmeː.tɪŋ
RU: высокоточные измерения (HTM)
Example_NL: HTM ultranauwkeurig in temperatuurkamer.
Example_RU: Высокоточн. измерения в темп. камере.
Category: htm

NL: temperatuurkamer 20°C
Transcription: tɛm.pəˈraː.tyːr.kaː.mər tʋɪntɪx ɣraː.dən
RU: комната 20°C
Example_NL: Temperatuurkamer 20±0.1°C voor metrologie.
Example_RU: Комната 20±0.1°C — для метрологии.
Category: temp_room

NL: Abbe-fout
Transcription: ˈɑ.bə fɑut
RU: ошибка Аббе
Example_NL: Abbe-fout door offset tussen as en meting.
Example_RU: Ошибка Аббе — оффсет между осью и измер.
Category: abbe_error

NL: guard-banding
Transcription: ɣɑrt ˈbɛn.dɪŋ
RU: guard-banding (запас)
Example_NL: Guard-banding voor decision-rule conformiteit.
Example_RU: Guard-banding — decision-rule соответствия.
Category: guard_banding

NL: ILAC G8
Transcription: iː ɛl eː seː ɣeː ɑxt
Example_NL: ILAC G8 decision-rule voor conformiteit.
Example_RU: ILAC G8 — decision-rule соответствия.
Category: ilac_g8

NL: CMC-tabel
Transcription: seː ɛm seː ˈtaː.bəl
RU: таблица CMC
Example_NL: CMC-tabel calibration measurement capability.
Example_RU: CMC-таблица — калибр. возможн. измерения.
Category: cmc_table

NL: BIPM KCDB
Transcription: bɛː aːi pɛː ɛm kɛː seː dɛː bɛː
RU: BIPM KCDB (база)
Example_NL: BIPM KCDB key-comparison database.
Example_RU: BIPM KCDB — БД ключевых сличений.
Category: kcdb

NL: CIPM MRA
Transcription: seː aːi pɛː ɛm ɛm ɛr eː
Example_NL: CIPM MRA mutual recognition arrangement.
Example_RU: CIPM MRA — взаимное признание сертификатов.
Category: cipm_mra

NL: EURAMET TC-L
Transcription: œyˈraː.mɛt tɛː seː ɛl
RU: EURAMET TC-L (длина)
Example_NL: EURAMET TC-L technische commissie lengte.
Example_RU: EURAMET TC-L — техком. длины.
Category: euramet_tcl

NL: BIPM SI-redefinition
Transcription: bɛː aːi pɛː ɛm ɛs aːi reː.deː.fiːˈnɪ.ʃən
RU: BIPM пересмотр SI
Example_NL: BIPM SI-redefinition 2019 op constanten.
Example_RU: BIPM пересмотр СИ 2019 — на константах.
Category: si_2019

NL: VSL-traceerbaar
Transcription: vɛː ɛs ɛl traːˈseːr.baːr
RU: VSL-прослеживаемо
Example_NL: VSL-traceerbaar etalon voor Nederlands lab.
Example_RU: VSL-прослеж. эталон — голландск. лаб.
Category: vsl_traceable

NL: VSL Dutch Metrology
Transcription: vɛː ɛs ɛl dʌtʃ meːtroːˈloː.ɣiː
RU: VSL — голландск. метрология
Example_NL: VSL Delft nationaal metrologie-instituut.
Example_RU: VSL Delft — нац. метрол. институт NL.
Category: vsl_delft

NL: PTB Braunschweig
Transcription: pɛː tɛː bɛː ˈbrɑun.ʃvaɪx
RU: PTB Брауншвейг
Example_NL: PTB Braunschweig Duits nationaal lab.
Example_RU: PTB Брауншвейг — нац. лаб. Германии.
Category: ptb

NL: NIST Gaithersburg
Transcription: nɪst ˈɣɛɪ.θərs.bʌrx
RU: NIST Гейтерсберг
Example_NL: NIST Gaithersburg VS nationaal lab.
Example_RU: NIST Гейтерсберг — нац. лаб. США.
Category: nist

NL: NPL Teddington
Transcription: ɛn pɛː ɛl ˈtɛ.dɪŋ.tən
RU: NPL Теддингтон
Example_NL: NPL Teddington Brits nationaal lab.
Example_RU: NPL Теддингтон — нац. лаб. Великобритании.
Category: npl

NL: METAS Wabern
Transcription: meːˈtɑs ˈvaː.bərn
RU: METAS Ваберн
Example_NL: METAS Wabern Zwitsers nationaal lab.
Example_RU: METAS Ваберн — нац. лаб. Швейцарии.
Category: metas

NL: LNE Trappes
Transcription: ɛl ɛn eː trɑp
RU: LNE Трапп
Example_NL: LNE Trappes Frans nationaal lab.
Example_RU: LNE Трапп — нац. лаб. Франции.
Category: lne

NL: CCU consultatieve
Transcription: seː seː uː kɔn.sʌlˈtaː.tiː.və
RU: CCU консульт. ком.
Example_NL: CCU consultatief comité massa BIPM.
Example_RU: CCU — консульт. комитет по массе BIPM.
Category: ccu

NL: CCT temperatuur
Transcription: seː seː tɛː tɛm.pəˈraː.tyːr
RU: CCT температуры
Example_NL: CCT consultatief comité temperatuur.
Example_RU: CCT — консульт. комитет по температуре.
Category: cct

NL: CCL lengte
Transcription: seː seː ɛl ˈlɛŋ.tə
RU: CCL длины
Example_NL: CCL consultatief comité lengte BIPM.
Example_RU: CCL — консульт. комитет по длине.
Category: ccl

NL: CCEM elektriciteit
Transcription: seː seː eː ɛm ɛˌlɛk.triːsɪˈtɛit
RU: CCEM эл-во
Example_NL: CCEM consultatief comité elektriciteit.
Example_RU: CCEM — консульт. комитет по эл-ву.
Category: ccem

NL: CCQM chemie
Transcription: seː seː kʋɛː ɛm ʃeːˈmiː
RU: CCQM химия
Example_NL: CCQM consultatief comité kwantiteit chemie.
Example_RU: CCQM — консульт. комитет по химии.
Category: ccqm

NL: drukbalans Fluke PG7000
Transcription: ˈdrʌk.bɑˌlɑns fluːk pɛː ɣeː
RU: поршневой манометр Fluke PG7000
Example_NL: Fluke PG7000 drukbalans primair etalon.
Example_RU: Fluke PG7000 — первичный эталон давления.
Category: pg7000

NL: DH-Budenberg pistondrukmeter
Transcription: dɛː ɦaː ˈbuː.dɛn.bɛrx ˈpɪs.tən.drʌk.meː.tər
RU: DH-Budenberg порш. манометр
Example_NL: DH-Budenberg drukbalans Britse standaard.
Example_RU: DH-Budenberg — британск. порш. эталон.
Category: dh_budenberg

NL: Pressurements deadweight
Transcription: ˈprɛ.ʃər.mənts dɛd.ʋeɪt
RU: Pressurements (грузопор.)
Example_NL: Pressurements deadweight tester historisch UK.
Example_RU: Pressurements — историч. UK грузопорш.
Category: pressurements

NL: Ruska 2470
Transcription: ˈrʌs.kaː tʋɛː.duː.zənt.viːr.ɦɔn.dərt.zɛːvən.tɪx
Example_NL: Ruska 2470 drukbalans Amerikaans etalon.
Example_RU: Ruska 2470 — амер. эталон давления.
Category: ruska_2470

NL: Mensor CPC4000
Transcription: ˈmɛn.sɔr seː pɛː seː
Example_NL: Mensor CPC4000 modulaire drukcontroller.
Example_RU: Mensor CPC4000 — модул. контроллер давления.
Category: cpc4000

NL: WIKA CPA8000
Transcription: ˈʋiː.kaː seː pɛː aː
Example_NL: WIKA CPA8000 portable drukkalibrator.
Example_RU: WIKA CPA8000 — портат. калибратор давл.
Category: cpa8000

NL: Beamex MC6
Transcription: ˈbeː.aː.mɛks ɛm seː zɛs
Example_NL: Beamex MC6 multifunctie-procescalibrator.
Example_RU: Beamex MC6 — многофункц. калибратор процесса.
Category: beamex_mc6

NL: Druck PACE 5000
Transcription: drʌk peɪs vɛif.duː.zənt
Example_NL: Druck PACE 5000 drukcontroller hoogtemeter.
Example_RU: Druck PACE 5000 — контр. давл. альтиметр.
Category: pace_5000

NL: AMETEK Crystal XP2i
Transcription: ˈeː.mə.tɛk ˈkrɪ.stəl iks pɛː
Example_NL: AMETEK Crystal XP2i digitale druktester.
Example_RU: AMETEK Crystal XP2i — цифр. манометр.
Category: crystal_xp2i

NL: McLeod manometer
Transcription: məˈkluːt maː.noːˈmeː.tər
RU: манометр Мак-Леод
Example_NL: McLeod manometer vacuumstandaard primair.
Example_RU: Манометр Мак-Леод — первичн. вак. эталон.
Category: mcleod

NL: CDG capacitief
Transcription: seː dɛː ɣeː kaː.pɑ.siˈtiːf
RU: CDG ёмкостн. манометр
Example_NL: Capacitance Diaphragm Gauge Inficon CDG020.
Example_RU: CDG Inficon CDG020 — ёмкостн. диафр.
Category: cdg

NL: Pirani vacuumsensor
Transcription: piˈraː.niː vɑˈkjuːm.sɛn.sɔr
RU: Пирани (вак.)
Example_NL: Pirani vacuumsensor thermische conduct.
Example_RU: Пирани — термокондуктомет. вак. датчик.
Category: pirani

NL: Bayard-Alpert ionisatie
Transcription: ˈbaː.jɑrt ˈɑl.pɛrt iː.oː.niˈzaː.tsi
RU: Байард-Альперт ион.
Example_NL: Bayard-Alpert ionisatiebuis hoge vacuüm.
Example_RU: Байард-Альперт — ионизац. для глуб. вак.
Category: bayard_alpert

NL: spinning rotor SRG
Transcription: ˈspɪ.nɪŋ ˈroː.tɔr ɛs ɛr ɣeː
RU: SRG (молекул.)
Example_NL: Spinning rotor gauge MKS SRG-2 transfer.
Example_RU: Spinning rotor gauge MKS SRG-2 — передат.
Category: srg

NL: Sartorius Cubis II
Transcription: sɑrˈtoːr.juːs ˈkjuː.bɪs tʋɛː
Example_NL: Sartorius Cubis II massa-comparator MCA.
Example_RU: Sartorius Cubis II MCA — компаратор массы.
Category: cubis_ii

NL: Mettler Toledo XPR
Transcription: ˈmɛt.lər toːˈleː.doː iks pɛː ɛr
Example_NL: Mettler Toledo XPR microbalans 6.1 g/0.1 µg.
Example_RU: Mettler XPR — микровесы 6.1 г/0.1 мкг.
Category: xpr

NL: OIML R111 gewichten
Transcription: oː aːi ɛm ɛl ˈʁaː ˈɦɔn.dərt.elf
RU: гири OIML R111
Example_NL: OIML R111 klasse E1 referentiegewichten.
Example_RU: Гири OIML R111 класс E1 — эталон.
Category: oiml_r111

NL: E1-gewichten F&P
Transcription: eː eːn ɣəˈʋɪx.tən
RU: гири класса E1
Example_NL: F&P E1-gewichten OIML referentie.
Example_RU: F&P гири E1 OIML — эталон.
Category: e1_weights

NL: Sartorius vacuumcomparator
Transcription: sɑrˈtoːr.juːs vɑˈkjuːm.kɔmˈpaː.raː.tɔr
RU: вак. компаратор Sartorius
Example_NL: Sartorius CCE Cubis vacuumcomparator kg.
Example_RU: Sartorius CCE Cubis — вак. компаратор кг.
Category: vacuum_comparator

NL: Kibble-balance NPL
Transcription: ˈkɪ.bəl ˈbɛ.lɑns ɛn pɛː ɛl
RU: Киббл-весы NPL
Example_NL: Kibble-balance NPL nieuwe kilogram-realisatie.
Example_RU: Киббл-весы NPL — нов. реализ. килограмма.
Category: kibble

NL: PRT Pt100 SPRT
Transcription: pɛː ɛr tɛː pɛː tɛː ɦɔn.dərt
Example_NL: Standard PRT Pt100 SPRT 25.5 Ω op 0°C.
Example_RU: Стандартн. SPRT Pt100 — 25.5 Ω при 0°C.
Category: sprt

NL: F25 SPRT Fluke
Transcription: ɛf vɛif.ɛn.tʋɪntɪx
Example_NL: Fluke 5687 SPRT 0.01°C onzekerheid.
Example_RU: Fluke 5687 SPRT — 0.01°C неопредел.
Category: f25_sprt

NL: Hart Scientific badcalibrator
Transcription: ɦɑrt saɪ.ɛnˈtɪ.fɪk
RU: Hart Scientific калибр. ванна
Example_NL: Hart Scientific 7340 vloeibare bad −40-150°C.
Example_RU: Hart Scientific 7340 — жидк. ванна -40-150°C.
Category: hart_7340

NL: Isotech driepuntcel
Transcription: ˈaɪ.zoː.tɛk ˈdriː.pʌnt.sɛl
RU: Isotech тройн. точка
Example_NL: Isotech triple-point water cel ITS-90.
Example_RU: Isotech тройн. точка воды — ITS-90.
Category: tpw_cell

NL: Tin-vrijpuntcel
Transcription: tɪn ˈvrɛi.pʌnt.sɛl
RU: точка плавл. олова
Example_NL: Tin-vrijpuntcel 231.928°C ITS-90 ref.
Example_RU: Точка плавл. олова 231.928°C ITS-90.
Category: tin_freeze

NL: zink-vrijpuntcel
Transcription: zɪŋk ˈvrɛi.pʌnt.sɛl
RU: точка плавл. цинка
Example_NL: Zink-vrijpuntcel 419.527°C ITS-90.
Example_RU: Точка плавл. цинка 419.527°C ITS-90.
Category: zinc_freeze

NL: aluminium-vrijpuntcel
Transcription: aː.lu.ˈmiː.ni.um ˈvrɛi.pʌnt.sɛl
RU: точка плавл. алюминия
Example_NL: Al-vrijpuntcel 660.323°C SPRT ITS-90.
Example_RU: Al-точка 660.323°C SPRT ITS-90.
Category: al_freeze

NL: zilver-vrijpuntcel
Transcription: ˈzɪl.vər ˈvrɛi.pʌnt.sɛl
RU: точка плавл. серебра
Example_NL: Zilver-vrijpuntcel 961.78°C ITS-90.
Example_RU: Точка плавл. серебра 961.78°C ITS-90.
Category: ag_freeze

NL: infrared thermometer Fluke 1551
Transcription: ˌɪn.frəˈrɛd tɛrˈmoː.meː.tər
RU: ИК-термометр Fluke 1551
Example_NL: Fluke 1551A Ex stik-thermometer kookpan.
Example_RU: Fluke 1551A Ex — погружн. термометр.
Category: fluke_1551

NL: Heitronics infrared
Transcription: ˈɦaɪ.troː.nɪks ˌɪn.frəˈrɛd
RU: Heitronics ИК-термометр
Example_NL: Heitronics KT19 II infrared pyrometer.
Example_RU: Heitronics KT19 II — ИК-пирометр.
Category: heitronics

NL: Land Cyclops 100
Transcription: lɛnt ˈsaɪ.klɔps ɦɔn.dərt
Example_NL: AMETEK Land Cyclops 100 portable pyrometer.
Example_RU: AMETEK Land Cyclops 100 — портат. пирометр.
Category: cyclops_100

NL: Optris CTlaser
Transcription: ˈɔp.trɪs
Example_NL: Optris CTlaser 1MH3 infrared 1100°C.
Example_RU: Optris CTlaser 1MH3 ИК — до 1100°C.
Category: optris_ctlaser

NL: blackbody-bron CI Systems
Transcription: ˈblɛk.bɔ.diː brɔn
RU: АЧТ — CI Systems
Example_NL: CI Systems SR-800 blackbody-bron kalibratie.
Example_RU: CI Systems SR-800 АЧТ — калибровка.
Category: ci_blackbody

NL: Mikron M390
Transcription: miˈkroːn ɛm driː.ɦɔn.dərt.neː.ɣən.tɪx
Example_NL: Mikron M390 blackbody 50-3000°C.
Example_RU: Mikron M390 АЧТ — 50-3000°C.
Category: mikron_m390

NL: Pomona impedantie
Transcription: poːˈmoː.naː ɪm.peːˈdɑn.tsi
RU: Pomona — импеданс
Example_NL: Pomona Lo-Z accessoire test fixture.
Example_RU: Pomona Lo-Z аксес. — test fixture.
Category: pomona_loz

NL: Vishay precisieweerstand
Transcription: ˈviː.ʃeɪ preː.sɪˈzi.ʋeːr.stɑnt
RU: Vishay прец. резистор
Example_NL: Vishay Z-foil 0.005% precisieweerstand.
Example_RU: Vishay Z-foil — прец. резистор 0.005%.
Category: vishay_zfoil

NL: Tinsley standaard 0.001%
Transcription: ˈtɪn.zliː stɑnˈdaːrt
RU: стандарт Tinsley 0.001%
Example_NL: Tinsley DC standaardweerstand 0.001%.
Example_RU: Tinsley DC станд. резистор 0.001%.
Category: tinsley_std

NL: Kelvin Hamon DC stroom
Transcription: ˈkɛl.vɪn ɦɑˈmɔ̃ dɛː seː stroːm
RU: Гамон-делитель DC
Example_NL: Hamon-divider DC-stroomverhouding etalon.
Example_RU: Гамон-делитель — DC-токов. отнош. эталон.
Category: hamon

NL: Fluke 5720A multifunctie
Transcription: fluːk vɛif.duː.zənt.zɛːvən.ɦɔn.dərt.tʋɪntɪx
RU: Fluke 5720A многофункц.
Example_NL: Fluke 5720A multifunctiekalibrator.
Example_RU: Fluke 5720A — многофункц. калибратор.
Category: fluke_5720

NL: Fluke 5790A AC
Transcription: fluːk vɛif.duː.zənt.zɛːvən.ɦɔn.dərt.neː.ɣən.tɪx aː seː
Example_NL: Fluke 5790A AC measurement standard.
Example_RU: Fluke 5790A — AC эталон измерения.
Category: fluke_5790

NL: Fluke 8588A 8.5 digit
Transcription: fluːk ɑxt.duː.zənt.vɛif.ɦɔn.dərt.ɑxt.ɛn.tɑx.tɪx
RU: Fluke 8588A 8.5 разр.
Example_NL: Fluke 8588A 8.5-digit referentiemultimeter.
Example_RU: Fluke 8588A — 8.5-разр. реф. мультиметр.
Category: fluke_8588

NL: Keysight 3458A
Transcription: ˈkiː.saɪt
Example_NL: Keysight 3458A 8.5-digit DMM klassieker.
Example_RU: Keysight 3458A — 8.5-разр. DMM классика.
Category: keysight_3458

NL: Josephson-spanning
Transcription: ˈjoː.zəf.sɔn ˈspɑ.nɪŋ
RU: напряжение Джозефсона
Example_NL: Josephson-array kwantum-spanningsstandaard.
Example_RU: Джозефсон. массив — квант. эталон V.
Category: josephson

NL: QHR kwantum-Hall
Transcription: kʋɛː ɦaː ɛr ˈkʋɔn.tʌm ɦɔl
RU: QHR квант. Холл
Example_NL: QHR kwantum-Hall-resistantie 25812.807 Ω.
Example_RU: QHR квант. Холл-сопротивл. 25812.807 Ω.
Category: qhr

NL: Cs-fonteinklok
Transcription: seː ɛs ˈfɔn.taɪn.klɔk
RU: цезиевые фонтан. часы
Example_NL: Cesium fountain klok NIST-F2 primair.
Example_RU: Цезиевые фонтан. часы NIST-F2 — первичн.
Category: cs_fountain

NL: optische gitter-klok Sr
Transcription: ˈɔp.ti.sə ɣɪ.tər klɔk
RU: оптические Sr-часы
Example_NL: Optische gitter-klok Sr-87 10^-18.
Example_RU: Оптические Sr-87 часы — 10^-18.
Category: sr_lattice

NL: Yb-ion klok
Transcription: ˈɪ.tər.bjum joːn klɔk
RU: Yb-ионные часы
Example_NL: Yb-ion klok PTB 10^-18 stabiliteit.
Example_RU: Yb-ионные часы PTB — 10^-18 стабильн.
Category: yb_clock

NL: Maser actief H
Transcription: ˈmeɪ.zər ɑkˈtiːf ɦaː
RU: активн. водород. мазер
Example_NL: Actief waterstof-maser tijdsignaal sec.
Example_RU: Актив. H-мазер — сигн. времени сек.
Category: h_maser

NL: Microsemi 5071A
Transcription: ˈmaɪ.kroː.sɛ.miː vɛif.duː.zənt.zɛː.vən.tɪx eːn
Example_NL: Microsemi 5071A Cs-klok labstandaard.
Example_RU: Microsemi 5071A — Cs-часы лаб. эталон.
Category: ms_5071a

NL: Symmetricom AOG-110
Transcription: siˈmɛ.tri.kɔm aː oː ɣeː
Example_NL: Symmetricom AOG-110 ensemble klok.
Example_RU: Symmetricom AOG-110 — ансамбл. часы.
Category: aog_110

NL: GPS-disciplined oscillator
Transcription: ɣeː pɛː ɛs dɪs.ˈsɪ.plɪnd ˌɔ.sɪˈleɪ.tɔr
RU: GPS-привяз. генератор
Example_NL: GPS-disciplined oscillator (GPSDO) sec.
Example_RU: GPS-привяз. генератор (GPSDO) — сек.
Category: gpsdo

NL: Spectracom SecureSync
Transcription: ˈspɛk.traː.kɔm sɪˈkjuːr.sɪŋk
Example_NL: Spectracom SecureSync 2400 master clock.
Example_RU: Spectracom SecureSync 2400 — master clock.
Category: securesync

NL: White Rabbit CERN
Transcription: ʋaɪt ˈrɛ.bɪt sɛrn
Example_NL: White Rabbit CERN sub-nanoseconde sync.
Example_RU: White Rabbit CERN — суб-нс синхрон.
Category: white_rabbit

NL: NTP-stratum 1
Transcription: ɛn tɛː pɛː ˈstraː.tʌm eːn
Example_NL: NTP-stratum 1 server direct GPS-ref.
Example_RU: NTP-stratum 1 — серв. прямо с GPS-реф.
Category: ntp_stratum1

NL: ITU-T G.8262
Transcription: iː tɛː juː tɛː ɣeː ɑxt.duː.zənt.tʋɛː.ɦɔn.dərt.tʋɛː.ɛn.zɛs.tɪx
Example_NL: ITU-T G.8262 SyncE kwaliteitsniveau.
Example_RU: ITU-T G.8262 — SyncE кач-во.
Category: g_8262

NL: SyncE-net
Transcription: sɪŋk iː nɛt
RU: SyncE-сеть
Example_NL: SyncE Ethernet-fysieke-laag tijdsync.
Example_RU: SyncE — синхрон. на физ. уровне.
Category: synce

NL: ESA Galileo PTF
Transcription: eː ɛs aː pɛː tɛː ɛf
Example_NL: ESA Galileo Precise Timing Facility Fucino.
Example_RU: ESA Galileo PTF — Фучино точн. время.
Category: ptf_galileo

NL: UTC(NIST) realisatie
Transcription: uː tɛː seː ˈeː.ə.nɛf
RU: UTC(NIST) реализ.
Example_NL: UTC(NIST) ensemble Cs-fountain F2.
Example_RU: UTC(NIST) — ансамбль Cs F2.
Category: utc_nist

NL: UTC(VSL) realisatie
Transcription: uː tɛː seː vɛː ɛs ɛl
RU: UTC(VSL) реализ.
Example_NL: UTC(VSL) NL tijd-traceerbaar.
Example_RU: UTC(VSL) — NL прослеж. время.
Category: utc_vsl

NL: BIPM Circular T
Transcription: bɛː aːi pɛː ɛm ˈsɪr.kju.lɑr tɛː
Example_NL: BIPM Circular T maandelijks UTC-tijd.
Example_RU: BIPM Circular T — ежемес. UTC-время.
Category: circular_t

NL: leap-second IERS
Transcription: liːp ˈsɛ.kɔnt iː ɛr ɛs
RU: доб. секунда IERS
Example_NL: IERS Bulletin C aankondigt leap-second.
Example_RU: IERS Bulletin C — добавл. секунды.
Category: leap_second

NL: TAI atoomtijd
Transcription: tɑːi aːˈtoːm.tɛit
RU: TAI атомное время
Example_NL: TAI International Atomic Time BIPM.
Example_RU: TAI — Междунар. атомное время BIPM.
Category: tai

NL: TT terrestrial time
Transcription: tɛː tɛː
RU: TT — земное время
Example_NL: TT Terrestrial Time = TAI + 32.184 s.
Example_RU: TT земное время = TAI + 32.184 с.
Category: tt

NL: TCG geocentrisch
Transcription: tɛː seː ɣeː ɣeː.oːˈsɛn.trɪs
RU: TCG геоцентрич.
Example_NL: TCG geocentric coordinate time IAU.
Example_RU: TCG — геоцентр. координ. время IAU.
Category: tcg

NL: TDB barycentrisch
Transcription: tɛː dɛː bɛː baː.riˈsɛn.trɪs
RU: TDB барицентр.
Example_NL: TDB Barycentric Dynamical Time IAU.
Example_RU: TDB — барицентр. динамич. время IAU.
Category: tdb

NL: PTW Unidos Webline
Transcription: pɛː tɛː ʋɛː uːˈniː.dɔs ˈʋɛp.laɪn
Example_NL: PTW Unidos Webline klinische dosismeter.
Example_RU: PTW Unidos Webline — клинич. дозиметр.
Category: unidos

NL: Farmer-kamer NE2571
Transcription: ˈfɑr.mər ˈkaː.mər
RU: камера Farmer NE2571
Example_NL: Farmer-kamer NE2571 ionisatie referentie.
Example_RU: Farmer-кам. NE2571 — иониз. эталон.
Category: farmer_chamber

NL: Roos-kamer
Transcription: roːs ˈkaː.mər
RU: Roos-камера
Example_NL: Roos-kamer parallelvlak voor elektronen.
Example_RU: Roos-камера — параллел.-пласт. для e-.
Category: roos_chamber

NL: Bragg-Gray cavity
Transcription: brɛɡ ɣreɪ ˈkɛ.vɪ.tiː
RU: Брэгг-Грей полость
Example_NL: Bragg-Gray theorie dosis lucht-naar-water.
Example_RU: Брэгг-Грей — теор. дозы возд→вода.
Category: bragg_gray

NL: MOSFET-dosimeter
Transcription: ˈmɔs.fɛt ˈdoː.si.meː.tər
RU: MOSFET-дозиметр
Example_NL: MOSFET-dosimeter Best Medical TN-502RDM.
Example_RU: MOSFET-дозиметр Best Medical TN-502RDM.
Category: mosfet_dose

NL: TLD chip Harshaw
Transcription: tɛː ɛl dɛː tʃɪp ˈɦɑːr.ʃɔː
RU: TLD чип Harshaw
Example_NL: Harshaw TLD-100 LiF voor dosismeting.
Example_RU: Harshaw TLD-100 LiF — для измер. дозы.
Category: tld_100

NL: OSL Dot Landauer
Transcription: oː ɛs ɛl dɔt ˈlɑn.daʊ.ər
Example_NL: Landauer InLight OSL-dosimeter persoonlijk.
Example_RU: Landauer InLight OSL — личн. дозиметр.
Category: osl_dot

NL: Mirion DMC 3000
Transcription: ˈmiːr.jɔn dɛː ɛm seː
Example_NL: Mirion DMC 3000 elektronische persoondosim.
Example_RU: Mirion DMC 3000 — электр. инд. дозим.
Category: dmc_3000

NL: RaySafe X2
Transcription: reɪ.seɪf iks tʋɛː
Example_NL: RaySafe X2 X-ray multi-meter QA.
Example_RU: RaySafe X2 — рент. мультим. QA.
Category: raysafe_x2

NL: Piranha Solo Rti
Transcription: piˈrɑːn.jaː ˈsoː.loː ɛr tɛː aːi
Example_NL: RaySafe Piranha Solo dental QA-meter.
Example_RU: RaySafe Piranha Solo — стом. QA-метр.
Category: piranha

NL: DoseAware Philips
Transcription: doːs.əˈʋɛːr
Example_NL: DoseAware Philips real-time interventional.
Example_RU: DoseAware Philips — RT интервенц.
Category: dose_aware

NL: Bonner sphere neutron
Transcription: ˈbɔ.nər sfɪːr ˈnjuː.trɔn
RU: Боннер сфера нейтр.
Example_NL: Bonner sphere set neutron-spectrum 6-LiI.
Example_RU: Боннер сфер. набор — нейтр.-спектр.
Category: bonner_sphere

NL: Berthold LB 6411
Transcription: ˈbɛr.tɔlt
Example_NL: Berthold LB 6411 neutron-monitor.
Example_RU: Berthold LB 6411 — нейтр.-монитор.
Category: lb_6411

NL: WENDI-2 neutron
Transcription: ˈʋɛn.diː tʋɛː
RU: WENDI-2 нейтрон
Example_NL: WENDI-2 wide-energy neutron-rem 5 GeV.
Example_RU: WENDI-2 — широкоэн. нейтр.-rem 5 ГэВ.
Category: wendi

NL: Mevion proton dosis
Transcription: ˈmeːvi.ɔn
RU: Mevion протонн. доза
Example_NL: Mevion S250i protonentherapie compact.
Example_RU: Mevion S250i — компакт прот.-терап.
Category: mevion_s250i

NL: Varian ProBeam
Transcription: ˈvaː.ri.ən proːˈbiːm
Example_NL: Varian ProBeam protonentherapie ring.
Example_RU: Varian ProBeam — прот.-терап. кольцо.
Category: probeam

NL: IBA Proteus PLUS
Transcription: iː bɛː aː ˈproː.te.us
Example_NL: IBA Proteus PLUS multiroom-protontherapie.
Example_RU: IBA Proteus PLUS — мульти-кабин. прот.
Category: proteus_plus

NL: Hitachi Probeat
Transcription: ɦiˈtɑː.tʃiː proː.biːt
Example_NL: Hitachi Probeat-V scanning-protontherapie.
Example_RU: Hitachi Probeat-V — сканир. прот.-терап.
Category: probeat

NL: Sun Nuclear ArcCHECK
Transcription: sʌn ˈnjuː.kli.ər ɑrk.tʃɛk
Example_NL: Sun Nuclear ArcCHECK 4D IMRT QA.
Example_RU: Sun Nuclear ArcCHECK — 4D IMRT QA.
Category: arccheck

NL: PTW Octavius 4D
Transcription: pɛː tɛː ʋɛː ɔkˈtaː.vi.us viːr dɛː
Example_NL: PTW Octavius 4D rotating IMRT QA.
Example_RU: PTW Octavius 4D — вращ. IMRT QA.
Category: octavius_4d

NL: MapCheck Sun Nuclear
Transcription: mɛp.tʃɛk
Example_NL: Sun Nuclear MapCheck 3 IMRT QA-array.
Example_RU: Sun Nuclear MapCheck 3 — IMRT QA-массив.
Category: mapcheck

NL: Gafchromic EBT3
Transcription: ɣɑf.ˈkroː.mɪk iː bɛː tɛː driː
Example_NL: Gafchromic EBT3 radiochromisch film QA.
Example_RU: Gafchromic EBT3 — радиохром. плёнка QA.
Category: ebt3

NL: Lumicare detector
Transcription: ˈluː.mi.kɛːr deːˈtɛk.tɔr
RU: Lumicare детектор
Example_NL: Lumicare diode-detector kleine velden.
Example_RU: Lumicare диод-детектор — мал. поля.
Category: lumicare

NL: Edge diode SBRT
Transcription: ɛdʒ daɪˈoːt
RU: Edge диод (SBRT)
Example_NL: Sun Nuclear EDGE diode kleine velden.
Example_RU: Sun Nuclear EDGE диод — мал. поля.
Category: edge_diode

NL: microDiamond PTW
Transcription: ˈmaɪ.kroː ˈdaɪ.ə.mənd
Example_NL: PTW microDiamond detector 60019 SBRT.
Example_RU: PTW microDiamond — детектор SBRT.
Category: microdiamond

NL: SRS MapCHECK
Transcription: ɛs ɛr ɛs mɛp.tʃɛk
Example_NL: Sun Nuclear SRS MapCHECK voor radiochirurgie.
Example_RU: Sun Nuclear SRS MapCHECK — для радиохир.
Category: srs_mapcheck

NL: ELEKTA Iview GT
Transcription: ɛˈlɛk.tɑ aːi vjuː ɣeː tɛː
Example_NL: Elekta Iview GT EPID portal imaging.
Example_RU: Elekta Iview GT EPID — порт. имэдж.
Category: iview_gt

NL: Varian aS1000 EPID
Transcription: ˈvaː.ri.ən aː ɛs
Example_NL: Varian aS1000 EPID amorphous-Si portal.
Example_RU: Varian aS1000 EPID — аморф-Si порт.
Category: as1000

NL: MRIDIAN ViewRay
Transcription: ɛm ɑr aːi ˈdiː.ən ˈvjuː.reɪ
Example_NL: ViewRay MRIdian MR-linac realtime gating.
Example_RU: ViewRay MRIdian MR-linac — RT gating.
Category: mridian

NL: Elekta Unity MR-linac
Transcription: ɛˈlɛk.tɑ ˈjuː.nɪ.tiː ɛm ɑr ˈlaɪ.nɑk
Example_NL: Elekta Unity 1.5T MR-linac Philips.
Example_RU: Elekta Unity 1.5T MR-linac — Philips.
Category: elekta_unity

NL: photometer luxmeter
Transcription: foːˈtoː.meː.tər ˈlʌks.meː.tər
RU: люксметр
Example_NL: Konica Minolta T-10A luxmeter klasse L.
Example_RU: Konica Minolta T-10A люксметр класс L.
Category: luxmeter

NL: Konica Minolta CL-500A
Transcription: ˈkoː.ni.kaː mi.ˈnɔl.taː seː ɛl
Example_NL: Konica Minolta CL-500A spectrolux LED.
Example_RU: Konica Minolta CL-500A — спектролюкс LED.
Category: cl500a

NL: LMK Mobile luminance
Transcription: ɛl ɛm kaː ˈmoː.baɪl ˈluː.mi.nɑns
RU: LMK Mobile яркость
Example_NL: LMK Mobile TechnoTeam ILMD luminance.
Example_RU: LMK Mobile TechnoTeam ILMD — яркость.
Category: lmk

NL: PR-740 SpectraScan
Transcription: pɛː ɛr ˈspɛk.traː.skɛn
Example_NL: Photo Research PR-740 spectroradiometer.
Example_RU: Photo Research PR-740 — спектрорадм.
Category: pr740

NL: Instrument Systems CAS 140CT
Transcription: ˈɪn.stru.mənt ˈsɪs.tʌms
Example_NL: Instrument Systems CAS 140CT array-spektro.
Example_RU: Instrument Systems CAS 140CT — масс.-спектр.
Category: cas140ct

NL: UlBricht-bol Labsphere
Transcription: ˈʌl.brɪxt bɔl ˈlɛps.fɪːr
RU: Сфера Ульбрихта Labsphere
Example_NL: Labsphere integratiebol totale flux.
Example_RU: Labsphere — интегр. сфера общ. поток.
Category: ulbricht_sphere

NL: Gooch & Housego LED-meter
Transcription: ɣuːtʃ ɛn ˈɦɔʊ.zə.ɣoː
RU: Gooch & Housego LED-метр
Example_NL: Gooch & Housego OL 770-LED fotometer.
Example_RU: Gooch & Housego OL 770-LED — фотометр.
Category: gh_770

NL: Brüel & Kjær 2245
Transcription: ˈbryːl ɛn ˈkjɛːr
Example_NL: B&K 2245 klasse 1 sound level meter.
Example_RU: B&K 2245 — класс 1 шумомер.
Category: bk_2245

NL: 01dB DUO classe 1
Transcription: nul eːn dɛː bɛː ˈduː.oː
RU: 01dB DUO класс 1
Example_NL: 01dB DUO sonometer classe 1 NF S 31-009.
Example_RU: 01dB DUO шумомер — классe 1 NF S 31-009.
Category: duo_01db

NL: RION NL-52
Transcription: ˈriː.ɔn
Example_NL: RION NL-52 klasse 1 sound level.
Example_RU: RION NL-52 — класс 1 шумомер.
Category: rion_nl52

NL: Svantek 977
Transcription: ˈsvɑn.tɛk
Example_NL: Svantek SV977 sonometer-analyzer.
Example_RU: Svantek SV977 — шумомер-анализатор.
Category: svantek_977

NL: Larson Davis SoundAdvisor
Transcription: ˈlɑːr.sən ˈdeɪ.vɪs
Example_NL: Larson Davis SoundAdvisor 831C-NMS.
Category: soundadvisor

NL: pistonphone B&K 4228
Transcription: ˈpɪs.tən.foːn
RU: пистонфон B&K 4228
Example_NL: B&K 4228 pistonfoon 124.0 dB referentie.
Example_RU: B&K 4228 — пистонфон 124.0 дБ эталон.
Category: pistonphone

NL: kalibrator G.R.A.S.
Transcription: kɑ.li.ˈbraː.tɔr ɣeː ɛr aː ɛs
RU: G.R.A.S. калибр.
Example_NL: G.R.A.S. 42AG akoestische kalibrator.
Example_RU: G.R.A.S. 42AG — акуст. калибратор.
Category: gras_42ag

NL: microphone B&K 4189
Transcription: ˈmaɪ.kroː.foːn
RU: микрофон B&K 4189
Example_NL: B&K 4189 1/2-inch klasse 1 microfoon.
Example_RU: B&K 4189 — 1/2-дюйм. класс 1 микр.
Category: bk_4189

NL: PCB Piezotronics 378B02
Transcription: pɛː seː bɛː piː.eː.zoːˈtroː.nɪks
Example_NL: PCB 378B02 prepolarized microfoon.
Example_RU: PCB 378B02 — preполяр. микрофон.
Category: pcb_378b02

NL: LMS Test.Lab Siemens
Transcription: ɛl ɛm ɛs
Example_NL: Siemens LMS Test.Lab vibro-akoestiek.
Example_RU: Siemens LMS Test.Lab — виброакустика.
Category: lms_testlab

NL: HBM eDAQ data
Transcription: ɦaː bɛː ɛm iː dɛk
Example_NL: HBM eDAQ klasse data-acquisitie.
Example_RU: HBM eDAQ — класс. сбор данных.
Category: edaq

NL: OROS NetdB
Transcription: ˈɔ.rɔs nɛt dɛː bɛː
Example_NL: OROS NetdB multichannel sound analyzer.
Example_RU: OROS NetdB — многокан. звуковой анал.
Category: oros_netdb

NL: Kistler 8688A50
Transcription: ˈkɪst.lər
Example_NL: Kistler 8688A50 ICP accelerometer.
Example_RU: Kistler 8688A50 — ICP акселерометр.
Category: kistler_8688

NL: PCB ICP shock
Transcription: pɛː seː bɛː aːi seː pɛː
Example_NL: PCB ICP shock accelerometer 350D02.
Example_RU: PCB ICP shock — акселер. 350D02.
Category: pcb_350d02

NL: Brüel & Kjær 4533-B
Transcription: ˈbryːl ɛn ˈkjɛːr
Example_NL: B&K 4533-B-001 TEDS triax accelerometer.
Example_RU: B&K 4533-B-001 TEDS — триакс акселер.
Category: bk_4533

NL: HBK CCLD accelerometer
Transcription: ɦaː bɛː kaː seː seː ɛl dɛː
RU: HBK CCLD акселер.
Example_NL: HBK CCLD triax 4524-B 3-as accelerometer.
Example_RU: HBK CCLD триакс 4524-B — 3-ос акселер.
Category: hbk_4524

NL: Polytec PSV-500
Transcription: poː.liˈtɛk pɛː ɛs vɛː
Example_NL: Polytec PSV-500 scanning laser vibrometer.
Example_RU: Polytec PSV-500 — сканир. лаз. виброметр.
Category: psv_500

NL: Ometron VH-1000-D
Transcription: oːmɪˈtrɔn
Example_NL: Ometron VH-1000-D laser doppler vibrometer.
Example_RU: Ometron VH-1000-D — Допл. виброметр.
Category: ometron

NL: Renishaw RLE10 vibro
Transcription: ˈrɛ.nɪ.ʃaː ɛr ɛl iː
RU: Renishaw RLE10 виброметр
Example_NL: Renishaw RLE10 laser-interferometer vibro.
Example_RU: Renishaw RLE10 — лаз.-интерф. вибро.
Category: rle10

NL: Crystal Instruments CoCo-80X
Transcription: ˈkrɪ.stəl ˈɪn.stru.mənts
Example_NL: Crystal Instruments CoCo-80X handheld DA.
Example_RU: Crystal Instruments CoCo-80X — ручн. DA.
Category: coco_80x

NL: Müller-BBM PAK
Transcription: ˈmʏ.lər bɛː bɛː ɛm pɑːk
Example_NL: Müller-BBM PAK signal-analyzer-platform.
Example_RU: Müller-BBM PAK — анализатор сигн.
Category: muller_bbm

NL: Dewesoft SIRIUS
Transcription: ˈdjuː.ə.sɔft ˈsiː.ri.us
Example_NL: Dewesoft SIRIUS multichannel data-acq.
Example_RU: Dewesoft SIRIUS — многокан. сбор данных.
Category: sirius

NL: National Instruments PXI
Transcription: ˈnɛ.ʃə.nəl pɛː iks aːi
RU: NI PXI
Example_NL: NI PXIe-1095 chassis 18-slot DAQ.
Example_RU: NI PXIe-1095 — шасси 18-слот DAQ.
Category: pxi

NL: HBK QuantumX
Transcription: ɦaː bɛː kaː ˈkʋɔn.tʌm iks
Example_NL: HBK QuantumX MX1615B strain-amplifier.
Example_RU: HBK QuantumX MX1615B — strain-усилитель.
Category: quantumx

NL: LMS SCADAS Siemens
Transcription: ɛs kɛː dɑs
RU: LMS SCADAS
Example_NL: Siemens SCADAS XS data-acquisition.
Example_RU: Siemens SCADAS XS — сбор данных.
Category: scadas

NL: KOLLMORGEN AKM
Transcription: ˈkɔl.mɔr.ɣən aː kaː ɛm
RU: Kollmorgen AKM
Example_NL: Kollmorgen AKM52E servomotor 1.6 kW.
Example_RU: Kollmorgen AKM52E — серво 1.6 кВт.
Category: akm52e

NL: Parker Hannifin servo
Transcription: ˈpɑːr.kər ˌɦɛn.iːˈfɪn ˈsɛr.voː
RU: Parker Hannifin серво
Example_NL: Parker Hannifin MPP-servo high-perf.
Example_RU: Parker Hannifin MPP — высокопроизв.
Category: parker_mpp

NL: Rexroth IndraDyn
Transcription: ˈrɛks.rɔt ˈɪn.draːˌdaɪn
Example_NL: Bosch Rexroth IndraDyn-servomotor.
Example_RU: Bosch Rexroth IndraDyn — серводвиг.
Category: indradyn

NL: Festo CMMP-AS
Transcription: ˈfɛs.toː seː ɛm ɛm pɛː
Example_NL: Festo CMMP-AS-C2 servodriver compact.
Example_RU: Festo CMMP-AS-C2 — компакт серводр.
Category: cmmp_as

NL: Lenze i950 servo
Transcription: ˈlɛn.tsə aːi neː.ɣən.ɦɔn.dərt.vɛif.tɪx
RU: Lenze i950 серво
Example_NL: Lenze i950 servoregelaar.
Example_RU: Lenze i950 — серворег.
Category: lenze_i950

NL: Yaskawa Sigma-7
Transcription: jɑˈskɑː.ʋaː ˈsɪɣ.maː zɛː.vən
Example_NL: Yaskawa Sigma-7 servomotor-pakket.
Example_RU: Yaskawa Sigma-7 — пакет серво.
Category: sigma_7

NL: Mitsubishi MR-J5
Transcription: miː.tsuːˈbiː.ʃiː ɛm ɛr jeː vɛif
Example_NL: Mitsubishi MR-J5 servodriver SSCNET III/H.
Example_RU: Mitsubishi MR-J5 SSCNET III/H.
Category: mr_j5

NL: primaire referentiestandaard
Transcription: priːˈmɛːrə rə.fəˈrɛnsi.stɑnˌdɑrt
RU: первичн. эталон
Example_NL: VSL primaire massastandaard kg Pt-Ir.
Example_RU: VSL — первичн. эталон кг Pt-Ir.
Category: vsl_primary

NL: nationaal metrologisch instituut NMI
Transcription: nɑ.tsi.oːˈnaːl mɛ.troːˈloː.ɣis nMI
RU: нац. метрол. ин-т
Example_NL: NMI VSL Delft Nederland metrologie.
Example_RU: NMI VSL Делфт — метрол. центр Нидерл.
Category: nmi_vsl

NL: CIPM-MRA verklaring
Transcription: siˈpiːɛm ˌɛmˌɛrˌaː vərˈklaː.rɪŋ
RU: CIPM-MRA соглаш.
Example_NL: CIPM-MRA wederzijdse erkenning metrologie.
Example_RU: CIPM-MRA — взаимн. призн. метрол.
Category: cipm_mra

NL: ISO/IEC 17025 accreditatie
Transcription: ˈiːsoː ˌaɪˈiːsiː seːvəˈtinˌtʋintəɣˌvɛif
RU: ISO 17025 аккред.
Example_NL: RvA ISO/IEC 17025 lab-accreditatie.
Example_RU: RvA — аккред. ISO 17025 для лабор.
Category: iso17025

NL: kalibratiehiërarchie keten
Transcription: kɑ.li.ˈbraː.tsi.ɦiː.eːˈrɑr.xi
RU: иерарх. поверки
Example_NL: Kalibratiehiërarchie SI-eenheid traceerbaarheid.
Example_RU: Иерарх. поверки — связь до СИ-един.
Category: calib_hierarchy

NL: meetonzekerheidsbudget GUM
Transcription: meːtˈɔn.zə.kər.ɦɛits.bʏˌdʒɛt ɣʌm
RU: бюдж. неопредел.
Example_NL: GUM-meetonzekerheidsbudget kwantificeren.
Example_RU: GUM — бюдж. неопредел. измерен.
Category: gum_budget

NL: uitbreidingsfactor k=2
Transcription: ˈœyt.brɛiˌdɪŋs.fɑkˌtor kaːˈtʋeː
RU: коэфф. охвата k=2
Example_NL: k=2 dekkingsfactor 95% interval.
Example_RU: k=2 — коэфф. охвата 95% интерв.
Category: coverage_k2

NL: traceerbaarheidsketen SI
Transcription: trɑˈseːr.baːr.ɦɛits.keːtən ɛsˈi
RU: цепь прослеж. СИ
Example_NL: Traceerbaarheid SI-meter via NMI.
Example_RU: Прослеж. до СИ-метра через NMI.
Category: si_traceability

NL: standaardafwijking type A
Transcription: stɑnˈdɑrt.ɑfˌʋɛi.kɪŋ taɪp aː
RU: СКО типа А
Example_NL: Type A standaardafwijking statistisch.
Example_RU: Тип А — стат. оценка СКО.
Category: type_a

NL: standaardafwijking type B
Transcription: stɑnˈdɑrt.ɑfˌʋɛi.kɪŋ taɪp beː
RU: СКО типа В
Example_NL: Type B standaardafwijking expertkennis.
Example_RU: Тип В — экспертн. оценка СКО.
Category: type_b

NL: referentiematriaal CRM
Transcription: rə.fəˈrɛnsi.maː.tə.ri.aːl seːˌɛrˈɛm
RU: сертиф. ст. образец
Example_NL: NIST SRM CRM gecertificeerd referentiemateriaal.
Example_RU: NIST SRM — сертиф. ст. образец.
Category: crm_srm

NL: BIPM standaard kg
Transcription: beːiːpiːˈɛm stɑnˈdɑrt kaːˈɣrɑm
RU: BIPM эталон кг
Example_NL: BIPM Sèvres kilogram-prototype.
Example_RU: BIPM Севр — прототип кг.
Category: bipm_kg

NL: Avogadro-project kg-definitie
Transcription: ˌɑ.voːˈɣaː.droː proːˈjɛkt
RU: проект Avogadro кг
Example_NL: Avogadro-project silicium-bol kg.
Example_RU: Avogadro — Si-сфера для кг.
Category: avogadro_kg

NL: Kibble-balans watt-balans
Transcription: ˈkɪ.bəl.bɑˌlɑns ʋɑt.bɑˌlɑns
RU: ватт-весы Киббла
Example_NL: Kibble-balans elektrisch kg-meting.
Example_RU: Ватт-весы Киббла — электр. кг.
Category: kibble_balance

NL: quantum Hall weerstandsstandaard
Transcription: ˈkʋɑn.tʌm ɦɔl ʋeːrˈstɑnts.stɑnˌdɑrt
RU: кв. Холл-эталон Ом
Example_NL: Quantum Hall RK weerstand-standaard.
Example_RU: Кв. Холл RK — эталон Ома.
Category: quantum_hall

NL: optische klok Sr-87
Transcription: ˈɔp.ti.sə klɔk ˌɛs.ɛrˌɑxtənˈtaχəntəχ
RU: оптич. часы Sr-87
Example_NL: Strontium-87 optische gitterklok.
Example_RU: Sr-87 — оптич. решёт. часы.
Category: sr_clock

NL: cesium-fontein Cs-133
Transcription: ˈseː.zi.ɔm.fɔnˌtɛin
RU: цезий-фонтан Cs-133
Example_NL: Cs-133 fonteinklok seconde-definitie.
Example_RU: Cs-133 фонтан — опред. секунды.
Category: cs_fountain

NL: zwartstraler hoge-T pyrometer
Transcription: ˈzʋɑrt.straː.lər ˈɦoː.ɣə.teː
RU: АЧТ выс.-T пироме.
Example_NL: Zwartstraler-cavity pyrometerkalibratie.
Example_RU: АЧТ-полость — поверка пирометра.
Category: blackbody_high

NL: zwartstraler vaste-punt cell
Transcription: ˈzʋɑrt.straː.lər ˈvɑs.tə.pʏnt
RU: АЧТ ст. точка-яч.
Example_NL: Vaste-puntcel zwartstraler ITS-90.
Example_RU: АЧТ ячейка ст. точки ITS-90.
Category: blackbody_fixed

NL: Pt100 weerstandsthermometer SPRT
Transcription: peːteːˈɦɔn.dərt ʋeːrˈstɑnts.tɛr.moːˈmeː.tər
RU: Pt100 СПТ-эталон
Example_NL: SPRT Pt100 standaard platinum thermometer.
Example_RU: SPRT Pt100 — ст. платин. термом.
Category: sprt

NL: CR-Au/AuFe cryogene SPRT
Transcription: seːˌɛr.ʌu.aʊˈfeː
RU: AuFe криоген. термом.
Example_NL: AuFe-thermokoppel cryogene metingen.
Example_RU: AuFe-термопара — криоген. измер.
Category: aufe_cryo

NL: gas-thermometer constante volume
Transcription: ɣɑs.tɛr.moːˈmeː.tər kɔnˈstɑn.tə voːˈluːmə
RU: газ-термом. пост. V
Example_NL: Constante-volume gas-thermometer T-meting.
Example_RU: Газ-термом. пост. V — измер. Т.
Category: gas_thermometer

NL: akoestische gas-thermometer
Transcription: ɑˈkuːs.ti.sə ɣɑs.tɛr.moːˈmeː.tər
RU: акуст. газ-термом.
Example_NL: Akoestische gas-thermometer Boltzmann.
Example_RU: Акуст. газ-термом. — Больцман.
Category: acoustic_gas_thermo

NL: lichtsnelheid c definitie
Transcription: ˈlɪxt.snɛl.ɦɛit
RU: скорость света c
Example_NL: c=299792458 m/s exacte SI-waarde.
Example_RU: c=299792458 м/с — точн. СИ-знач.
Category: speed_light

NL: hyperfijn-frequentie ΔνCs
Transcription: ˌɦaɪ.pərˈfɛin.frəˈkʋɛn.tsi
RU: сверхтонкая Cs
Example_NL: ΔνCs=9192631770 Hz seconde-definitie.
Example_RU: ΔνCs=9192631770 Гц — опред. с.
Category: hf_cs

NL: luminous efficacy Kcd
Transcription: luːˈmɪ.nəs ˈɛ.fə.kə.si
RU: Kcd 683 лм/Вт
Example_NL: Kcd=683 lm/W lichtsterkte-definitie.
Example_RU: Kcd=683 лм/Вт — опред. канделы.
Category: kcd

NL: gas-mengsel referentie ppb-niveau
Transcription: ɣɑs.mɛŋ.səl rə.fəˈrɛn.tsi
RU: газ-смесь ppb-эталон
Example_NL: VSL CO ppb-referentiemengsel cilinder.
Example_RU: VSL CO ppb-эталонн. смесь баллон.
Category: gas_ppb

NL: NO/NOx kalibratiegas
Transcription: ɛnˈoː ɛnoːˈɛks kɑ.li.ˈbraː.tsi.ɣɑs
RU: NO/NOx газ-поверка
Example_NL: NO-NOx kalibratiegas emissiemeting.
Example_RU: NO/NOx газ — поверка эмисс.
Category: no_nox_gas

NL: zero-air generator zuiverheid
Transcription: ˈzeː.roːeːr ɣə.nəˈraː.tɔr
RU: ноль-воздух-генер.
Example_NL: Zero-air generator nul-gas analyzer.
Example_RU: Ноль-воздух — нулев. газ-анализ.
Category: zero_air

NL: permeation-buis kalibratiebron
Transcription: pɛr.meːˈaːsi.bœys
RU: пермеац. трубка
Example_NL: Permeation-buis SO2 kalibratiebron.
Example_RU: Пермеац. трубка SO2 — поверка.
Category: permeation_tube

NL: dynamische verdunningssysteem
Transcription: diˈnaː.mi.sə vərˈdʏn.nɪŋs.sɪsˌteːm
RU: динам. разбавл.
Example_NL: Dynamisch verdunningssysteem MFC ppb.
Example_RU: Динам. разбав. MFC ppb-уровень.
Category: dyn_dilution

NL: FTIR-gasanalyse referentie
Transcription: ɛfteːiːˈɛr ɣɑs.ɑnaːˈliːzə
RU: FTIR газ-эталон
Example_NL: FTIR multipass referentie-cel CO2.
Example_RU: FTIR multipass — реф. ячейка CO2.
Category: ftir_ref

NL: CRDS cavity ring-down
Transcription: seːʔɛrdeːˈɛs ˈkɛ.vɪ.tiː rɪŋˈdaʊn
RU: CRDS реф. метод
Example_NL: CRDS cavity ring-down spectroscopie.
Example_RU: CRDS — реф. кольц.-down метод.
Category: crds

NL: isotopen-referentiemateriaal
Transcription: ɪ.soːˈtoː.pən.rə.fəˈrɛnsi.maː.tə.ri.aːl
RU: изотоп. ст. образец
Example_NL: VSMOW2 isotopen-CRM IAEA δ¹⁸O.
Example_RU: VSMOW2 изотоп-CRM МАГАТЭ δ18O.
Category: isotope_crm

NL: pH-bufferreferentie primair
Transcription: peːˈɦaː.bʏ.fər.rə.fəˈrɛn.tsi
RU: pH-буфер первич.
Example_NL: Primaire pH-buffer Harned-cell.
Example_RU: Первич. pH-буфер — ячейка Харнед.
Category: ph_primary

NL: ICP-MS spoorelementen referentie
Transcription: iːseːpeːˈɛmɛs
RU: ICP-MS микроэлем.
Example_NL: ICP-MS CRM spoorelementen ppt.
Example_RU: ICP-MS CRM — микроэл. ppt-уров.
Category: icp_ms_crm

NL: kwik-emissie-norm UN-Minamata
Transcription: kʋɪk.ɛˈmɪsi.nɔrm
RU: Hg-эмисс. Минамата
Example_NL: Minamata-conventie Hg-emissie kalibratie.
Example_RU: Минамат. конв. — поверка Hg-эмисс.
Category: minamata_hg

NL: dosimetrie alanine-EPR
Transcription: doːzɪˈmeːtri ˌaː.lɑˈniː.nə eːpeːˈɛr
RU: доз. аланин-ЭПР
Example_NL: Alanine-EPR dosimetrie referentie kGy.
Example_RU: Аланин-ЭПР — реф. доз. кГр.
Category: alanine_epr

NL: graphite-cavity ionkamerstandaard
Transcription: ɣrɑˈfiːt.kɛvɪ.tiː iˈɔn.kaː.mər.stɑnˌdɑrt
RU: графит-ион-кам. эт.
Example_NL: Graphite-cavity ionkamer absoluut Gy.
Example_RU: Графит-ион-камера — абсол. Гр.
Category: graphite_cavity

NL: calorimeter waterabsoluut Gy
Transcription: kaː.loːˈriːmə.tər
RU: вода-калорим. Гр
Example_NL: Water-calorimeter absolute dosimetrie.
Example_RU: Вод. калоримет. — абс. дозим.
Category: water_calorimeter

NL: Fricke-dosimeter Fe²⁺→Fe³⁺
Transcription: ˈfrɪ.kə.doːzɪˈmeːtər
RU: Фрике-дозиметр
Example_NL: Fricke-dosimeter ferrosulfaat oxidatie.
Example_RU: Фрике-дозим. — окисл. Fe²+→Fe³+.
Category: fricke

NL: medisch-LIA-machine kalibratie
Transcription: ˈmeː.dis liˈɑː mɑˈʃiːnə
RU: LIA-мед. ускор.
Example_NL: Medische LINAC kalibratie Gy/min.
Example_RU: Мед. LINAC — поверка Гр/мин.
Category: linac_med

NL: brachytherapie Ir-192 referentie
Transcription: brɑ.xi.teːraːˈpiː ɪrˌɪdi.ʏm ɦɔn.dərtˌtʋeːˈnəɣəntəɣ
RU: брахитер. Ir-192
Example_NL: Ir-192 brachy bron activiteit MBq.
Example_RU: Ir-192 брахи — активн. МБк.
Category: ir192

NL: NPL/PTB klinische referentie
Transcription: ɛnpeːˈɛl peːteːˈbeː
RU: NPL/PTB клин. эт.
Example_NL: NPL/PTB klinische dosimetrie-laboratorium.
Example_RU: NPL/PTB — клин. дозим. лабор.
Category: npl_ptb_clinic

NL: ISO 13485 medische QMS
Transcription: ˈiːsoː dʌrˈtinˌvɛirˈɦɔnˌdərtˌvɛifˌɛnˌtɑxˌtəχ
RU: ISO 13485 мед. QMS
Example_NL: ISO 13485 medische apparatuur QMS.
Example_RU: ISO 13485 — мед. оборуд. СМК.
Category: iso13485

NL: IEC 60601 medisch elektrisch
Transcription: iːiːˈseː zɛsˌdœyzəntˌzɛsˌɦɔn.dərtˈeːn
RU: IEC 60601 мед. электр.
Example_NL: IEC 60601-1 medisch elektrisch veiligheid.
Example_RU: IEC 60601-1 — безоп. мед. электр.
Category: iec60601

NL: metrologie in chemie biologie MiC
Transcription: mɛ.troːloˈɣiː ɪn ˈxeː.miː
RU: метрол. в химии-био
Example_NL: MiC-werkgroep CIPM chemische metingen.
Example_RU: MiC-группа CIPM — хим. измерен.
Category: mic

NL: primaire methode IDMS
Transcription: priːˈmɛːrə meːˈtoː.də ˌɪdeːˌɛmˈɛs
RU: первич. метод IDMS
Example_NL: Isotope dilution mass spectrometry primair.
Example_RU: IDMS — первич. метод метрол.
Category: idms

NL: vrijwillige onzeker-budget Monte-Carlo
Transcription: vrɛiˈʋɪ.lə ˈɔn.zə.kər
RU: Монте-Карло GUM-S1
Example_NL: GUM Supplement 1 Monte-Carlo onzekerheid.
Example_RU: GUM S1 Монте-Карло — неопредел.
Category: gum_s1

NL: acceptatie-grens proficiency-test
Transcription: ɑkˌsɛpˈtaːtsi.ɣrɛns proːˈfɪʃ.ən.si
RU: проверка квалиф.
Example_NL: Proficiency testing acceptatiegrens z-score.
Example_RU: PT-проверка — z-score граница.
Category: pt_test

NL: rondzending interlaboratorium
Transcription: rɔntˈzɛn.dɪŋ ɪn.tər.lɑ.boːˌraː.tɔˈriː.ʏm
RU: межлаб. сличения
Example_NL: Interlab rondzending PT z-scores.
Example_RU: Межлаб. сличения — PT z-scores.
Category: interlab_round

NL: herijking-cyclus borging
Transcription: ɦəˈrɛi.kɪŋ.sɪ.klʏs
RU: цикл повторн. поверки
Example_NL: Herijkingscyclus jaarlijks borging meetmiddel.
Example_RU: Ежегодн. цикл повторн. поверки.
Category: recal_cycle

NL: verzegeling ijkmerk NMi
Transcription: vərˈzeː.ɣə.lɪŋ ˈɛik.mɛrk
RU: ИЖКА пломба
Example_NL: NMi-verzegeling ijkmerk weegschaal.
Example_RU: NMi-пломба ИЖКА — для весов.
Category: ijkmerk

NL: biomarker traceerbaarheid SI
Transcription: ˌbaɪ.oːˈmɑr.kər
RU: биомаркер SI
Example_NL: Biomarker-traceerbaarheid SI klinisch.
Example_RU: Биомарк. — SI клин. прослеж.
Category: biomarker_si

NL: CRP C-reactive protein referentie
Transcription: seːʔɛrˈpeː
RU: CRP реф. метод
Example_NL: CRP C-reactive protein referentie pcs.
Example_RU: CRP — реф. метод клин.
Category: crp_ref

NL: HbA1c IFCC referentie diabetes
Transcription: ɦeːbeːeːˈeːnseː
RU: HbA1c IFCC
Example_NL: HbA1c IFCC referentie diabetes-mellitus.
Example_RU: HbA1c IFCC — реф. диабет.
Category: hba1c

NL: vitamin D LC-MS referentie
Transcription: viˈtaː.mɪn deː
RU: вит. D LC-MS
Example_NL: Vitamine D 25-OH LC-MS/MS referentie.
Example_RU: Вит. D 25-OH — LC-MS/MS реф.
Category: vit_d_ref

NL: creatinine IDMS referentie
Transcription: kreː.aːˈtiː.niː.nə
RU: креатин. IDMS
Example_NL: Creatinine IDMS referentie clinical.
Example_RU: Креатин. — IDMS реф. клин.
Category: creatinine_idms

NL: cholesterol ISO-15193 referentie
Transcription: xoː.lɛsˈteː.rɔl
RU: холест. ISO-15193
Example_NL: Cholesterol ISO-15193 referentiemethode.
Example_RU: Холест. — ISO-15193 реф.
Category: cholesterol_ref

NL: hormoon testosteron LC-MS/MS
Transcription: ɦɔrˈmoːn tɛsˈtɔs.tə.rɔn
RU: тестост. LC-MS/MS
Example_NL: Testosteron LC-MS/MS referentie endocrien.
Example_RU: Тестост. LC-MS/MS — эндокр.
Category: testosterone_ref

NL: immunoassay IFCC traceerbaarheid
Transcription: ɪ.myː.noːˈɛs.eː
RU: ИФА IFCC просл.
Example_NL: Immunoassay IFCC traceerbaarheid kalibratie.
Example_RU: ИФА — IFCC просл. поверка.
Category: immunoassay

NL: ISO-17511 in-vitro diagnostiek
Transcription: ˈiːsoː zɛvənˈtinˌvɛifˌvɛifˌeːn
RU: ISO-17511 IVD
Example_NL: ISO-17511 IVD traceerbaarheid kalibratie.
Example_RU: ISO-17511 — IVD прослеж.
Category: iso17511

NL: ISO-15193 reference measurement
Transcription: ˈiːsoː vɛifˈtinˌɦɔn.dərt
RU: ISO-15193 реф.
Example_NL: ISO-15193 reference measurement procedure.
Example_RU: ISO-15193 — реф. процедура.
Category: iso15193

NL: JCTLM Joint Committee laboratory medicine
Transcription: dʒiːseːteːɛlˈɛm
RU: JCTLM лаб. медиц.
Example_NL: JCTLM Joint Committee Traceability Lab.
Example_RU: JCTLM — комит. лаб. мед. просл.
Category: jctlm

NL: EMD electromagnetic dosimetry
Transcription: iːɛmˈdiː
RU: ЭМ-дозиметрия
Example_NL: EMD electromagnetic dosimetry SAR-meting.
Example_RU: ЭМ-дозим. — SAR-измер.
Category: emd

NL: SAR-meting GHz mobile phone
Transcription: ɛsɑːˈɛr
RU: SAR-измер. GHz
Example_NL: SAR-meting GHz mobiele telefoon kop.
Example_RU: SAR-измер. — мобил. голов.
Category: sar_meas

NL: dosimeter MOSFET solid-state
Transcription: doːˈzɪ.mə.tər
RU: MOSFET-дозиметр
Example_NL: MOSFET-dosimeter solid-state radiotherapie.
Example_RU: MOSFET-дозим. — твердот. лучев.
Category: mosfet_dosi

NL: TLD LiF thermoluminescent
Transcription: teːɛlˈdeː
RU: TLD термолюм. LiF
Example_NL: TLD LiF thermoluminescent dosimeter.
Example_RU: TLD LiF — термолюм. дозим.
Category: tld_lif

NL: OSL Al2O3:C optically stimulated
Transcription: oːɛsˈɛl
RU: OSL Al2O3:C
Example_NL: OSL Al2O3:C dosimeter Landauer-Inlight.
Example_RU: OSL Al2O3:C — Landauer-Inlight.
Category: osl_alo

NL: electronic personal dosimeter EPD
Transcription: iːpiːˈdeː
RU: EPD электр. дозим.
Example_NL: EPD electronic personal dosimeter alarm.
Example_RU: EPD — электр. персон. дозим.
Category: epd

NL: radon Rn-222 metrology BfS
Transcription: rɑˈdɔn
RU: Rn-222 BfS метрол.
Example_NL: BfS Berlin Rn-222 referentie meetkamer.
Example_RU: BfS Rn-222 — реф. камер. метрол.
Category: radon_bfs

NL: PTB Braunschweig metrology institute
Transcription: peːteːˈbeː
RU: PTB Брауншвейг
Example_NL: PTB Braunschweig Duits NMI metrologie.
Example_RU: PTB — герм. NMI метрол.
Category: ptb

NL: NPL Teddington UK metrology
Transcription: ɛnpeːˈɛl
RU: NPL Teddington UK
Example_NL: NPL Teddington UK Nationaal Physical Lab.
Example_RU: NPL — UK NMI.
Category: npl_uk

NL: LNE-Cnam Frankrijk metrologie
Transcription: ɛlɛnˈeː ˌseːˈɛnˌaːˈɛm
RU: LNE-Cnam Франция
Example_NL: LNE-Cnam Frankrijk metrologie NMI.
Example_RU: LNE-Cnam — Фран. NMI.
Category: lne_cnam

NL: INRIM Torino Italië NMI
Transcription: ɪnˈrɪm toːˈriː.noː
RU: INRIM Турин Италия
Example_NL: INRIM Torino Italië NMI metrologie.
Example_RU: INRIM — Италия NMI.
Category: inrim

NL: CEM Madrid Spanje NMI
Transcription: seːeːˈɛm
RU: CEM Мадрид Испания
Example_NL: CEM Centro Español Metrología Madrid.
Example_RU: CEM — Испания NMI.
Category: cem_es

NL: METAS Bern Zwitserland NMI
Transcription: meːˈtɑs
RU: METAS Берн Швейц.
Example_NL: METAS Bern Zwitserland federaal metrologie.
Example_RU: METAS — Швейц. NMI Берн.
Category: metas

NL: MIKES VTT Finland NMI
Transcription: ˈmiː.kɛs feːteːˈteː
RU: MIKES VTT Финляндия
Example_NL: MIKES VTT Finland NMI metrologie.
Example_RU: MIKES VTT — Фин. NMI.
Category: mikes

NL: Justervesenet Noorwegen NMI
Transcription: ˈjʏs.tər.veːzəˌnɛt
RU: Justervesenet Норв.
Example_NL: Justervesenet Kjeller Noorwegen NMI.
Example_RU: Justervesenet — Норв. NMI.
Category: justervesenet

NL: DFM Denemarken NMI Hørsholm
Transcription: deːɛfˈɛm
RU: DFM Дания NMI
Example_NL: DFM Hørsholm Denemarken NMI metrologie.
Example_RU: DFM — Дания NMI.
Category: dfm

NL: CMI Praag Tsjechië NMI
Transcription: seːɛmˈi
RU: CMI Прага Чех.
Example_NL: CMI Praag Tsjechië NMI metrologie.
Example_RU: CMI — Чех. NMI Прага.
Category: cmi_cz

NL: INTI Argentinië NMI
Transcription: ˈɪn.ti
RU: INTI Аргент.
Example_NL: INTI Buenos Aires Argentinië NMI.
Example_RU: INTI — Аргент. NMI.
Category: inti

NL: CENAM Mexico NMI Querétaro
Transcription: seːˈnɑm
RU: CENAM Мексика NMI
Example_NL: CENAM Querétaro Mexico NMI.
Example_RU: CENAM — Мекс. NMI.
Category: cenam

NL: NIM Beijing China NMI
Transcription: nɪm
RU: NIM Пекин Китай NMI
Example_NL: NIM Beijing China nationaal metrologie.
Example_RU: NIM — Кит. NMI Пекин.
Category: nim_china

NL: KRISS Daejeon Korea NMI
Transcription: krɪs
RU: KRISS Корея NMI
Example_NL: KRISS Daejeon Korea NMI metrologie.
Example_RU: KRISS — Корея NMI.
Category: kriss

NL: NMIJ AIST Japan Tsukuba
Transcription: ɛnɛmaɪˈdʒeː
RU: NMIJ AIST Япония
Example_NL: NMIJ AIST Tsukuba Japan metrologie.
Example_RU: NMIJ — Япон. NMI Тсукуба.
Category: nmij

NL: NMIA Australië Sydney
Transcription: ɛnɛmaɪˈeː
RU: NMIA Австр. Сидней
Example_NL: NMIA Sydney Australië NMI metrologie.
Example_RU: NMIA — Австр. NMI.
Category: nmia

NL: NIST Gaithersburg USA NMI
Transcription: nɪst
RU: NIST Гейтерсбург США
Example_NL: NIST Gaithersburg USA nationaal NMI.
Example_RU: NIST — США NMI.
Category: nist

NL: NRC Ottawa Canada NMI
Transcription: ɛnɑrˈseː
RU: NRC Оттава Канада
Example_NL: NRC Ottawa Canada NMI Measurement Sci.
Example_RU: NRC — Канада NMI.
Category: nrc

NL: INMETRO Brazilië Rio NMI
Transcription: ɪnˈmeː.troː
RU: INMETRO Бразил.
Example_NL: INMETRO Rio Brazilië NMI metrologie.
Example_RU: INMETRO — Брази. NMI.
Category: inmetro

NL: SIRIM Maleisië NMI
Transcription: ˈsiː.rɪm
RU: SIRIM Малайзия NMI
Example_NL: SIRIM Kuala Lumpur Maleisië NMI.
Example_RU: SIRIM — Малайз. NMI.
Category: sirim

NL: SCL Hongkong NMI
Transcription: ɛsseːˈɛl
RU: SCL Гонконг NMI
Example_NL: SCL Hongkong Standards Calibration Lab.
Example_RU: SCL — Гонконг NMI.
Category: scl_hk

NL: NMC Singapore NMI A*STAR
Transcription: ɛnɛmˈseː
RU: NMC A*STAR Сингап.
Example_NL: NMC A*STAR Singapore NMI metrologie.
Example_RU: NMC — Сингап. NMI.
Category: nmc_sg

NL: EURAMET Europese samenwerking
Transcription: ʊuˈraː.mət
RU: EURAMET Евро-метр.
Example_NL: EURAMET Europese NMI-samenwerking.
Example_RU: EURAMET — Евр. NMI коопер.
Category: euramet

NL: APMP Asia-Pacific metrology
Transcription: aːpiːɛmˈpiː
RU: APMP Азиатско-Тих.
Example_NL: APMP Asia-Pacific Metrology Programme.
Example_RU: APMP — Аз.-Тих. метр. прог.
Category: apmp

NL: SIM Inter-American Metrology System
Transcription: sɪm
RU: SIM Меж-Амер. метр.
Example_NL: SIM Inter-American Metrology System AB.
Example_RU: SIM — Меж-Амер. метр.
Category: sim_metrology

NL: AFRIMETS Afrika metrology
Transcription: ɑˈfri.mɛts
RU: AFRIMETS Африка
Example_NL: AFRIMETS Afrika regionale metrologie.
Example_RU: AFRIMETS — Афр. рег. метр.
Category: afrimets

NL: GULFMET Golfregio metrology
Transcription: ɣʌlfˈmɛt
RU: GULFMET Зал.-регион
Example_NL: GULFMET Persische Golf regionaal NMI.
Example_RU: GULFMET — Перс. зал. метр.
Category: gulfmet

NL: COOMET Eurazië metrology
Transcription: koːˈmɛt
RU: COOMET Евразия
Example_NL: COOMET Eurazië regionaal metrologie.
Example_RU: COOMET — Евраз. метр.
Category: coomet

NL: ITU-R radiation protection
Transcription: iːteːʊwˈɛr
RU: ITU-R защ. излуч.
Example_NL: ITU-R radiation protection spectrum.
Example_RU: ITU-R — защ. изл. спектр.
Category: itu_r

NL: ICRP biological effective dose
Transcription: iːseːɑrˈpiː
RU: ICRP био. экв. доза
Example_NL: ICRP biological effective dose Sv-eenheid.
Example_RU: ICRP — био. экв. доза Зв.
Category: icrp

NL: IAEA TRS-398 absolute dosimetry
Transcription: iˌaːeːˈaː
RU: IAEA TRS-398 абс.
Example_NL: IAEA TRS-398 absolute dosimetrie radiotherapie.
Example_RU: IAEA TRS-398 — абс. дозим.
Category: trs398

NL: ICRU report radiation protection
Transcription: iːseːɑrˈʊu
RU: ICRU отч. защ.
Example_NL: ICRU report stralingsbescherming standaard.
Example_RU: ICRU отчёт — защ. изл. ст.
Category: icru

NL: AAPM TG-51 medische dosimetrie
Transcription: aːaːpeːˈɛm tiːˈdʒiː
RU: AAPM TG-51 мед.
Example_NL: AAPM TG-51 medische dosimetrie USA.
Example_RU: AAPM TG-51 — мед. дозим. США.
Category: aapm_tg51

NL: ICRP-103 stralingsbescherming
Transcription: iːseːɑrpeːˌɦɔn.dərtˈdriː
RU: ICRP-103 защ.
Example_NL: ICRP-103 stralingsbescherming algemeen.
Example_RU: ICRP-103 — общ. защ. изл.
Category: icrp_103

NL: ALARA optimisatie radiologie
Transcription: ɑˈlaː.raː
RU: ALARA-принцип
Example_NL: ALARA optimisatie stralingsdosis arbeid.
Example_RU: ALARA — миним. доза разумн.
Category: alara

NL: DRL diagnostic reference level
Transcription: diːɑrˈɛl
RU: DRL диагност. ур.
Example_NL: DRL diagnostic reference level radiologie.
Example_RU: DRL — диагн. реф. уровень.
Category: drl

NL: PMMA waterequivalent fantoom
Transcription: peːʔɛmɛmˈɑː
RU: PMMA вода-фантом
Example_NL: PMMA waterequivalent fantoom dosimetrie.
Example_RU: PMMA — вода-эквив. фант. дозим.
Category: pmma_phantom

NL: ICRU plate radiation absorption
Transcription: iːseːɑrˈʊu pleːt
RU: ICRU plate
Example_NL: ICRU plate referentie radiation-absorption.
Example_RU: ICRU plate — реф. поглощ.
Category: icru_plate

NL: water-equivalent kunststof Solid Water
Transcription: ˈʋaː.tər ə.kʋɪˈvaː.lənt
RU: Solid Water экв.
Example_NL: Solid Water RMI-457 water-equivalent.
Example_RU: Solid Water RMI-457 — водн. экв.
Category: solid_water

NL: RW3 PTW water-equivalent fantoom
Transcription: ɑrˈʋeː driː
RU: RW3 PTW фантом
Example_NL: RW3 PTW water-equivalent plate.
Example_RU: RW3 PTW — водн. экв. пласт.
Category: rw3

NL: PTW UNIDOS clinical electrometer
Transcription: peːteːˈʋeː ʊˈniː.dɔs
RU: PTW UNIDOS электром.
Example_NL: PTW UNIDOS clinical electrometer dosimetry.
Example_RU: PTW UNIDOS — клин. электр.
Category: unidos

NL: IBA Dosimetry Schwarzenbruck
Transcription: iːbeːˈaː
RU: IBA Dosimetry
Example_NL: IBA Dosimetry Schwarzenbruck Duitsland.
Example_RU: IBA Dosimetry — герм. дозим.
Category: iba_dosi

NL: Sun Nuclear Daily QA SRS-MR
Transcription: sʌn ˈnuː.kli.ər
RU: Sun Nuclear QA
Example_NL: Sun Nuclear Daily QA radiotherapie SRS.
Example_RU: Sun Nuclear — лучев. QA.
Category: sun_nuclear

NL: Standard Imaging Exradin chamber
Transcription: ˈstɛn.dərt ˈɪ.mə.dʒɪŋ ɛksˌraː.dɪn
RU: Std Imaging Exradin
Example_NL: Standard Imaging Exradin ion-chamber.
Example_RU: Standard Imaging Exradin — ион.-кам.
Category: exradin

NL: Phantom Anthropomorphic Alderson
Transcription: ˈfɛn.tɔm ˌɛn.θroː.poːˈmɔr.fɪk
RU: Anthropomorf. Alderson
Example_NL: Alderson Anthropomorphic phantom ATOM.
Example_RU: Alderson — антропоморф. фант.
Category: alderson

NL: CT-AAPM dose-index CTDIvol
Transcription: seːteː aːaːpeːˈɛm
RU: CT CTDIvol AAPM
Example_NL: CTDIvol CT-AAPM dose-index gemiddeld.
Example_RU: CT — CTDIvol AAPM сред. доза.
Category: ctdivol

NL: DAP dose-area-product fluoroscopy
Transcription: ˌdɑp
RU: DAP площ.-доза рент.
Example_NL: DAP dose-area-product fluoroscopie meting.
Example_RU: DAP — флюор. площ.-доза.
Category: dap

NL: HVL half-value layer X-ray
Transcription: ɛjtʃviːˈɛl
RU: HVL полу-зн. слой
Example_NL: HVL half-value layer X-ray spectrum.
Example_RU: HVL — полу-знач. слой рентг.
Category: hvl

NL: kerma kinetic energy released
Transcription: ˈkɛr.maː
RU: керма кин.-эн.
Example_NL: Kerma kinetic energy released per mass.
Example_RU: Керма — кин. эн. на массу.
Category: kerma

NL: air-kerma standaard NIM China
Transcription: eːr ˈkɛr.maː
RU: air-kerma эталон
Example_NL: Air-kerma standaard NIM China NPL.
Example_RU: Air-kerma эталон — NIM/NPL.
Category: air_kerma

NL: free-air ionization chamber
Transcription: friː eːr
RU: своб.-возд. ион.-камер
Example_NL: Free-air ionization chamber primair.
Example_RU: Своб.-возд. ион.-кам. — первич.
Category: free_air_chamber

NL: graphite-cavity primaire standaard
Transcription: ɣrɑˈfiːt
RU: графит-полость
Example_NL: Graphite-cavity primaire dosis-standaard.
Example_RU: Графит-полость — первич. дозим.
Category: graphite_primary

NL: dead-weight tester pressure standaard
Transcription: dɛdˈʋeɪt ˈtɛs.tər
RU: ДВТ грузопоршн.
Example_NL: Dead-weight tester pressure primaire standaard.
Example_RU: ДВТ — грузопоршн. эталон давл.
Category: dwt_pressure

NL: Ruska 2465 pressure piston gauge
Transcription: ˈrʌs.kaː
RU: Ruska 2465 ДВТ
Example_NL: Ruska 2465 piston-gauge pressure primair.
Example_RU: Ruska 2465 — поршн. эталон.
Category: ruska_2465

NL: DH Budenberg dead-weight 6500
Transcription: deːʔaːtʃˈbʊ.dən.bɛrx
RU: DH Budenberg ДВТ
Example_NL: DH Budenberg dead-weight 6500 series.
Example_RU: DH Budenberg 6500 — ДВТ.
Category: dh_budenberg

NL: Fluke Hart 8000 piston gauge
Transcription: fluːk ɦɑrt
RU: Fluke Hart 8000
Example_NL: Fluke Hart 8000 piston gauge dead-weight.
Example_RU: Fluke Hart 8000 — поршн. эталон.
Category: fluke_hart

NL: WIKA CPB6000 pressure piston
Transcription: ˈʋiː.kaː
RU: WIKA CPB6000
Example_NL: WIKA CPB6000 dead-weight pressure piston.
Example_RU: WIKA CPB6000 — ДВТ давл.
Category: wika_cpb

NL: PRESYS PCC-300 pressure calibrator
Transcription: pɛˈseː.sɪs
RU: PRESYS PCC-300
Example_NL: PRESYS PCC-300 portable pressure calibrator.
Example_RU: PRESYS PCC-300 — порт. ДВТ.
Category: presys_pcc

NL: Furness Controls FCO560 micro-pressure
Transcription: ˈfɜr.nɪs
RU: Furness FCO560
Example_NL: Furness Controls FCO560 micro-pressure cal.
Example_RU: Furness FCO560 — микро-давл. кал.
Category: furness

NL: DPI 612 Druck Pressure Indicator
Transcription: ˈdiː.piːʔaɪ ˌsɪksˌtʋɛlf
RU: DPI 612 Druck
Example_NL: DPI 612 Druck Pressure Indicator GE.
Example_RU: DPI 612 Druck — давл. инд. GE.
Category: dpi_612

NL: Mensor CPC8000 pressure controller
Transcription: ˈmɛn.sɔr siːpiːsiːˌeɪtˈθaʊzənt
RU: Mensor CPC8000
Example_NL: Mensor CPC8000 pressure controller WIKA.
Example_RU: Mensor CPC8000 — давл. контр.
Category: mensor_cpc

NL: vacuum gauge MKS Baratron 100Pa
Transcription: ˈvɛ.kjuːm ɣeɪdʒ ˌɛmkeːˈɛs
RU: Baratron MKS вакуум
Example_NL: MKS Baratron capacitance manometer vacuum.
Example_RU: MKS Baratron — ёмк.-маном. вакуум.
Category: mks_baratron

NL: Pirani gauge thermal vacuum
Transcription: piˈraː.ni
RU: Pirani теплов. вак.
Example_NL: Pirani gauge thermal conductivity vacuum.
Example_RU: Pirani — теплов. датч. вакуума.
Category: pirani

NL: ionization vacuum gauge cold-cathode
Transcription: aɪ.ɔ.nɪˈzaː.tsi
RU: ион. вак. датч.
Example_NL: Ionization vacuum gauge cold-cathode Bayard.
Example_RU: Ион. вак. датч. — Bayard cold-cath.
Category: ion_vacuum

NL: Bayard-Alpert hot-cathode UHV
Transcription: ˈbaɪ.ɑːrt ˈɑl.pərt
RU: Bayard-Alpert UHV
Example_NL: Bayard-Alpert hot-cathode UHV ionization.
Example_RU: Bayard-Alpert — горяч.-катод UHV.
Category: bayard_alpert

NL: McLeod gauge mercury compression
Transcription: məˈkluːd
RU: McLeod ртут.
Example_NL: McLeod gauge mercury compression vacuum.
Example_RU: McLeod — ртут. компресс. вак.
Category: mcleod

NL: spinning rotor gauge SRG molecular
Transcription: ˈspɪ.nɪŋ ˈroː.tər
RU: SRG молек.-вак.
Example_NL: Spinning Rotor Gauge SRG molecular drag.
Example_RU: SRG — молек. волоч. вакуум.
Category: srg_vacuum

NL: Coriolis flowmeter Emerson Micro-Motion
Transcription: kɔ.riˈoː.lɪs
RU: Кориолис расх.
Example_NL: Emerson Micro-Motion Coriolis-flowmeter mass.
Example_RU: Emerson Micro-Motion — Кор.-массов.
Category: coriolis_flow

NL: Endress+Hauser Promass coriolis
Transcription: ˈɛn.dʁɛs ˈɦɔɪ.zər
RU: E+H Promass
Example_NL: Endress+Hauser Promass-coriolis mass-flow.
Example_RU: E+H Promass — Кор. массов. расх.
Category: promass

NL: KROHNE Optimass coriolis
Transcription: ˈkroː.nə
RU: KROHNE Optimass
Example_NL: KROHNE Optimass coriolis massflow Duitsland.
Example_RU: KROHNE Optimass — Кор. массов.
Category: krohne_optimass

NL: Yokogawa Rotamass coriolis
Transcription: joːkoːˈɣaː.ʋaː
RU: Yokogawa Rotamass
Example_NL: Yokogawa Rotamass coriolis Japan flow.
Example_RU: Yokogawa Rotamass — Япон. Кор.
Category: yokogawa_rotamass

NL: ultrasonic flowmeter clamp-on
Transcription: ˌʌl.trəˈsɔ.nɪk
RU: УЗ-расходом. зажим.
Example_NL: Ultrasonic flowmeter clamp-on Panametrics.
Example_RU: УЗ-расхом. зажимн. Panametrics.
Category: ultrasonic_flow

NL: FLEXIM Fluxus F704 clamp-on
Transcription: ˈflɛk.sɪm ˈflʌks.ʏs
RU: FLEXIM Fluxus F704
Example_NL: FLEXIM Fluxus F704 clamp-on flowmeter.
Example_RU: FLEXIM Fluxus F704 — зажимн.
Category: flexim

NL: Panametrics XGM868i gas-flow
Transcription: pɑˌnəˈmɛ.trɪks
RU: Panametrics XGM868i
Example_NL: Panametrics XGM868i ultrasonic gas-flow.
Example_RU: Panametrics XGM868i — газ-УЗ-расх.
Category: panametrics_xgm

NL: FCI ST51A thermal mass gas-flow
Transcription: ɛfsiːˈaɪ ɛstiːˌvɛifˌeːn
RU: FCI ST51A термо-газ
Example_NL: FCI ST51A thermal mass gas-flowmeter.
Example_RU: FCI ST51A — терм.-массов. газ.
Category: fci_st51

NL: Sierra QuadraTherm 640i gas-flow
Transcription: siˈɛ.raː
RU: Sierra QuadraTherm 640i
Example_NL: Sierra QuadraTherm 640i 4-sensor mass.
Example_RU: Sierra QuadraTherm 640i — массов.
Category: sierra_quadra

NL: MAGFLOW electromagnetic flowmeter
Transcription: mɑɣˈfloː
RU: MAGFLOW ЭМ-расх.
Example_NL: Electromagnetic flowmeter MAGFLOW conductief.
Example_RU: ЭМ-расх. — пров. жидк.
Category: magflow

NL: turbine flowmeter axial wheel liquid
Transcription: ˈtɜr.baɪn ˈfloːˌmiːtər
RU: турб.-расхом.
Example_NL: Turbine flowmeter axial wheel liquid.
Example_RU: Турб. расх. — ос. колесо жидк.
Category: turbine_flow

NL: vortex flowmeter Karman shedding
Transcription: ˈvɔr.tɛks
RU: Кармановск. расх.
Example_NL: Vortex flowmeter Karman vortex shedding.
Example_RU: Кармановск. расх. — отрыв. вих.
Category: vortex_flow

NL: orifice plate ISO-5167 flow
Transcription: ˈɔ.rɪ.fɪs pleːt
RU: диафрагма ISO-5167
Example_NL: Orifice plate ISO-5167 flow standard.
Example_RU: Диафрагма ISO-5167 — расх. ст.
Category: orifice_iso

NL: Venturi flowmeter ISO-5167
Transcription: vɛnˈtuː.ri
RU: Вентури ISO-5167
Example_NL: Venturi flowmeter ISO-5167 standardized.
Example_RU: Вентури — ISO-5167 расх.
Category: venturi

NL: nozzle ISA1932 flowmeter
Transcription: ˈnɔ.zəl
RU: ISA1932-сопло
Example_NL: ISA1932 nozzle flowmeter standardized.
Example_RU: ISA1932-сопло — расх. станд.
Category: isa_nozzle

NL: piston prover flow primary standard
Transcription: ˈpɪs.tən ˈpruː.vər
RU: поршн.-провер. эт.
Example_NL: Piston prover flow primary standard cal.
Example_RU: Поршн.-провер. — первич. эт. расх.
Category: piston_prover

NL: ball prover petroleum flow standard
Transcription: bɔl ˈpruː.vər
RU: шар.-провер. нефть
Example_NL: Ball prover petroleum primary flow.
Example_RU: Шар.-провер. — нефть первич. расх.
Category: ball_prover

NL: Sound nozzle critical-flow sonic
Transcription: saʊnd ˈnɔ.zəl
RU: крит. сопло звук.
Example_NL: Sound nozzle critical-flow sonic gas-flow.
Example_RU: Крит.-сопло — звук. газ-расх.
Category: sonic_nozzle

NL: PVT comparison gas flow standard
Transcription: piːʋiːˈteː
RU: PVT-сравн. газ-эт.
Example_NL: PVT comparison gas flow primary cal.
Example_RU: PVT-сравн. — газ-расх. первич.
Category: pvt_gas

NL: Coriolis-massflow mass-cal-rig
Transcription: kɔ.riˈoː.lɪs
RU: Кориолис массов. кал.
Example_NL: Coriolis-massflow rig mass-cal liquid.
Example_RU: Кориол. рейлр. — жидк. массов.
Category: coriolis_rig

NL: Anton Paar DMA densimeter
Transcription: ˈɑn.tɔn pɑːr
RU: Anton Paar DMA
Example_NL: Anton Paar DMA densimeter U-tube oscill.
Example_RU: Anton Paar DMA — U-trubn. ден.
Category: anton_paar_dma

NL: Mettler Toledo DM45 density
Transcription: ˈmɛt.lər toːˈleː.doː
RU: Mettler DM45
Example_NL: Mettler Toledo DM45 DeltaRange density.
Example_RU: Mettler DM45 — DeltaRange плотн.
Category: mettler_dm

NL: Rudolph DDM density meter
Transcription: ˈruː.dɔlf
RU: Rudolph DDM плотн.
Example_NL: Rudolph DDM density meter laboratory.
Example_RU: Rudolph DDM — лаб. плотн.
Category: rudolph

NL: hydrometer Anton Paar Snap40
Transcription: ˌɦaɪˈdrɔ.mə.tər
RU: ареометр Snap40
Example_NL: Anton Paar Snap-40 hydrometer Brix-meter.
Example_RU: Anton Paar Snap-40 — Brix-ареом.
Category: snap_40

NL: pyknometer density quartz Gay-Lussac
Transcription: ˌpɪkˈnoː.məˌtər
RU: пикнометр
Example_NL: Pyknometer Gay-Lussac quartz density.
Example_RU: Пикнометр — Gay-Lussac кварц.
Category: pyknometer

NL: hydrostatic balance density-meting
Transcription: ˌɦaɪ.droːˈstɑːtɪk
RU: гидростат. весы
Example_NL: Hydrostatic balance Archimedes density.
Example_RU: Гидростат. весы — плотн. Архимед.
Category: hydrostatic_balance

NL: viscometer Cannon-Fenske glass
Transcription: vɪˈskɔ.mə.tər
RU: Cannon-Fenske стекл.
Example_NL: Cannon-Fenske glass capillary viscometer.
Example_RU: Cannon-Fenske — стекл.-капилл. вис.
Category: cannon_fenske

NL: Ubbelohde viscosity capillary
Transcription: ˈʊ.bə.loː.də
RU: Уббелоде вискозим.
Example_NL: Ubbelohde capillary glass viscometer.
Example_RU: Уббелоде — капилл. стекл. вис.
Category: ubbelohde

NL: Stabinger SVM3000 Anton Paar
Transcription: ˌstɑˈbɪŋ.ər
RU: Stabinger SVM3000
Example_NL: Anton Paar Stabinger SVM3000 viscosity.
Example_RU: Stabinger SVM3000 — вязкость.
Category: svm3000

NL: Brookfield viscometer DV3T rotational
Transcription: ˈbrʊk.fiːlt
RU: Brookfield DV3T
Example_NL: Brookfield DV3T rotational viscometer fluid.
Example_RU: Brookfield DV3T — ротац. вис.
Category: brookfield

NL: Anton Paar MCR rheometer modular
Transcription: ɛmsiːˈɑr
RU: Anton Paar MCR
Example_NL: Anton Paar MCR rheometer modular oscill.
Example_RU: Anton Paar MCR — модул. реом.
Category: anton_paar_mcr

NL: TA Instruments Discovery HR rheometer
Transcription: tiːˈeː
RU: TA Discovery HR
Example_NL: TA Instruments Discovery HR rheometer.
Example_RU: TA Discovery HR — реометр.
Category: ta_discovery

NL: Malvern Kinexus Lab+ rheometer
Transcription: ˈmɔl.vərn kɪˈnɛk.sʏs
RU: Malvern Kinexus
Example_NL: Malvern Kinexus Lab+ rheometer Panalytical.
Example_RU: Malvern Kinexus — реом. Panalytical.
Category: kinexus

NL: falling-ball viscometer Höppler
Transcription: ˈfɔ.lɪŋ bɔl
RU: пад.-шар. вискоз.
Example_NL: Höppler falling-ball viscometer cylindrical.
Example_RU: Höppler — пад.-шар. виск.
Category: hoppler

NL: cone-and-plate rheometer Brookfield
Transcription: koːn ən pleːt
RU: конус-пласт. реом.
Example_NL: Cone-and-plate rheometer Brookfield CAP.
Example_RU: Конус-пласт. — Brookfield CAP.
Category: cone_plate

NL: dynamic light scattering DLS Malvern
Transcription: diːʔɛlˈɛs
RU: DLS Malvern Zetasizer
Example_NL: DLS Malvern Zetasizer nano-particle size.
Example_RU: DLS — Malvern Zetasizer.
Category: dls

NL: zeta-potential measurement Malvern
Transcription: ˈzeː.taː poːˌtɛnˈtsi.aːl
RU: ζ-потенциал Malvern
Example_NL: Zeta-potential measurement Malvern Zetasizer.
Example_RU: ζ-потенциал — Zetasizer.
Category: zeta_potential

NL: laser diffraction particle Malvern Mastersizer
Transcription: ˈmɑːs.tər.saɪ.zər
RU: Mastersizer лаз.
Example_NL: Malvern Mastersizer laser-diffraction particle.
Example_RU: Mastersizer — лаз.-дифр. частиц.
Category: mastersizer

NL: Microtrac MRB nano-laser diffraction
Transcription: ˌmaɪ.kroːˈtrɑk
RU: Microtrac MRB
Example_NL: Microtrac MRB nano laser-diffraction Bluewave.
Example_RU: Microtrac MRB — нано лаз. диф.
Category: microtrac

NL: HORIBA Partica LA-960
Transcription: ɦɔˈriː.baː
Example_NL: HORIBA Partica LA-960 laser diffraction.
Example_RU: HORIBA Partica LA-960 — лаз. дифр.
Category: horiba_partica

NL: Nanosight NTA Malvern Nanoparticle
Transcription: ˈnɑ.noː.saɪt
RU: Nanosight NTA
Example_NL: Nanosight NTA Malvern Nanoparticle Tracking.
Example_RU: Nanosight — NTA нано-сл. Malvern.
Category: nanosight

NL: Coulter counter particle size Beckman
Transcription: ˈkuːl.tər ˈkaʊn.tər
RU: Coulter counter Beckman
Example_NL: Beckman Coulter Multisizer particle counter.
Example_RU: Beckman Coulter Multisizer — части.-сч.
Category: coulter

NL: Eckart-Granat-pH Mettler InLab
Transcription: ˈɛk.ɑrt
RU: Mettler InLab pH
Example_NL: Mettler Toledo InLab pH-elektrode glass.
Example_RU: Mettler InLab — pH-стекл. электр.
Category: mettler_inlab

NL: Thermo Orion Star A329 ISE pH
Transcription: θɛrmoː ˈoː.ri.ɔn
RU: Thermo Orion Star A329
Example_NL: Thermo Orion Star A329 ISE pH meter.
Example_RU: Thermo Orion Star A329 — ISE pH.
Category: thermo_orion

NL: WTW Multi 3630 pH ISE Xylem
Transcription: veːteːˈveː
RU: WTW Multi 3630 Xylem
Example_NL: WTW Multi 3630 IDS pH-ISE-meter Xylem.
Example_RU: WTW Multi 3630 — IDS pH-ISE.
Category: wtw_xylem

NL: Hanna HI98194 EC pH ORP multi
Transcription: ˈɦɑ.naː
RU: Hanna HI98194
Example_NL: Hanna HI98194 multi-parameter EC pH ORP.
Example_RU: Hanna HI98194 — мульти-парам.
Category: hanna_multi

NL: YSI ProDSS multi-parameter Xylem
Transcription: ʋaɪʔɛsˈaɪ
RU: YSI ProDSS Xylem
Example_NL: YSI ProDSS multi-parameter sonde Xylem.
Example_RU: YSI ProDSS — мульти-парам. Xylem.
Category: ysi_prodss

NL: Eurofins Agro Solis ground monster
Transcription: ʏˈroː.fɪns
RU: Eurofins Agro Solis
Example_NL: Eurofins Agro Solis bodemmonster analyse.
Example_RU: Eurofins Agro Solis — почв. ан.
Category: eurofins_solis

NL: DIONEX ICS-6000 ion chromatograph
Transcription: daɪˈɔ.nɛks
RU: DIONEX ICS-6000
Example_NL: Dionex ICS-6000 ion chromatograph Thermo.
Example_RU: Dionex ICS-6000 — ион-хром.
Category: dionex_ics

NL: Metrohm 940 Professional IC
Transcription: ˈmɛt.rɔm
RU: Metrohm 940 Pro IC
Example_NL: Metrohm 940 Professional IC vario.
Example_RU: Metrohm 940 Pro IC — ион-хром.
Category: metrohm_ic

NL: KARL FISCHER titration aquastar
Transcription: kɑrl ˈfɪʃər
RU: Karl Fischer тит.
Example_NL: Karl Fischer titratie aquastar coulometr.
Example_RU: Karl Fischer — куло-тит. вода.
Category: karl_fischer

NL: Mettler V20S volumetric KF titrator
Transcription: ˈmɛt.lər
RU: Mettler V20S KF
Example_NL: Mettler Toledo V20S volumetric KF titrator.
Example_RU: Mettler V20S — KF-титр. волюм.
Category: mettler_v20s

NL: Metrohm 870 KF Titrino
Transcription: ˈmɛt.rɔm
RU: Metrohm 870 Titrino
Example_NL: Metrohm 870 KF Titrino plus volumetric.
Example_RU: Metrohm 870 KF Titrino plus.
Category: metrohm_870

NL: LECO TruMac N carbon-N analyzer
Transcription: ˈleː.koː
RU: LECO TruMac N
Example_NL: LECO TruMac N carbon-nitrogen analyzer.
Example_RU: LECO TruMac N — C/N анализ.
Category: leco_trumac

NL: Elementar Vario MAX cube CHN
Transcription: ˌɛ.ləˈmɛn.tɑr
RU: Elementar Vario MAX
Example_NL: Elementar Vario MAX cube CHN-analyzer.
Example_RU: Elementar Vario MAX — CHN-анал.
Category: elementar

NL: Thermo Scientific Flash 2000 CHNS-O
Transcription: θɛrmoː saɪˈɛnˌtɪfɪk
RU: Thermo Flash 2000
Example_NL: Thermo Flash 2000 CHNS-O analyzer ID.
Example_RU: Thermo Flash 2000 — CHNS-O анал.
Category: flash_2000

NL: interferometrie Michelson licht
Transcription: ɪn.tər.feːroːˈmeː.triː
RU: интерферометр.
Example_NL: Interferometrie Michelson licht-pad-verschil.
Example_RU: Интерф. — Майкельс. свет.
Category: interferometry

NL: Michelson interferometer beam-split
Transcription: ˈmaɪ.kəlˌsɔn
RU: Майкельсон
Example_NL: Michelson interferometer beam-splitter spiegel.
Example_RU: Майкельсон — расщ.-зерк.
Category: michelson

NL: Fabry-Perot etalon resonator FSR
Transcription: ˈfaː.briː pɛˈroː
RU: Фабри-Перо
Example_NL: Fabry-Perot etalon resonator FSR finesse.
Example_RU: Фабри-Перо — этал. FSR.
Category: fabry_perot

NL: Mach-Zehnder interferometer fiber
Transcription: mɑx ˈtsɛn.dər
RU: Мах-Цендер
Example_NL: Mach-Zehnder interferometer fiber-optic split.
Example_RU: Мах-Цендер — волок. сплит.
Category: mach_zehnder

NL: Sagnac interferometer fiber-optic
Transcription: ˌsɑnˈjɑk
RU: Саньяк интерф.
Example_NL: Sagnac interferometer fiber-optic gyroscope FOG.
Example_RU: Саньяк — волок. ФОГ.
Category: sagnac

NL: Twyman-Green Michelson testen lens
Transcription: ˈtʋaɪ.mən ɣriːn
RU: Twyman-Green
Example_NL: Twyman-Green Michelson testen lens golfront.
Example_RU: Twyman-Green — тест лин.
Category: twyman_green

NL: Linnik interferometer microsc.
Transcription: ˈlɪ.nɪk
RU: Линник интерф.
Example_NL: Linnik interferometer microscoop hoog NA.
Example_RU: Линник — микроск. выс. NA.
Category: linnik

NL: Mirau interferometer objectief
Transcription: miˈroː
RU: Мирау объект.
Example_NL: Mirau interferometer objectief tegen-spiegel.
Example_RU: Мирау — объ. контр-зерк.
Category: mirau

NL: white-light interferometer WLI surf
Transcription: ʋaɪt laɪt
RU: WLI бел. свет.
Example_NL: White-light interferometer WLI surface metr.
Example_RU: WLI — бел.-свет. пов.
Category: wli

NL: Zygo NewView 9000 WLI surface
Transcription: ˈzaɪ.ɣoː
RU: Zygo NewView 9000
Example_NL: Zygo NewView 9000 WLI surface oppervlak meter.
Example_RU: Zygo NewView 9000 — WLI.
Category: zygo_newview

NL: Bruker Contour LS-K confocal
Transcription: ˈbrʊ.kər
RU: Bruker Contour LS-K
Example_NL: Bruker Contour LS-K confocal oppervlak metr.
Example_RU: Bruker Contour LS-K — конф.
Category: bruker_contour

NL: Sensofar S neox 3D-microscopie
Transcription: ˈsɛn.soːˌfɑr
RU: Sensofar S neox
Example_NL: Sensofar S neox 3D-microscopie confocal WLI.
Example_RU: Sensofar S neox — 3D-конф.
Category: sensofar

NL: Polytec MSA laser-Doppler vibrom
Transcription: ˈpɔ.liˌtɛk
RU: Polytec MSA LDV
Example_NL: Polytec MSA laser-Doppler vibrometer Duitsland.
Example_RU: Polytec — лаз.-Допл. виб.
Category: polytec

NL: Renishaw XL-80 lasersysteem CMM
Transcription: ˈrɛ.nɪˌʃɔ
RU: Renishaw XL-80
Example_NL: Renishaw XL-80 lasersysteem laser-interferometr.
Example_RU: Renishaw XL-80 — лаз.-инт.
Category: renishaw_xl80

NL: Renishaw XK10 alignment laser
Transcription: ɛksˈkæ.tin
RU: Renishaw XK10
Example_NL: Renishaw XK10 alignment laser machine bouw.
Example_RU: Renishaw XK10 — выр. лаз.
Category: renishaw_xk10

NL: Etalon LaserTRACER 3D-tracker
Transcription: eːtɑˈlɔn
RU: Etalon LaserTRACER
Example_NL: Etalon LaserTRACER 3D-tracker machine-calibrat.
Example_RU: Etalon LaserTRACER — 3D-кал.
Category: lasertracer

NL: Leica AT960 laser tracker
Transcription: ˈlaɪ.kɑ
RU: Leica AT960
Example_NL: Leica AT960 laser tracker absolute 6DoF.
Example_RU: Leica AT960 — 6DoF лаз.-трек.
Category: leica_at960

NL: API Radian Pro laser tracker USA
Transcription: eɪpiːˈaɪ
RU: API Radian Pro
Example_NL: API Radian Pro laser tracker USA scanning.
Example_RU: API Radian — лаз.-трек. США.
Category: api_radian

NL: FARO Vantage Max laser tracker
Transcription: ˈfaː.roː
RU: FARO Vantage Max
Example_NL: FARO Vantage Max laser tracker MetraSCAN port.
Example_RU: FARO Vantage — лаз.-трек.
Category: faro_vantage

NL: Hexagon Absolute Tracker AT960
Transcription: ˈɦɛk.sɑ.ɣɔn
RU: Hexagon AT960
Example_NL: Hexagon Absolute Tracker AT960 6DoF probing.
Example_RU: Hexagon AT960 — 6DoF.
Category: hexagon_at960

NL: Zeiss Prismo Ultra CMM
Transcription: tsaɪs
RU: Zeiss Prismo Ultra
Example_NL: Zeiss Prismo Ultra CMM hoge nauwkeurigheid.
Example_RU: Цейс Призмо Ultra — точн.
Category: zeiss_prismo

NL: Zeiss MMZ G bridge CMM Duitsland
Transcription: ʔɛmʔɛmˈtset
RU: Zeiss MMZ G CMM
Example_NL: Zeiss MMZ G bridge CMM Duitsland gantry.
Example_RU: Цейс MMZ G — gantry CMM.
Category: zeiss_mmz

NL: Mitutoyo Crysta-Apex S CMM
Transcription: miː.tuˈtoː.joː
RU: Mitutoyo Crysta-Apex
Example_NL: Mitutoyo Crysta-Apex S CMM Japan brug.
Example_RU: Mitutoyo Crysta-Apex S — CMM.
Category: mitutoyo_cmm

NL: Hexagon Global S CMM gantry
Transcription: ɣloːˈbɑl
RU: Hexagon Global S
Example_NL: Hexagon Global S CMM gantry brug-type.
Example_RU: Hexagon Global S — gantry.
Category: hexagon_global

NL: Wenzel LH CMM gantry Duitsland
Transcription: ˈʋɛn.zəl
RU: Wenzel LH CMM DE
Example_NL: Wenzel LH CMM gantry Duitsland brug.
Example_RU: Wenzel LH — gantry Герм.
Category: wenzel_lh

NL: Werth ScopeCheck V CNC optisch CMM
Transcription: ʋɛrt
RU: Werth ScopeCheck V
Example_NL: Werth ScopeCheck V CNC optisch-tactiel CMM.
Example_RU: Werth — опт.-такт. CNC.
Category: werth

NL: Renishaw REVO 5-axis scanning probe
Transcription: ˈrɛ.voː
RU: Renishaw REVO 5-ax
Example_NL: Renishaw REVO 5-axis scanning probe CMM.
Example_RU: Renishaw REVO — 5-ос. зонд.
Category: renishaw_revo

NL: Renishaw SPRINT scanning analoog
Transcription: sprɪnt
RU: Renishaw SPRINT
Example_NL: Renishaw SPRINT scanning analoge probe CMM.
Example_RU: Renishaw SPRINT — анал. зонд.
Category: renishaw_sprint

NL: Tesa Star-M tactiele probe CMM
Transcription: ˈteː.zɑ
RU: Tesa Star-M зонд.
Example_NL: Tesa Star-M tactiele probe CMM Hexagon.
Example_RU: Tesa Star-M — такт. зонд.
Category: tesa_star

NL: PH10 PH20 PH6 indexing head Reni.
Transcription: peːʔaːx.tin
RU: PH10 PH20 PH6
Example_NL: Renishaw PH10/PH20 indexing head probe CMM.
Example_RU: Renishaw PH10/20 — инд.-гол.
Category: ph_indexing

NL: PowerINSPECT CAD-compare CMM tool
Transcription: ˈpaʊ.ər.ɪnˈspɛkt
RU: PowerINSPECT CMM
Example_NL: PowerINSPECT Hexagon CAD-compare CMM tool.
Example_RU: PowerINSPECT — CMM CAD-cmp.
Category: powerinspect

NL: PC-DMIS Hexagon CMM software
Transcription: piːseːʔdiːʔɛmʔɛsˈaɪ
RU: PC-DMIS Hexagon
Example_NL: PC-DMIS Hexagon CMM softwareprogramma.
Example_RU: PC-DMIS — Hexagon CMM ПО.
Category: pc_dmis

NL: Calypso Zeiss CMM software
Transcription: kɑˈlɪp.soː
RU: Calypso Zeiss CMM
Example_NL: Calypso Zeiss CMM-meten softwareprogramma.
Example_RU: Calypso — Zeiss CMM ПО.
Category: calypso_zeiss

NL: MCOSMOS Mitutoyo CMM software
Transcription: ɛmˈkɔs.mɔs
RU: MCOSMOS Mitutoyo
Example_NL: MCOSMOS Mitutoyo CMM-meten software Japan.
Example_RU: MCOSMOS — Mitutoyo ПО.
Category: mcosmos

NL: Quindos Hexagon gear-meting
Transcription: ˈkʋɪn.dɔs
RU: Quindos шест.
Example_NL: Quindos Hexagon gear-meting CMM-tandwiel.
Example_RU: Quindos — Hexagon шест.
Category: quindos

NL: GearCMM Klingelnberg P-65 P-100
Transcription: ˈkliŋ.əl.bɛrɣ
RU: Klingelnberg gear
Example_NL: Klingelnberg P-65 P-100 gear-CMM Duitsland.
Example_RU: Klingelnberg P-65/100 — шест.
Category: klingelnberg

NL: Gleason 300GMS gear-CMM USA
Transcription: ˈɣliː.sən
RU: Gleason 300GMS USA
Example_NL: Gleason 300GMS gear-CMM USA tandwiel meter.
Example_RU: Gleason 300GMS — шест.-CMM.
Category: gleason

NL: Wenzel WGT-280 gear-CMM Duitsland
Transcription: ʋɛn.zəl ʋeːɣeːˈteː
RU: Wenzel WGT-280 DE
Example_NL: Wenzel WGT-280 gear-CMM Duitsland tandwiel.
Example_RU: Wenzel WGT-280 — шест. DE.
Category: wenzel_gear

NL: oppervlakteruwheid Ra Rz Rt para
Transcription: ˈɔ.pər.ˌflɑk.tə
RU: шероховатость
Example_NL: Oppervlakteruwheid Ra Rz Rt parameter ISO.
Example_RU: Шерох. — Ra/Rz/Rt ISO.
Category: surface_roughness

NL: Ra rekenkundige ruwheid gem. abs
Transcription: ɑrʔeː
RU: Ra ср. абс.
Example_NL: Ra rekenkundige gemiddelde ruwheid ISO 4287.
Example_RU: Ra — ср.-абс. ISO 4287.
Category: ra

NL: Rz tien-punt ruwheid ISO 25178
Transcription: ɑrˈzɛt
RU: Rz 10-точ. шерох.
Example_NL: Rz tien-punt ruwheid ISO 25178 oppervlak.
Example_RU: Rz — 10-точ. ISO 25178.
Category: rz

NL: Mahr MarSurf XR 1 ruwheid tester
Transcription: mɑr
RU: Mahr MarSurf XR1
Example_NL: Mahr MarSurf XR 1 ruwheid tester contour.
Example_RU: Mahr MarSurf XR1 — шер. тест.
Category: mahr_marsurf

NL: Mitutoyo SJ-410 surface roughness
Transcription: ɛsˈdʒɛɪ
RU: Mitutoyo SJ-410
Example_NL: Mitutoyo SJ-410 surface roughness tester JP.
Example_RU: Mitutoyo SJ-410 — шер. JP.
Category: mitutoyo_sj

NL: Taylor Hobson Form Talysurf PGI
Transcription: ˈteɪ.lər ˈɦɔ.bsən
RU: Taylor Hobson PGI
Example_NL: Taylor Hobson Form Talysurf PGI UK profil.
Example_RU: Taylor Hobson PGI — UK.
Category: taylor_hobson

NL: Bruker DektakXT stylus profilometer
Transcription: ˈbrʊ.kər
RU: Bruker DektakXT
Example_NL: Bruker DektakXT stylus profilometer dunne film.
Example_RU: Bruker DektakXT — тонк. плён.
Category: dektakxt

NL: KLA Tencor Alpha-Step profilometer
Transcription: kɛlʔɛɪ
RU: KLA Tencor αStep
Example_NL: KLA Tencor Alpha-Step IQ profilometer USA.
Example_RU: KLA Tencor αStep — США проф.
Category: kla_alphastep

NL: Veeco Wyko NT9100 WLI profilometer
Transcription: ˈveː.koː
RU: Veeco Wyko NT9100
Example_NL: Veeco Wyko NT9100 WLI surface USA profilometr.
Example_RU: Veeco Wyko NT9100 — WLI USA.
Category: veeco_wyko

NL: Nanofocus µsurf confocal 3D Duits
Transcription: ˈnɑ.noːˌfoː.kʏs
RU: Nanofocus µsurf
Example_NL: Nanofocus µsurf confocal 3D-microscopie DE.
Example_RU: Nanofocus µsurf — конф. DE.
Category: nanofocus

NL: Olympus LEXT OLS5100 confocal
Transcription: oːˈlɪm.pʏs
RU: Olympus LEXT
Example_NL: Olympus LEXT OLS5100 confocal laser micro JP.
Example_RU: Olympus LEXT — лаз.-конф. JP.
Category: olympus_lext

NL: Keyence VK-X3000 laser confocal
Transcription: ˈkeɪ.ɛns
RU: Keyence VK-X3000
Example_NL: Keyence VK-X3000 laser confocal Japan 3D.
Example_RU: Keyence VK-X3000 — 3D лаз.
Category: keyence_vk

NL: Alicona InfiniteFocus optisch 3D
Transcription: ɑliˈkoː.nɑ
RU: Alicona InfFocus
Example_NL: Alicona InfiniteFocus Bruker focus-variation.
Example_RU: Alicona — фок.-вариа.
Category: alicona

NL: Toolmaker microscoop dimensioneel
Transcription: ˈtuːl.meː.kər
RU: tool maker микр.
Example_NL: Toolmaker microscoop dimensioneel-meting werp.
Example_RU: Toolmaker микр. — дим.-мет.
Category: toolmaker

NL: Optische comparator profiel project
Transcription: ɔpˈtiː.sə
RU: опт. компар.
Example_NL: Optische comparator profielprojector tool.
Example_RU: Опт. компар. — проф.-проект.
Category: optical_comparator

NL: Mitutoyo PJ-A3000 profile projector
Transcription: peːdʒeːeː
RU: Mitutoyo PJ-A3000
Example_NL: Mitutoyo PJ-A3000 profielprojector Japan.
Example_RU: Mitutoyo PJ-A3000 — JP проф.
Category: mitutoyo_pj

NL: Starrett HE400 profile projector
Transcription: ˈstɑr.ɪt
RU: Starrett HE400 USA
Example_NL: Starrett HE400 profile projector USA optisch.
Example_RU: Starrett HE400 — USA опт.
Category: starrett_he400

NL: Vision Engineering Hawk Elite VE
Transcription: ˈvɪ.ʒən
RU: Vision Eng. Hawk
Example_NL: Vision Engineering Hawk Elite VE meting UK.
Example_RU: Vision Eng. Hawk — UK мет.
Category: vision_eng

NL: Heidenhain LIDA glass scale linear
Transcription: ˈɦɑɪ.dənˌɦaɪn
RU: Heidenhain LIDA
Example_NL: Heidenhain LIDA glass scale lineair encoder.
Example_RU: Heidenhain LIDA — лин. эн.
Category: heidenhain_lida

NL: Renishaw TONiC RESOLUTE encoder
Transcription: ˈtoː.nɪk
RU: Renishaw TONiC
Example_NL: Renishaw TONiC RESOLUTE absolute encoder.
Example_RU: Renishaw TONiC — абс. эн.
Category: renishaw_tonic

NL: Magnescale Sony Manufacturing Japan
Transcription: ˈmæɡ.nəˌskeɪl
RU: Magnescale Sony
Example_NL: Magnescale Sony Manufacturing Japan encoder.
Example_RU: Magnescale — Sony Mfg JP.
Category: magnescale

NL: Renishaw RGH24 RGH41 incremental
Transcription: ɑrˌdʒiːˌeɪtʃˈtʋɛn.təx
RU: Renishaw RGH24
Example_NL: Renishaw RGH24 RGH41 incremental encoder UK.
Example_RU: Renishaw RGH24/41 — инкр.
Category: renishaw_rgh

NL: absolute encoder BiSS-C protocol
Transcription: biːsˈseː
RU: BiSS-C энкодер
Example_NL: Absolute encoder BiSS-C protocol Heidenhain.
Example_RU: BiSS-C — абс.-эн. протокол.
Category: biss_c

NL: EnDat 2.2 Heidenhain absolute prot.
Transcription: ɛn.dɑtˈtʋeː
RU: EnDat 2.2 Heidenh
Example_NL: EnDat 2.2 Heidenhain absolute encoder prot.
Example_RU: EnDat 2.2 — Heidenh. абс.
Category: endat

NL: HIPERFACE DSL Sick Stegmann motor
Transcription: ˈɦaɪ.pər.feɪs
RU: HIPERFACE Sick
Example_NL: HIPERFACE DSL Sick Stegmann motor encoder.
Example_RU: HIPERFACE DSL — Sick мот.
Category: hiperface

NL: AMC Drives ServoStar S700 servo
Transcription: eɪʔɛmˈseː
RU: AMC ServoStar S700
Example_NL: AMC ServoStar Kollmorgen S700 servoaandrijv.
Example_RU: AMC ServoStar — Kollm. серво.
Category: amc_servostar

NL: Trillium Etel direct-drive Heidenh
Transcription: ˈtrɪ.li.ʏm
RU: Etel direct-drive
Example_NL: Etel Trillium direct-drive motor Heidenhain.
Example_RU: Etel — direct-drive Heid.
Category: etel

NL: ACS Motion Control SPiiPlus servo
Transcription: eɪseːˈɛs
RU: ACS SPiiPlus серво.
Example_NL: ACS Motion Control SPiiPlus servo controller.
Example_RU: ACS SPiiPlus — серво-конт.
Category: acs_motion

NL: Aerotech NDrive Ensemble motion
Transcription: ˈɛə.roːˌtɛk
RU: Aerotech Ensemble
Example_NL: Aerotech NDrive Ensemble motion controller USA.
Example_RU: Aerotech NDrive — мот.-конт.
Category: aerotech

NL: PI Physik Instrumente piezo-stage
Transcription: piːʔaɪ
RU: PI Physik пьезо.
Example_NL: PI Physik Instrumente piezo-stage hexapod DE.
Example_RU: PI Physik — пьезо-гексапод.
Category: pi_physik

NL: Newport XMS XML linear stage USA
Transcription: ˈnjuː.pɔrt
RU: Newport XMS USA
Example_NL: Newport XMS XML linear stage USA precision.
Example_RU: Newport XMS — линеар. США.
Category: newport_xms

NL: Smaract MCS3D piezo-stick Bremen
Transcription: smɑˈrɑkt
RU: Smaract MCS3D
Example_NL: Smaract MCS3D piezo-stick Bremen Duitsland.
Example_RU: Smaract — пьезо Брем. DE.
Category: smaract

NL: Attocube ANPx101 piezo-stage cryo
Transcription: ˈɑ.toːˌkjuːb
RU: Attocube ANPx101
Example_NL: Attocube ANPx101 piezo-stage cryo MüNchen.
Example_RU: Attocube — пьезо крио Мюн.
Category: attocube

NL: Josephson junction volt standaard SI
Transcription: ˈdʒoː.səf.sən
RU: Джозефсон-вольт
Example_NL: Josephson junction quantum volt standaard SI.
Example_RU: Джозефсон — кв. вольт SI.
Category: josephson

NL: PJVS Programmable Josephson Voltage
Transcription: piːdʒeɪfˈɛs
RU: PJVS Джозефсон
Example_NL: Programmable Josephson Voltage Standard PJVS.
Example_RU: PJVS — прог. Джозефсон.
Category: pjvs

NL: JAWS Josephson Arbitrary Waveform
Transcription: dʒɔz
RU: JAWS произв.-вол.
Example_NL: Josephson Arbitrary Waveform Synthesizer JAWS.
Example_RU: JAWS — произв.-вол. Дж.
Category: jaws

NL: Quantum Hall effect resistance Klitz
Transcription: ˈkʋɑn.tʏm
RU: кв. Холл-сопр.
Example_NL: Quantum Hall effect resistance von Klitzing.
Example_RU: Кв. Холл — сопр. Клитз.
Category: quantum_hall

NL: Von Klitzing constante RK 25813 Ω
Transcription: fɔn ˈklɪ.tsɪŋ
RU: RK Клитзинг
Example_NL: Von Klitzing constante RK 25 812.807 Ω SI.
Example_RU: RK — Клитз. конст. SI.
Category: von_klitzing

NL: QHR Quantum Hall Resistance NMI
Transcription: kwʌˈɑːr
RU: QHR кв.-Холл NMI
Example_NL: Quantum Hall Resistance QHR NMI calibration.
Example_RU: QHR — NMI калибр.
Category: qhr

NL: GaAs Hall device heterostruct. QHR
Transcription: ɣaːlij.ʏmˈɑr.sə.nɪt
RU: GaAs Холл QHR
Example_NL: GaAs heterostructure Hall device QHR LHe 1.5K.
Example_RU: GaAs — гетер. QHR LHe.
Category: gaas_qhr

NL: Graphene QHR LNE NPL graphene-FET
Transcription: ˈɣrɛ.fiːn
RU: графен QHR LNE
Example_NL: Graphene QHR LNE NPL graphene-FET 10 K Si.
Example_RU: Граф. — QHR LNE NPL 10К.
Category: graphene_qhr

NL: CCC Cryogenic Current Comparator
Transcription: siːsiːˈseː
RU: CCC крио.-комп.
Example_NL: Cryogenic Current Comparator CCC SQUID 1ppb.
Example_RU: CCC — крио SQUID 1ppb.
Category: ccc

NL: Single-Electron Transport SET amp
Transcription: sɪŋ.gəl iˈlɛk.trɔn
RU: SET одно-электр.
Example_NL: Single-Electron Transport SET ampere quantum.
Example_RU: SET — одно-эл. амп.
Category: set

NL: Quantum metrology triangle Ohm Volt A
Transcription: ˈkʋɑn.tʏm tɹaɪ.æŋ.ɣəl
RU: кв. треуг. SI
Example_NL: Quantum metrology triangle Ohm Volt Ampere check.
Example_RU: Кв. треуг. — Ом-В-А.
Category: metro_triangle

NL: Watt balance Kibble balance kilogram
Transcription: ʋɔt ˈbɛ.lɑns
RU: Киббл-весы кг
Example_NL: Kibble Watt balance kilogram redefinition 2019.
Example_RU: Киббл — кг 2019.
Category: kibble

NL: Avogadro project XRCD silicon sphere
Transcription: ɑ.voːˈɣɑ.droː
RU: Авогадро XRCD
Example_NL: Avogadro project XRCD silicon sphere 28Si.
Example_RU: Авогадро — 28Si сф.
Category: avogadro_xrcd

NL: PTB Braunschweig NMI Duitsland kg
Transcription: peːteːˈbeː
RU: PTB Браунш. DE
Example_NL: PTB Braunschweig NMI Duitsland metrology kg.
Example_RU: PTB — Браунш. DE NMI.
Category: ptb

NL: NPL Teddington UK NMI Hampshire
Transcription: ɛnpiːˈɛl
RU: NPL Teddington UK
Example_NL: NPL Teddington UK NMI National Physical Lab.
Example_RU: NPL — Тэдд. UK NMI.
Category: npl

NL: NIST Gaithersburg Boulder USA NMI
Transcription: nɪst
RU: NIST USA NMI
Example_NL: NIST Gaithersburg Boulder USA National Inst.
Example_RU: NIST — USA NMI.
Category: nist

NL: LNE Paris Trappes France NMI
Transcription: ɛlʔɛnˈeː
RU: LNE Trappes FR
Example_NL: LNE Laboratoire National Essais Trappes FR.
Example_RU: LNE — Trappes FR NMI.
Category: lne

NL: INRIM Torino Italy NMI metrology
Transcription: ɪnˈrɪm
RU: INRIM Torino IT
Example_NL: INRIM Torino Italy NMI metrology Galileo Ferraris.
Example_RU: INRIM — IT NMI.
Category: inrim

NL: NMIJ AIST Tsukuba Japan NMI
Transcription: ɛnʔɛmaɪˈdʒeɪ
RU: NMIJ AIST JP
Example_NL: NMIJ AIST Tsukuba Japan National Metrology Inst.
Example_RU: NMIJ AIST — Цук. JP.
Category: nmij

NL: VSL Delft NMI Nederland Van Swinden
Transcription: veːʔɛsˈɛl
RU: VSL Delft NL
Example_NL: VSL Van Swinden Laboratorium Delft NL NMI.
Example_RU: VSL — Дельфт NL NMI.
Category: vsl

NL: SMD WAS Belgium NMI Brussel
Transcription: ɛsʔɛmˈdiː
RU: SMD Бельг. NMI
Example_NL: SMD Service Metrologie Belgium WAS Brussel.
Example_RU: SMD — Брюс. BE NMI.
Category: smd_be

NL: METAS Bern-Wabern Zwitserland NMI
Transcription: ˈmeː.tɑs
RU: METAS Берн CH
Example_NL: METAS Bern-Wabern Zwitserland NMI Fed-IPI.
Example_RU: METAS — Берн CH NMI.
Category: metas

NL: BEV Wenen Oostenrijk NMI metrology
Transcription: beːʔiːˈveː
RU: BEV Wenen AT
Example_NL: BEV Bundesamt Eich-Vermessungswesen Wenen AT.
Example_RU: BEV — Wenen AT NMI.
Category: bev_at

NL: CMI Praag Tsjechië NMI metrology
Transcription: seːʔɛmˈaɪ
RU: CMI Прага CZ
Example_NL: Czech Metrology Institute CMI Praag CZ NMI.
Example_RU: CMI — Прага CZ NMI.
Category: cmi_cz

NL: BIPM Sèvres Frankrijk SI standard
Transcription: beːʔiːpiːˈɛm
RU: BIPM Севр FR
Example_NL: BIPM Bureau International Poids Mesures Sèvres.
Example_RU: BIPM — Севр FR.
Category: bipm

NL: CGPM CIPM Comité General BIPM
Transcription: seːʔdʒeːpiːˈɛm
RU: CGPM CIPM BIPM
Example_NL: CGPM Conférence Générale CIPM Comité BIPM.
Example_RU: CGPM CIPM — BIPM.
Category: cgpm

NL: OIML legal metrology international
Transcription: ɔɪˈmɛl
RU: OIML legal metr.
Example_NL: OIML legal metrology international Paris FR.
Example_RU: OIML — лег. metr. Парижа.
Category: oiml

NL: VIM International Vocabulary metrology
Transcription: vɪm
RU: VIM мет.-сл.
Example_NL: VIM International Vocabulary metrology JCGM.
Example_RU: VIM — мет.-сл. JCGM.
Category: vim_metro

NL: GUM Guide Uncertainty Measurement JCG
Transcription: ɣʏm
RU: GUM мер.-нэо.
Example_NL: GUM Guide Uncertainty Measurement JCGM 100.
Example_RU: GUM — мер. нэо. JCGM 100.
Category: gum

NL: BIPM key comparison KC pilot study
Transcription: keː seː
RU: KC-сравн. BIPM
Example_NL: BIPM key comparison KC pilot study CCEM 30.
Example_RU: KC-сравн. — BIPM CCEM.
Category: key_comparison

NL: CCEM CCT CCQM Comité Consultatif
Transcription: siːsiːʔiːˈɛm
RU: CCEM CCT BIPM
Example_NL: Comité Consultatif CCEM CCT CCQM BIPM Paris.
Example_RU: CCEM CCT — Comité.
Category: ccem

NL: EURAMET European Association Metrology
Transcription: ɔˈrɑ.mɛt
RU: EURAMET EU метро
Example_NL: EURAMET European Association Metrology RMO.
Example_RU: EURAMET — EU RMO.
Category: euramet

NL: APMP Asia Pacific Metrology Programme
Transcription: eɪpiːʔɛmˈpiː
RU: APMP Asia metro
Example_NL: APMP Asia Pacific Metrology Programme RMO.
Example_RU: APMP — Азия RMO.
Category: apmp

NL: SIM Sistema Interamericano Metrología
Transcription: sɪm
RU: SIM Амер. метр.
Example_NL: SIM Sistema Interamericano Metrología RMO.
Example_RU: SIM — Амер. RMO.
Category: sim_metro

NL: AFRIMETS Africa metrology RMO
Transcription: ˈɑ.friːˌmɛts
RU: AFRIMETS Афр.
Example_NL: AFRIMETS Africa metrology RMO Pretoria SA.
Example_RU: AFRIMETS — Афр. RMO.
Category: afrimets

NL: COOMET Eurasia metrology RMO
Transcription: ˈkoː.ɔˌmɛt
RU: COOMET Евраз. RMO
Example_NL: COOMET Euro-Asian metrology RMO Belarus.
Example_RU: COOMET — Евраз. RMO.
Category: coomet

NL: GULFMET Gulf metrology RMO AE
Transcription: ɣʌlfˈmɛt
RU: GULFMET Перс.
Example_NL: GULFMET Gulf metrology RMO Emirates AE.
Example_RU: GULFMET — Перс. RMO.
Category: gulfmet

NL: Rb-87 cesium-fountain atomic clock
Transcription: ruːˈbɪ.di.ʏm
RU: Rb-87 фонтан. часы
Example_NL: Rb-87 cesium-fountain atomic clock SI second.
Example_RU: Rb-87 — фонт.-часы.
Category: rb_fountain

NL: NIST F1 F2 cesium fountain Boulder
Transcription: ɛf.ʋʌn
RU: NIST F1 F2 Cs-фон
Example_NL: NIST F1 F2 cesium fountain Boulder CO USA.
Example_RU: NIST F1/F2 — Боулд.
Category: nist_f1

NL: FOCS-1 METAS cesium fountain Bern
Transcription: fɔks
RU: FOCS-1 METAS Берн
Example_NL: FOCS-1 METAS cesium fountain Bern Zwitserland.
Example_RU: FOCS-1 — METAS Берн.
Category: focs1

NL: CSF-2 PTB Braunschweig cesium clock
Transcription: seːʔɛsˈɛf tʋeː
RU: CSF-2 PTB Браунш.
Example_NL: CSF-2 PTB Braunschweig cesium fountain DE.
Example_RU: CSF-2 — PTB Браунш.
Category: csf2

NL: Sr-87 optical lattice clock 87Sr
Transcription: ɛsʔɛr ˈseː.vən.tɪx
RU: Sr-87 опт.-реш. ч.
Example_NL: Sr-87 optical lattice clock 1E-18 frequency.
Example_RU: Sr-87 — опт.-реш. час.
Category: sr87

NL: Yb-171 single-ion clock NIST PTB JILA
Transcription: iːtərˈbiː.ʏm
RU: Yb-171 ион. часы
Example_NL: Yb-171 single-ion clock NIST PTB JILA 1E-18.
Example_RU: Yb-171 — ион.-часы 1E-18.
Category: yb171

NL: Hg-199 single-ion clock NIST optical
Transcription: kʋɪkˈzɪl.vər
RU: Hg-199 NIST опт.
Example_NL: Hg-199 single-ion clock NIST optical fre.
Example_RU: Hg-199 — NIST опт.-час.
Category: hg199

NL: Al+ logic-ion clock NIST 1E-19 freq
Transcription: ɑːlpʌs
RU: Al+ NIST лог.-ион
Example_NL: Al+ logic-ion clock NIST 1E-19 frequency uncert.
Example_RU: Al+ — NIST лог. 1E-19.
Category: al_plus

NL: OFC Optical Frequency Comb Ti:Sa Yb
Transcription: oːʔɛfˈseː
RU: OFC опт.-греб.
Example_NL: Optical Frequency Comb Ti:Sa Yb fiber NMI.
Example_RU: OFC — опт.-греб. Ti:Sa/Yb.
Category: ofc

NL: Toptica DLC menlosystems OFC laser
Transcription: ˈtɔp.tɪ.kɑ
RU: Toptica DLC OFC
Example_NL: Toptica DLC Menlo Systems OFC laser DE.
Example_RU: Toptica DLC — Menlo DE OFC.
Category: toptica

NL: Menlo Systems OFC frequency comb DE
Transcription: ˈmɛn.loː
RU: Menlo Systems DE
Example_NL: Menlo Systems OFC frequency comb Martinsr DE.
Example_RU: Menlo Systems — DE OFC.
Category: menlo

NL: IDQ Quantique single-photon detect CH
Transcription: aɪdiːˈkjuː
RU: IDQ single-фотон
Example_NL: IDQ Quantique single-photon detector Geneva CH.
Example_RU: IDQ — Жен. CH SP-дет.
Category: idq

NL: OPM Optically Pumped Magnetometer NMR
Transcription: oːʔpiːˈɛm
RU: OPM магнито-опт.
Example_NL: Optically Pumped Magnetometer OPM SERF NMI.
Example_RU: OPM — магн.-опт. SERF.
Category: opm

NL: SERF spin-exchange relaxation free OPM
Transcription: sɜːrf
RU: SERF спин-обм.
Example_NL: Spin-Exchange Relaxation Free SERF OPM atomic.
Example_RU: SERF — спин.-обм. OPM.
Category: serf

NL: QuSpin OPM Boulder USA brain MEG
Transcription: kʋuːˈspɪn
RU: QuSpin Boulder USA
Example_NL: QuSpin OPM Boulder USA brain MEG portable.
Example_RU: QuSpin — Боулд. USA MEG.
Category: quspin

NL: FieldLine OPM NewYork USA MEG MEG
Transcription: ˈfiːld.laɪn
RU: FieldLine MEG USA
Example_NL: FieldLine OPM NewYork USA MEG biomag clinical.
Example_RU: FieldLine — USA MEG.
Category: fieldline

NL: Bartington Mag-13 Mag-03 fluxgate UK
Transcription: ˈbɑr.tɪŋ.tən
RU: Bartington Mag UK
Example_NL: Bartington Mag-13 Mag-03 fluxgate UK NMI.
Example_RU: Bartington — UK fluxg.
Category: bartington

NL: Lake Shore Cryotronics Hall probe USA
Transcription: leɪk ʃɔr
RU: Lake Shore USA
Example_NL: Lake Shore Cryotronics Hall probe gaussmeter.
Example_RU: Lake Shore — USA Холл.
Category: lake_shore

NL: Metrolab THM1176 NMR teslameter
Transcription: ˈmɛ.troːlɑb
RU: Metrolab THM1176
Example_NL: Metrolab THM1176 NMR teslameter CH Genève.
Example_RU: Metrolab — CH тесл-метр.
Category: metrolab

NL: Senis Hall probe ISTEC CH switz.
Transcription: ˈsɛ.nɪs
RU: Senis Hall CH
Example_NL: Senis Hall probe ISTEC Zwitserland gaussmeter.
Example_RU: Senis — Hall CH гаусс.
Category: senis

NL: F.W. Bell USA Hall probe gaussmeter
Transcription: ɛfʔdʌblɛɪu ˈbɛl
RU: FW Bell USA Hall
Example_NL: F.W. Bell USA Hall probe gaussmeter Sypris.
Example_RU: F.W. Bell — Sypris USA.
Category: fw_bell

NL: Fluke 5790B AC voltage standard NMI
Transcription: fluːk
RU: Fluke 5790B AC V
Example_NL: Fluke 5790B AC voltage standard NMI cal.
Example_RU: Fluke 5790B — AC V NMI.
Category: fluke_5790

NL: Fluke 5730A multifunction calibrator
Transcription: fluːk ˈfaɪv.ˌsɛ.vən
RU: Fluke 5730A cal.
Example_NL: Fluke 5730A multifunction calibrator V Ω A.
Example_RU: Fluke 5730A — V/Ω/А кал.
Category: fluke_5730

NL: Fluke 8588A 8.5-digit DMM reference
Transcription: ˈeɪt.ˌfaɪv
RU: Fluke 8588A DMM
Example_NL: Fluke 8588A 8.5-digit DMM reference NMI USA.
Example_RU: Fluke 8588A — 8.5-цифр.
Category: fluke_8588

NL: Keysight 3458A 8.5-digit DMM reference
Transcription: ˈkiː.saɪt
RU: Keysight 3458A
Example_NL: Keysight 3458A 8.5-digit DMM reference USA.
Example_RU: Keysight 3458A — 8.5-цифр.
Category: keysight_3458

NL: Keysight 53230A frequency counter univ
Transcription: ˈfɪf.tiː θriːˌtʋeː
RU: Keysight 53230A
Example_NL: Keysight 53230A frequency counter universal.
Example_RU: Keysight 53230A — част.-сч.
Category: keysight_53230

NL: Rohde Schwarz FSWP phase noise an.
Transcription: ˈroː.də ʃvɑrts
RU: R&S FSWP phase n.
Example_NL: Rohde&Schwarz FSWP phase noise analyzer DE.
Example_RU: R&S FSWP — фаз.-шум.
Category: rs_fswp

NL: Microsemi Symmetricom 5071A cesium
Transcription: ˌmaɪ.kroːˈsɛ.miː
RU: Symmetricom 5071A
Example_NL: Microsemi Symmetricom 5071A cesium-clock USA.
Example_RU: Symmetricom 5071A — Cs USA.
Category: symmetricom_5071

NL: Stanford Research Systems SR620
Transcription: stɛn.fərd
RU: SRS SR620 time
Example_NL: Stanford Research Systems SR620 time-interval.
Example_RU: SRS SR620 — time-инт.
Category: srs_sr620

NL: Quantum Composers digital delay USA
Transcription: ˈkʋɑn.tʏm
RU: Quantum Composers
Example_NL: Quantum Composers digital delay generator USA.
Example_RU: Quantum Composers — USA дел.
Category: quantum_composers

NL: Tektronix MSO64 mixed-signal scope
Transcription: tɛkˈtrɔ.nɪks
RU: Tektronix MSO64
Example_NL: Tektronix MSO64 mixed-signal scope 8 GHz USA.
Example_RU: Tek MSO64 — 8 ГГц.
Category: tek_mso64

NL: Keysight UXR-Series Infiniium 110 GHz
Transcription: uː.ˈɛks.ˌɑr
RU: Keysight UXR 110G
Example_NL: Keysight UXR-Series Infiniium 110 GHz oscilloscope.
Example_RU: Keysight UXR — 110 ГГц.
Category: keysight_uxr

NL: LeCroy LabMaster 10 Zi 100 GHz scope
Transcription: ləˈkrɔɪ
RU: LeCroy LabMaster
Example_NL: LeCroy LabMaster 10 Zi 100 GHz oscilloscope.
Example_RU: LeCroy LabMaster — 100 ГГц.
Category: lecroy

NL: Anritsu MS2090A handheld spectrum 54G
Transcription: ɑnˈrɪt.suː
RU: Anritsu MS2090A
Example_NL: Anritsu MS2090A handheld spectrum analyzer 54G.
Example_RU: Anritsu MS2090A — 54 ГГц.
Category: anritsu_ms2090

NL: Rohde Schwarz FSU FSV FSW spectrum
Transcription: fsuː ɛfʔɛsˈveː
RU: R&S FSU FSV FSW
Example_NL: Rohde&Schwarz FSU FSV FSW spectrum analyzer DE.
Example_RU: R&S FSU/FSV/FSW — спек.
Category: rs_fsu

NL: de eindmaat
Transcription: ˈɛintmaːt
RU: концевая мера
Example_NL: Een eindmaat van 25 mm staal is een referentie.
Example_RU: Концевая мера 25 мм из стали — эталон.
Category: gauge_blocks

NL: de Mitutoyo Cera
Transcription: mitytˈojo ˈsɛraː
RU: Mitutoyo Cera
Example_NL: Mitutoyo Cera-eindmaten zijn van keramiek.
Example_RU: Концевые меры Mitutoyo Cera керамические.
Category: gauge_blocks

NL: de Mahr KOBA
Transcription: maːr ˈkoːbaː
RU: Mahr KOBA
Example_NL: De Mahr KOBA-eindmaten worden in Duitsland gemaakt.
Example_RU: Концевые меры Mahr KOBA производятся в Германии.
Category: gauge_blocks

NL: de Cary Tools
Transcription: ˈkɛri tuːls
RU: Cary Tools
Example_NL: Cary Tools levert kalibratie-eindmaten in graad K.
Example_RU: Cary Tools поставляет меры калибровки класса K.
Category: gauge_blocks

NL: de gauge block calibrator
Transcription: ɣeːʤ blɔk ˈkɛlibreitər
RU: калибратор концевых мер
Example_NL: Een gauge block calibrator wringt staaltjes optisch.
Example_RU: Калибратор концевых мер притирает блоки оптически.
Category: gauge_blocks

NL: de wringing-test
Transcription: ˈrɪŋɪŋ tɛst
RU: тест притираемости
Example_NL: De wringing-test bevestigt vlakheid van eindmaten.
Example_RU: Тест притираемости подтверждает плоскостность мер.
Category: gauge_blocks

NL: de autocollimator
Transcription: aʊtoːkɔliˈmaːtɔr
RU: автоколлиматор
Example_NL: Een autocollimator meet kleine hoekverschillen.
Example_RU: Автоколлиматор измеряет малые угловые отклонения.
Category: autocollimators

NL: de Möller-Wedel Elcomat
Transcription: ˈmøːlər ˈʋeːdəl ˈɛlkoːmat
RU: Möller-Wedel Elcomat
Example_NL: De Möller-Wedel Elcomat is een digitale autocollimator.
Example_RU: Möller-Wedel Elcomat — цифровой автоколлиматор.
Category: autocollimators

NL: de Trioptics TriAngle
Transcription: trioːpˈtɪks traɪˈɛŋɡəl
RU: Trioptics TriAngle
Example_NL: Trioptics TriAngle haalt 0.05 boogseconde nauwkeurigheid.
Example_RU: Trioptics TriAngle даёт точность 0.05 угловой секунды.
Category: autocollimators

NL: de Newport Conex
Transcription: ˈnjuːpɔrt ˈkɔnɛks
RU: Newport Conex
Example_NL: Newport Conex-controllers sturen optische motors.
Example_RU: Контроллеры Newport Conex управляют оптомеханикой.
Category: autocollimators

NL: de OptiNav-platform
Transcription: ˈɔptinɛv plɑtˈfɔrm
RU: OptiNav
Example_NL: Het OptiNav-platform combineert autocollimatie en lasertracking.
Example_RU: Платформа OptiNav сочетает автоколлимацию и лазерное слежение.
Category: autocollimators

NL: de laser-interferometer
Transcription: ˈleːzɛr ɪntərfeːˈroːmetər
RU: лазерный интерферометр
Example_NL: Een laser-interferometer meet positie tot 0.1 nm.
Example_RU: Лазерный интерферометр измеряет позицию до 0.1 нм.
Category: laser_interferometry

NL: de Renishaw XL-80
Transcription: ˈrɛniʃɔ ɛks ɛl ˈɑxtɪɣ
RU: Renishaw XL-80
Example_NL: De Renishaw XL-80 verifieert nauwkeurigheid van CNC-machines.
Example_RU: Renishaw XL-80 проверяет точность станков CNC.
Category: laser_interferometry

NL: de Renishaw XM-60
Transcription: ˈrɛniʃɔ ɛks ɛm ˈzɛstɪɣ
RU: Renishaw XM-60
Example_NL: De Renishaw XM-60 meet zes vrijheidsgraden tegelijk.
Example_RU: Renishaw XM-60 измеряет шесть степеней свободы одновременно.
Category: laser_interferometry

NL: de Keysight 5530
Transcription: ˈkiːsait ˈfɛifdyzəntˌfɛifɦɔnˈderd
RU: Keysight 5530
Example_NL: De Keysight 5530 is een dynamische kalibratielaser.
Example_RU: Keysight 5530 — динамический калибровочный лазер.
Category: laser_interferometry

NL: de Hewlett-Packard 5519A
Transcription: hjʌlət ˈpɛkɛrt ˈfɛifdyzəntˌfɛifɦɔnˈderdneːɣəntiːn aː
RU: HP 5519A
Example_NL: De HP 5519A is een klassieke metrologielaser.
Example_RU: HP 5519A — классический метрологический лазер.
Category: laser_interferometry

NL: de stabilized He-Ne laser
Transcription: ˈsteibilaizt ɦeː ˈneː ˈleːzɛr
RU: стабильный He-Ne лазер
Example_NL: Een stabilized He-Ne laser dient als lengtenorm.
Example_RU: Стабильный He-Ne лазер служит эталоном длины.
Category: laser_interferometry

NL: de iodine-stabilized laser
Transcription: ˈaiədin ˈsteibilaizt ˈleːzɛr
RU: йодстабилизированный лазер
Example_NL: Een iodine-stabilized laser is een primaire standaard.
Example_RU: Йодстабилизированный лазер — первичный эталон.
Category: laser_interferometry

NL: de Plančberg-meter
Transcription: ˈplɑntʃbɛrx ˈmeːtər
RU: меридиан
Example_NL: De Plančberg-meter werd ooit als prototype gebruikt.
Example_RU: Платиновый эталон метра когда-то служил прототипом.
Category: laser_interferometry

NL: de optische frequentiekam
Transcription: ˈɔptisə freːˈkʋɛnsiːkɑm
RU: оптическая частотная гребёнка
Example_NL: De optische frequentiekam koppelt optisch met RF.
Example_RU: Оптическая частотная гребёнка связывает оптику с RF.
Category: laser_interferometry

NL: de Menlo Systems comb
Transcription: ˈmɛnloʊ ˈsɪstəms kɔm
RU: Menlo Systems гребёнка
Example_NL: De Menlo Systems-frequentiekam is wereldstandaard.
Example_RU: Гребёнка Menlo Systems — мировой стандарт.
Category: laser_interferometry

NL: de Toptica DLC pro
Transcription: ˈtɔptikaː deː ɛl seː proː
RU: Toptica DLC pro
Example_NL: De Toptica DLC pro is een ultra-narrow-linewidth laser.
Example_RU: Toptica DLC pro — лазер сверхузкой линии.
Category: laser_interferometry

NL: de coördinatenmeetmachine
Transcription: koːʔɔrdiˈnaːtənˌmeːtmaˈʃinə
RU: КИМ
Example_NL: Een coördinatenmeetmachine meet werkstukken met taststift.
Example_RU: КИМ измеряет детали щупом.
Category: cmm

NL: de Zeiss Prismo
Transcription: tsais ˈprismoː
RU: Zeiss Prismo
Example_NL: De Zeiss Prismo is een referentie-CMM voor luchtvaart.
Example_RU: Zeiss Prismo — эталонная КИМ для авиации.
Category: cmm

NL: de Hexagon Global
Transcription: ˈɦɛksaˌɣɔn ˈɡloʊbəl
RU: Hexagon Global
Example_NL: De Hexagon Global is een CMM voor automotive.
Example_RU: Hexagon Global — КИМ для автопрома.
Category: cmm

NL: de Mitutoyo Crysta-Apex
Transcription: mitytˈojo ˈkrɪstaː ˈɛipɛks
RU: Mitutoyo Crysta-Apex
Example_NL: De Mitutoyo Crysta-Apex S is een veelgebruikte CMM.
Example_RU: Mitutoyo Crysta-Apex S — широко используемая КИМ.
Category: cmm

NL: de Renishaw REVO
Transcription: ˈrɛniʃɔ ˈreːvoʊ
RU: Renishaw REVO
Example_NL: De Renishaw REVO is een 5-assige scanning kop.
Example_RU: Renishaw REVO — пятиосная сканирующая головка.
Category: cmm

NL: de Renishaw PH20
Transcription: ˈrɛniʃɔ peː ɦaː tʋintɪɣ
RU: Renishaw PH20
Example_NL: De Renishaw PH20 doet 5-assig touch-trigger meten.
Example_RU: Renishaw PH20 выполняет пятиосное touch-trigger измерение.
Category: cmm

NL: de Wenzel CMM
Transcription: ˈʋɛntsəl seː ɛm ɛm
RU: Wenzel КИМ
Example_NL: De Wenzel-CMM is bekend om tandwielmetingen.
Example_RU: Wenzel-КИМ известна измерениями зубчатых колёс.
Category: cmm

NL: de Werth ScopeCheck
Transcription: ʋɛrt ˈskoʊpʧɛk
RU: Werth ScopeCheck
Example_NL: De Werth ScopeCheck is een multisensor-CMM.
Example_RU: Werth ScopeCheck — мультисенсорная КИМ.
Category: cmm

NL: de Carl Zeiss MMZ
Transcription: karl tsais ɛm ɛm zɛt
RU: Carl Zeiss MMZ
Example_NL: De Carl Zeiss MMZ G meet grote werkstukken tot 4 meter.
Example_RU: Carl Zeiss MMZ G измеряет крупные детали до 4 м.
Category: cmm

NL: de laser-tracker
Transcription: ˈleːzɛr ˈtrɛkər
RU: лазерный трекер
Example_NL: De laser-tracker volgt reflectoren over tien meter.
Example_RU: Лазерный трекер отслеживает рефлекторы на десяти метрах.
Category: laser_tracker

NL: de API Radian
Transcription: aː peː i ˈreidiən
RU: API Radian
Example_NL: De API Radian Pro is een laser tracker met touch probe.
Example_RU: API Radian Pro — лазерный трекер с щупом.
Category: laser_tracker

NL: de SMR-reflector
Transcription: ɛs ɛm ɛr reːˈflɛktɔr
RU: SMR-рефлектор
Example_NL: Een SMR-reflector is een kogel met cube corner.
Example_RU: SMR-рефлектор — шар с уголковым отражателем.
Category: laser_tracker

NL: de spherically mounted retroreflector
Transcription: ˈsfɪrikəli ˈmʌuntɪd ˈretroʊrɪflɛktər
RU: SMR
Example_NL: De SMR centreert nauwkeurig op werkstuk.
Example_RU: SMR точно центрируется на детали.
Category: laser_tracker

NL: de gepulst time-of-flight
Transcription: ɣəˈpʏlst taim ɔv flait
RU: импульсный TOF
Example_NL: Gepulst time-of-flight meet afstand op metro-schaal.
Example_RU: Импульсный TOF измеряет дистанцию в metro-масштабе.
Category: laser_tracker

NL: de absolute distance meter
Transcription: ˈɛbsəluːt ˈdɪstəns ˈmeːtər
RU: ADM
Example_NL: De absolute distance meter eet geen referentievlak.
Example_RU: ADM не требует опорной плоскости.
Category: laser_tracker

NL: de 3D scanner
Transcription: driː deː ˈskɛnər
RU: 3D-сканер
Example_NL: Een 3D scanner digitaliseert oppervlakken in seconden.
Example_RU: 3D-сканер оцифровывает поверхности за секунды.
Category: scanning

NL: de blue light scanner
Transcription: bluː lait ˈskɛnər
RU: сканер с синим светом
Example_NL: Blue light scanner is ongevoelig voor omgevingslicht.
Example_RU: Сканер с синим светом нечувствителен к освещению.
Category: scanning

NL: de structured light
Transcription: ˈstrʌkʧərd lait
RU: структурированный свет
Example_NL: Structured light projecteert frangen op werkstuk.
Example_RU: Структурированный свет проектирует полосы на деталь.
Category: scanning

NL: de GOM ATOS
Transcription: ɣɔm ˈatoːs
RU: GOM ATOS
Example_NL: GOM ATOS Q is een 3D-scanner voor inspectie.
Example_RU: GOM ATOS Q — 3D-сканер для инспекции.
Category: scanning

NL: de Zeiss T-SCAN
Transcription: tsais teː skɛn
RU: Zeiss T-SCAN
Example_NL: De Zeiss T-SCAN hawk is een hand-scanner.
Example_RU: Zeiss T-SCAN hawk — ручной сканер.
Category: scanning

NL: de Artec Leo
Transcription: ˈartɛk ˈleːoː
RU: Artec Leo
Example_NL: De Artec Leo is een stand-alone 3D-scanner.
Example_RU: Artec Leo — автономный 3D-сканер.
Category: scanning

NL: de Shining 3D EinScan
Transcription: ˈʃainɪŋ driː deː ain skɛn
RU: Shining 3D EinScan
Example_NL: De Shining 3D EinScan H is hybrid LED-laser.
Example_RU: Shining 3D EinScan H — гибрид LED-лазер.
Category: scanning

NL: de structured light projector
Transcription: ˈstrʌkʧərd lait prəˈʤɛktər
RU: проектор структурированного света
Example_NL: Een structured light projector werkt met DLP-chip.
Example_RU: Проектор структурированного света использует DLP-чип.
Category: scanning

NL: de DLP-spiegel
Transcription: deː ɛl peː ˈspiːɣəl
RU: DLP-зеркало
Example_NL: De DLP-spiegel kantelt duizenden keren per seconde.
Example_RU: DLP-зеркало наклоняется тысячи раз в секунду.
Category: scanning

NL: de Texas Instruments DLP
Transcription: ˈtɛksəs ˈɪnstrymɛnts deː ɛl peː
RU: Texas Instruments DLP
Example_NL: TI DLP-chips zitten in 3D-printers en scanners.
Example_RU: Чипы TI DLP стоят в 3D-принтерах и сканерах.
Category: scanning

NL: de optische microscoop
Transcription: ˈɔptisə mikroːˈskoːp
RU: оптический микроскоп
Example_NL: Een optische microscoop vergroot tot duizend keer.
Example_RU: Оптический микроскоп увеличивает до тысячи раз.
Category: microscopy

NL: de Leica DM6
Transcription: ˈleːkaː deː ɛm zɛs
RU: Leica DM6
Example_NL: De Leica DM6 is voor materiaalonderzoek.
Example_RU: Leica DM6 — для материаловедения.
Category: microscopy

NL: de Nikon LV
Transcription: ˈnaikɔn ɛl veː
RU: Nikon LV
Example_NL: De Nikon LV150N is een industriële microscoop.
Example_RU: Nikon LV150N — индустриальный микроскоп.
Category: microscopy

NL: de Olympus BX53M
Transcription: oːˈlɪmpʏs beː ɛks driːənˈfɛiftɪɣ ɛm
RU: Olympus BX53M
Example_NL: De Olympus BX53M dient voor metallurgisch onderzoek.
Example_RU: Olympus BX53M служит для металлографии.
Category: microscopy

NL: de Keyence VHX
Transcription: ˈkiːʝɛns veː ɦaː ɛks
RU: Keyence VHX
Example_NL: De Keyence VHX-7000 is een digitale microscoop met 4K.
Example_RU: Keyence VHX-7000 — цифровой 4K-микроскоп.
Category: microscopy

NL: de confocale microscoop
Transcription: kɔnfoːˈkaːlə mikroːˈskoːp
RU: конфокальный микроскоп
Example_NL: Een confocale microscoop sluit defocusing uit.
Example_RU: Конфокальный микроскоп исключает расфокусировку.
Category: microscopy

NL: de Zeiss LSM 900
Transcription: tsais ɛl ɛs ɛm neːɣənɦɔnˈderd
RU: Zeiss LSM 900
Example_NL: De Zeiss LSM 900 doet confocale fluorescentie.
Example_RU: Zeiss LSM 900 выполняет конфокальную флуоресценцию.
Category: microscopy

NL: de SEM-microscoop
Transcription: ɛs ɛ ɛm mikroːˈskoːp
RU: СЭМ
Example_NL: De SEM gebruikt elektronen voor honderdduizendvoud.
Example_RU: СЭМ использует электроны для увеличения в 100000 раз.
Category: microscopy

NL: de FEI Quanta
Transcription: ɛf i aː ˈkʋantaː
RU: FEI Quanta
Example_NL: De FEI Quanta is environmental SEM.
Example_RU: FEI Quanta — экологический СЭМ.
Category: microscopy

NL: de Thermo Fisher Apreo
Transcription: ˈθɜrmoʊ ˈfɪʃər aːˈpreoː
RU: Thermo Fisher Apreo
Example_NL: De Thermo Fisher Apreo 2 is een high-resolution SEM.
Example_RU: Thermo Fisher Apreo 2 — высокоразрешающий СЭМ.
Category: microscopy

NL: de TEM-microscoop
Transcription: teː ɛ ɛm mikroːˈskoːp
RU: ПЭМ
Example_NL: Een TEM bereikt atomaire resolutie.
Example_RU: ПЭМ достигает атомного разрешения.
Category: microscopy

NL: de JEOL JEM
Transcription: ˈʝɪɔl ʝɛm
RU: JEOL JEM
Example_NL: De JEOL JEM-3200FS is een high-end TEM.
Example_RU: JEOL JEM-3200FS — топовый ПЭМ.
Category: microscopy

NL: de Hitachi HT7700
Transcription: ɦiˈtatʃi ɦaː teː zeːvənˈdyzəntˌzeːvənɦɔnˈderd
RU: Hitachi HT7700
Example_NL: De Hitachi HT7700 is een biologische TEM.
Example_RU: Hitachi HT7700 — биологический ПЭМ.
Category: microscopy

NL: de afm-microscoop
Transcription: aː ɛf ɛm mikroːˈskoːp
RU: АСМ
Example_NL: Een AFM tast atomaire ribbels af.
Example_RU: АСМ ощущает атомные неровности.
Category: microscopy

NL: de Bruker Dimension Icon
Transcription: ˈbruːkər dɪˈmɛnʃən ˈaikɔn
RU: Bruker Dimension Icon
Example_NL: De Bruker Dimension Icon is een onderzoek-AFM.
Example_RU: Bruker Dimension Icon — исследовательский АСМ.
Category: microscopy

NL: de Park NX20
Transcription: park ɛn ɛks tʋintɪɣ
RU: Park NX20
Example_NL: De Park NX20 AFM scant 100 mm wafers.
Example_RU: Park NX20 АСМ сканирует пластины 100 мм.
Category: microscopy

NL: de Mitutoyo Surftest
Transcription: mitytˈojo ˈsɜrftɛst
RU: Mitutoyo Surftest
Example_NL: De Mitutoyo Surftest SJ-410 is een handheld profielmeter.
Example_RU: Mitutoyo Surftest SJ-410 — ручной профилометр.
Category: microscopy

NL: de Bruker NPFLEX
Transcription: ˈbruːkər ɛn peː flɛks
RU: Bruker NPFLEX
Example_NL: De Bruker NPFLEX is een 3D oppervlakte-profielmeter.
Example_RU: Bruker NPFLEX — 3D-профилометр поверхности.
Category: microscopy

NL: de Sensofar S-neox
Transcription: sɛnsoːˈfaːr ɛs neːoːks
RU: Sensofar S-neox
Example_NL: De Sensofar S-neox is een 3D optische profielmeter.
Example_RU: Sensofar S-neox — 3D оптический профилометр.
Category: microscopy

NL: de Zygo Nexview
Transcription: ˈzaiɣoː ˈnɛksvjuː
RU: Zygo Nexview
Example_NL: De Zygo Nexview is een witlicht-interferometer.
Example_RU: Zygo Nexview — интерферометр белого света.
Category: microscopy

NL: de massastandaard
Transcription: ˈmasaːˌstandaːrt
RU: эталон массы
Example_NL: De internationale massastandaard was tot 2019 het Le Grand K.
Example_RU: Международный эталон массы до 2019 года был Le Grand K.
Category: mass_metrology

NL: de Plancks constante
Transcription: plɑŋks kɔnˈstantə
RU: постоянная Планка
Example_NL: De Plancks constante is sinds 2019 vast.
Example_RU: Постоянная Планка с 2019 года фиксирована.
Category: mass_metrology

NL: de Avogadro project
Transcription: aːvoːˈɣaːdroː ˈprɔʤɛkt
RU: проект Авогадро
Example_NL: Het Avogadro project gebruikt silicium-28 kogels.
Example_RU: Проект Авогадро использует шары из кремния-28.
Category: mass_metrology

NL: de Adam Equipment
Transcription: ˈɛdam iˈkʋɪpmənt
RU: Adam Equipment
Example_NL: Adam Equipment levert handelsweegschalen.
Example_RU: Adam Equipment поставляет торговые весы.
Category: mass_metrology

NL: de OIML R 111
Transcription: oː i ɛm ɛl ɛr ˌeːlfˌeːlf
RU: OIML R 111
Example_NL: OIML R 111 classificeert gewichtsklassen.
Example_RU: OIML R 111 классифицирует классы гирь.
Category: mass_metrology

NL: de gewichtsklasse E1
Transcription: ɣəˈʋɪxtsˌklasə eː eːn
RU: класс E1
Example_NL: Gewichten van klasse E1 hebben kleinste tolerantie.
Example_RU: Гири класса E1 имеют наименьший допуск.
Category: mass_metrology

NL: de Van Swinden Laboratorium
Transcription: fan ˈsʋɪndən labɔraːˈtoːriʝʏm
RU: VSL
Example_NL: Het Van Swinden Laboratorium is Nederlands NMI.
Example_RU: Van Swinden Laboratorium — голландский НМИ.
Category: mass_metrology

NL: de INRIM Torino
Transcription: ˈɪnrim toːˈrinoː
RU: INRIM Torino
Example_NL: INRIM Torino is Italiaans NMI.
Example_RU: INRIM Torino — итальянский НМИ.
Category: mass_metrology

NL: de METAS Bern
Transcription: meːˈtas bɛrn
RU: METAS Bern
Example_NL: METAS Bern is Zwitsers NMI.
Example_RU: METAS Bern — швейцарский НМИ.
Category: mass_metrology

NL: de NRC Ottawa
Transcription: ɛn ɛr seː ˈɔtaʋaː
RU: NRC Ottawa
Example_NL: NRC Ottawa is Canadees NMI.
Example_RU: NRC Ottawa — канадский НМИ.
Category: mass_metrology

NL: de KRISS Daejeon
Transcription: krɪs ˈdeːʤɔn
RU: KRISS
Example_NL: KRISS Daejeon is Zuid-Koreaans NMI.
Example_RU: KRISS Daejeon — южнокорейский НМИ.
Category: mass_metrology

NL: de NIM Beijing
Transcription: nɪm beːʝɪŋ
RU: NIM Beijing
Example_NL: NIM Beijing is Chinees NMI.
Example_RU: NIM Beijing — китайский НМИ.
Category: mass_metrology

NL: de NMIJ AIST
Transcription: ɛn ɛm ai jeː ɛst
RU: NMIJ AIST
Example_NL: NMIJ AIST is Japans NMI in Tsukuba.
Example_RU: NMIJ AIST — японский НМИ в Цукубе.
Category: mass_metrology

NL: de CIPM-resolutie
Transcription: seː i peː ɛm reːzoːˈlytsi
RU: решение CIPM
Example_NL: De CIPM-resolutie van 2018 herdefinieerde SI.
Example_RU: Решение CIPM 2018 года переопределило СИ.
Category: mass_metrology

NL: de redefined SI
Transcription: riːdiˈfaint ɛs i
RU: переопределённый SI
Example_NL: De redefined SI gebruikt vaste fundamentele constanten.
Example_RU: Переопределённый SI использует фундаментальные константы.
Category: mass_metrology

NL: de mol-eenheid
Transcription: mɔl ˈeːnˌɦɛit
RU: моль
Example_NL: De mol-eenheid is sinds 2019 gekoppeld aan Avogadro-getal.
Example_RU: Единица моль с 2019 года связана с числом Авогадро.
Category: mass_metrology

NL: de Avogadro-getal
Transcription: aːvoːˈɣaːdroːˌɣəˌtal
RU: число Авогадро
Example_NL: Het Avogadro-getal is 6.022·10²³.
Example_RU: Число Авогадро равно 6.022·10²³.
Category: mass_metrology

NL: de Boltzmann-constante
Transcription: ˈbɔltsmɑn kɔnˈstantə
RU: постоянная Больцмана
Example_NL: De Boltzmann-constante koppelt energie aan temperatuur.
Example_RU: Постоянная Больцмана связывает энергию и температуру.
Category: mass_metrology

NL: de elementaire lading
Transcription: eːlemɛnˈtɛːrə ˈladɪŋ
RU: элементарный заряд
Example_NL: De elementaire lading e is exact 1.602·10⁻¹⁹ C.
Example_RU: Элементарный заряд e — точно 1.602·10⁻¹⁹ Кл.
Category: mass_metrology

NL: de lichtsnelheid c
Transcription: ˈlɪxtsnɛlɦɛit seː
RU: скорость света c
Example_NL: De lichtsnelheid c is exact 299 792 458 m/s.
Example_RU: Скорость света c — точно 299 792 458 м/с.
Category: mass_metrology

NL: de Caesium-fontein
Transcription: ˈseːziʏm fɔnˈtɛin
RU: цезиевый фонтан
Example_NL: De Caesium-fontein realiseert de seconde.
Example_RU: Цезиевый фонтан реализует секунду.
Category: mass_metrology

NL: de NPL CsF2
Transcription: ɛn peː ɛl seː ɛs ɛf tʋeː
RU: NPL CsF2
Example_NL: NPL CsF2 is een primaire frequentienorm.
Example_RU: NPL CsF2 — первичный эталон частоты.
Category: mass_metrology

NL: de FOCS-1 Zwitserland
Transcription: fɔks eːn ˈzʋɪtsərlɑnt
RU: FOCS-1
Example_NL: FOCS-1 is Zwitserse caesium-fontein klok.
Example_RU: FOCS-1 — швейцарские цезиевые фонтанные часы.
Category: mass_metrology

NL: de SYRTE Paris
Transcription: sɛɾt paːˈris
RU: SYRTE Paris
Example_NL: SYRTE Paris ontwikkelt optische klokken.
Example_RU: SYRTE Paris разрабатывает оптические часы.
Category: mass_metrology

NL: de strontium-klok
Transcription: ˈstrontiʝʏm klɔk
RU: стронциевые часы
Example_NL: Een strontium-klok haalt 10⁻¹⁹ stabiliteit.
Example_RU: Стронциевые часы достигают стабильности 10⁻¹⁹.
Category: mass_metrology

NL: de ytterbium-klok
Transcription: ʝˈtɛrbiʝʏm klɔk
RU: итербиевые часы
Example_NL: Een ytterbium-klok werkt op 518 THz.
Example_RU: Итербиевые часы работают на 518 ТГц.
Category: mass_metrology

NL: de aluminium-ion-klok
Transcription: aːlymɪnɪʏm ˈʝɔn klɔk
RU: часы на ионе алюминия
Example_NL: De aluminium-ion-klok van NIST is logica-klok.
Example_RU: Часы NIST на ионе алюминия — логические.
Category: mass_metrology

NL: de quantum logic clock
Transcription: ˈkʋantʏm ˈlɔʤɪk klɔk
RU: квантовые логические часы
Example_NL: Quantum logic clocks gebruiken qubit-techniek.
Example_RU: Квантовые логические часы используют кубиты.
Category: mass_metrology

NL: de optical lattice clock
Transcription: ˈɔptikəl ˈlatɪs klɔk
RU: оптические решёточные часы
Example_NL: Optical lattice clocks vangen atomen in laserrooster.
Example_RU: Оптические решёточные часы ловят атомы в лазерной решётке.
Category: mass_metrology

NL: de magic wavelength
Transcription: ˈmɛʤɪk ˈʋeːvlɛŋθ
RU: магическая длина волны
Example_NL: De magic wavelength elimineert Stark-shift.
Example_RU: Магическая длина волны устраняет эффект Штарка.
Category: mass_metrology

NL: de Doppler-cooling
Transcription: ˈdɔplər ˈkuːlɪŋ
RU: допплеровское охлаждение
Example_NL: Doppler-cooling brengt atomen tot millikelvin.
Example_RU: Допплеровское охлаждение охлаждает атомы до милликельвинов.
Category: mass_metrology

NL: de Sisyphus cooling
Transcription: ˈsɪsifʏs ˈkuːlɪŋ
RU: сизифово охлаждение
Example_NL: Sisyphus cooling werkt onder Doppler-limiet.
Example_RU: Сизифово охлаждение работает ниже допплеровского предела.
Category: mass_metrology

NL: de magneto-optical trap
Transcription: mɑɣˈnetoʊ ˈɔptikəl trɛp
RU: магнитооптическая ловушка
Example_NL: Een magneto-optical trap houdt atomen vast in microkelvin.
Example_RU: Магнитооптическая ловушка удерживает атомы в микрокельвинах.
Category: mass_metrology

NL: de Bose-Einstein-condensaat
Transcription: ˈboːsə ˈainstain kɔndɛnˈzaːt
RU: БЭК
Example_NL: Een Bose-Einstein-condensaat bereikt nanokelvin.
Example_RU: БЭК достигает нанокельвинов.
Category: mass_metrology

NL: de fermion condensate
Transcription: fərˈmiːɔn kɔndɛnˈseːt
RU: фермионный конденсат
Example_NL: Een fermion condensate werd in 2003 gerealiseerd.
Example_RU: Фермионный конденсат получен в 2003 году.
Category: mass_metrology

NL: de SQUID-magnetometer
Transcription: skʋɪd maɣneˈtoːmetər
RU: SQUID-магнитометр
Example_NL: Een SQUID-magnetometer meet femtotesla.
Example_RU: SQUID-магнитометр измеряет фемтотесла.
Category: mass_metrology

NL: de fluxgate-magnetometer
Transcription: ˈflʌksɡeːt maɣneˈtoːmetər
RU: ферромагнитный магнитометр
Example_NL: Een fluxgate-magnetometer meet aardmagneetveld.
Example_RU: Феррозондовый магнитометр измеряет магнитное поле Земли.
Category: mass_metrology

NL: de Bartington Mag
Transcription: ˈbartɪŋtən maɣ
RU: Bartington Mag
Example_NL: Bartington Mag is een fluxgate-leverancier.
Example_RU: Bartington Mag — поставщик феррозондов.
Category: mass_metrology

NL: de Geometrics G-822
Transcription: ʤioːˈmɛtrɪks ɣeː ɑxtɦɔnˈderdtʋeːənˈtʋintɪɣ
RU: Geometrics G-822
Example_NL: Geometrics G-822 is een cesium-magnetometer.
Example_RU: Geometrics G-822 — цезиевый магнитометр.
Category: mass_metrology

NL: de Bartington Grad-13
Transcription: ˈbartɪŋtən ɡrad driˈtin
RU: Bartington Grad-13
Example_NL: De Bartington Grad-13 is een gradiometer.
Example_RU: Bartington Grad-13 — градиентометр.
Category: mass_metrology

NL: de stroomstandaard
Transcription: stroːmˈstandaːrt
RU: эталон тока
Example_NL: De stroomstandaard wordt afgeleid van elektronpomp.
Example_RU: Эталон тока получают от электронной помпы.
Category: mass_metrology

NL: de PJVS-systeem
Transcription: peː jeː veː ɛs sɪsˈteːm
RU: PJVS
Example_NL: Het PJVS-systeem is een programmeerbaar Josephson-systeem.
Example_RU: Система PJVS — программируемый эталон Джозефсона.
Category: mass_metrology

NL: de quantum Hall-effect
Transcription: ˈkʋantʏm ɦɔl ɛˈfɛkt
RU: квантовый эффект Холла
Example_NL: Het quantum Hall-effect realiseert de Ohm.
Example_RU: Квантовый эффект Холла реализует Ом.
Category: mass_metrology

NL: de von Klitzing-constante
Transcription: fɔn ˈklɪtsɪŋ kɔnˈstantə
RU: постоянная Клитцинга
Example_NL: De von Klitzing-constante is 25812.807 Ohm.
Example_RU: Постоянная Клитцинга равна 25812.807 Ом.
Category: mass_metrology

NL: de Fluke 8588A
Transcription: fluːk ɑxt vɛifɦɔnˌdərt ɑxtˌɑxtɪɣˈaː
RU: Fluke 8588A
Example_NL: De Fluke 8588A is een 8.5-cijferige multimeter.
Example_RU: Fluke 8588A — 8.5-разрядный мультиметр.
Category: mass_metrology

NL: de Datron 4708
Transcription: ˈdeːtrɔn firˌdyzəntˌzeːvənɦɔnˌdərtˈɑxt
RU: Datron 4708
Example_NL: De Datron 4708 is een AC-DC kalibrator.
Example_RU: Datron 4708 — AC-DC калибратор.
Category: mass_metrology

NL: de Wavetek 4920
Transcription: ˈʋeːvtɛk firˌdyzəntˌneːɣənɦɔnˌdərtˈtʋintɪɣ
RU: Wavetek 4920
Example_NL: Wavetek 4920 is een spannings-referentie.
Example_RU: Wavetek 4920 — эталон напряжения.
Category: mass_metrology

NL: de Fluke 5720A
Transcription: fluːk vɛifˌdyzəntˌzeːvənɦɔnˌdərttʋintɪɣaː
RU: Fluke 5720A
Example_NL: De Fluke 5720A is een multifunctie-kalibrator.
Example_RU: Fluke 5720A — многофункциональный калибратор.
Category: mass_metrology

NL: de Fluke 5522A
Transcription: fluːk vɛifˌdyzəntˌvɛifɦɔnˌdərttʋeːənˈtʋintɪɣaː
RU: Fluke 5522A
Example_NL: De Fluke 5522A is een draagbare multifunctie-kalibrator.
Example_RU: Fluke 5522A — портативный многофункциональный калибратор.
Category: mass_metrology

NL: de Transmille 4000
Transcription: trɑnsˈmɪlə firdyzənt
RU: Transmille 4000
Example_NL: De Transmille 4000 is Britse multifunctiekalibrator.
Example_RU: Transmille 4000 — британский многофункциональный калибратор.
Category: mass_metrology

NL: de Time Electronics 1000
Transcription: taim eːlɛkˈtrɔnɪks dyzənt
RU: Time Electronics 1000
Example_NL: De Time Electronics 1000 levert DC-kalibratie.
Example_RU: Time Electronics 1000 — DC калибратор.
Category: mass_metrology

NL: de MET-tracer
Transcription: mɛt ˈtreːsər
RU: MET tracer
Example_NL: Een MET-tracer toont metrologische traceerbaarheid.
Example_RU: MET tracer показывает метрологическую прослеживаемость.
Category: mass_metrology

NL: de IEC 60751
Transcription: i i seː zɛsdyzəntˌzeːvənɦɔnˈderdˌeːnənvɛiftɪɣ
RU: IEC 60751
Example_NL: IEC 60751 normeert Pt100-temperatuursensoren.
Example_RU: IEC 60751 нормирует датчики Pt100.
Category: temperatuur_metrologie

NL: de SPRT-sensor
Transcription: ɛs peː ɛr teː ˈsɛnzɔr
RU: SPRT
Example_NL: Een SPRT-sensor is referentie boven 0 graden.
Example_RU: SPRT — эталон выше 0 градусов.
Category: temperatuur_metrologie

NL: de triple-point of water
Transcription: ˈtrɪpəl pɔint əv ˈʋɔːtər
RU: тройная точка воды
Example_NL: Het triple-point of water is exact 273.16 K.
Example_RU: Тройная точка воды — точно 273.16 К.
Category: temperatuur_metrologie

NL: de fixed point cell
Transcription: fɪkst pɔint sɛl
RU: cell тройной точки
Example_NL: Een fixed point cell is een gallium of indium triplepoint.
Example_RU: Cell — тройная точка галлия или индия.
Category: temperatuur_metrologie

NL: drukkalibratie
Transcription: ˈdrʏkaːliˈbraːtsi
RU: калибровка давления
Example_NL: Drukkalibratie volgt een traceerbaar referentiepad.
Example_RU: Калибровка давления следует прослеживаемому пути.
Category: pressure

NL: dodegewichttester
Transcription: ˈdoːdəɣəʋɪxtˈtɛstər
RU: грузопоршневой манометр
Example_NL: Een dodegewichttester is de primaire drukstandaard.
Example_RU: Грузопоршневой манометр — первичный эталон давления.
Category: pressure

NL: zuigertester
Transcription: ˈzœyɣərtɛstər
RU: поршневой испытатель
Example_NL: De zuigertester levert hoge nauwkeurigheid.
Example_RU: Поршневой испытатель даёт высокую точность.
Category: pressure

NL: kwiksulemanometer
Transcription: kvɪksulə maːnoːˈmeːtər
RU: ртутный U-манометр
Example_NL: Een kwiksulemanometer is verboden in Europa.
Example_RU: Ртутный U-манометр запрещён в Европе.
Category: pressure

NL: Bourdon-buis
Transcription: burˈdɔn bœys
RU: трубка Бурдона
Example_NL: De Bourdon-buis vervormt onder druk.
Example_RU: Трубка Бурдона деформируется под давлением.
Category: pressure

NL: membraandrukopnemer
Transcription: mɛmˈbraːn ˈdrʏkɔpneːmər
RU: мембранный датчик давления
Example_NL: Een membraandrukopnemer meet flush met de wand.
Example_RU: Мембранный датчик измеряет заподлицо со стенкой.
Category: pressure

NL: siliciumdrukopnemer
Transcription: siːliˈsijʏm ˈdrʏkɔpneːmər
RU: кремниевый датчик давления
Example_NL: Een siliciumdrukopnemer gebruikt piezoresistief effect.
Example_RU: Кремниевый датчик использует пьезорезистивный эффект.
Category: pressure

NL: piëzo-elektrische opnemer
Transcription: piˈeːzoː eːˈlɛktrisə ˈɔpneːmər
RU: пьезоэлектрический датчик
Example_NL: Een piëzo-elektrische opnemer detecteert pulsaties.
Example_RU: Пьезоэлектрический датчик регистрирует пульсации.
Category: pressure

NL: Mensor-kalibrator
Transcription: ˈmɛnsɔr kaːliˈbraːtɔr
RU: калибратор Mensor
Example_NL: Een Mensor-kalibrator regelt druk via servo.
Example_RU: Калибратор Mensor управляет давлением через сервопривод.
Category: pressure

NL: Druck-DPI-meter
Transcription: drʏk deːpeːiˈmeːtər
RU: Druck-DPI-метр
Example_NL: De Druck-DPI-meter is een handheldkalibrator.
Example_RU: Druck-DPI-метр — ручной калибратор.
Category: pressure

NL: Crystal-XP2i
Transcription: ˈkrɪstəl ˈɪksˈpeːtʋeːaːi
RU: Crystal XP2i
Example_NL: De Crystal XP2i is een drukbarometer.
Example_RU: Crystal XP2i — цифровой манометр.
Category: pressure

NL: Wika-CPB
Transcription: ˈviːkaː seːpeːˈbeː
RU: Wika CPB
Example_NL: Een Wika-CPB is een hydraulisch testpunt.
Example_RU: Wika CPB — гидравлический калибратор.
Category: pressure

NL: Fluke-718
Transcription: fluːk seːvənˈeːteːn
RU: Fluke 718
Example_NL: De Fluke 718 is een procesdrukkalibrator.
Example_RU: Fluke 718 — процессный калибратор давления.
Category: pressure

NL: FS-fout
Transcription: ɛfɛsˈ fɑut
RU: ошибка FS
Example_NL: FS-fout is fout in procent van full scale.
Example_RU: Ошибка FS — погрешность в процентах от полного шкала.
Category: pressure

NL: rdg-fout
Transcription: ɛrdeːˈxeː fɑut
RU: ошибка чтения
Example_NL: Rdg-fout is fout in procent van uitlezing.
Example_RU: Ошибка чтения — погрешность в процентах от показания.
Category: pressure

NL: turn-down ratio
Transcription: tʏrnˈdɑun ˈreːʃoː
RU: соотношение turn-down
Example_NL: Een transmitter met hoge turn-down ratio is veelzijdig.
Example_RU: Передатчик с высоким turn-down универсален.
Category: pressure

NL: massadebiet
Transcription: ˈmɑsaːdeːbiːt
RU: массовый расход
Example_NL: Massadebiet hangt af van dichtheid en snelheid.
Example_RU: Массовый расход зависит от плотности и скорости.
Category: flow

NL: volumedebiet
Transcription: voːlyˈmeːdeːbiːt
RU: объёмный расход
Example_NL: Volumedebiet meet je in m³/h.
Example_RU: Объёмный расход измеряют в м³/ч.
Category: flow

NL: Endress+Hauser-Promass
Transcription: ɛnˌdrɛsˈɦɑusər proːmɑs
RU: Endress+Hauser Promass
Example_NL: De Promass van Endress+Hauser is een Coriolis-vlaggenschip.
Example_RU: Promass Endress+Hauser — флагман Кориолиса.
Category: flow

NL: Krohne-Optimass
Transcription: ˈkroːnə ɔptiˈmɑs
RU: Krohne Optimass
Example_NL: Krohne Optimass is een populaire Coriolis-meter.
Example_RU: Krohne Optimass — популярный Кориолис-метр.
Category: flow

NL: Micro-Motion
Transcription: ˈmaːikroː ˈmoːʃən
Example_NL: Micro-Motion is van Emerson Electric.
Example_RU: Micro-Motion принадлежит Emerson Electric.
Category: flow

NL: transit-time-methode
Transcription: ˈtrɛnzɪttaːim meːˈtoːdə
RU: метод time-of-flight
Example_NL: De transit-time-methode meet stroomsnelheid.
Example_RU: Метод time-of-flight измеряет скорость потока.
Category: flow

NL: Doppler-flowmeter
Transcription: ˈdɔplər ˈfloːmeːtər
RU: Допплер-расходомер
Example_NL: Een Doppler-flowmeter werkt op vuil water.
Example_RU: Допплер-расходомер работает на грязной воде.
Category: flow

NL: clamp-on-flowmeter
Transcription: klɛmpɔn ˈfloːmeːtər
RU: клампон-расходомер
Example_NL: Een clamp-on-flowmeter installeert men buiten de pijp.
Example_RU: Клампон-расходомер ставится снаружи трубы.
Category: flow

NL: magnetisch-inductieve meter
Transcription: mɑxˈneːtis ɪnˈdyktiːvə ˈmeːtər
RU: магнитно-индуктивный расходомер
Example_NL: Een magnetisch-inductieve meter werkt op geleidende vloeistof.
Example_RU: Магнитно-индуктивный измеряет в проводящей жидкости.
Category: flow

NL: vortexmeter
Transcription: ˈvɔrtɛksmeːtər
RU: вихревой расходомер
Example_NL: Een vortexmeter telt von-Karman-wervels.
Example_RU: Вихревой расходомер считает вихри фон Кармана.
Category: flow

NL: ovaaltandwielmeter
Transcription: oːˈvaːltɑntʋilmeːtər
RU: овально-зубчатый расходомер
Example_NL: Een ovaaltandwielmeter dient voor visceuze vloeistoffen.
Example_RU: Овально-зубчатый расходомер для вязких жидкостей.
Category: flow

NL: schuifwerk-meter
Transcription: ˈsxœyfʋɛrk meːtər
RU: поршневой расходомер
Example_NL: Een schuifwerk-meter past in tankstations.
Example_RU: Поршневой расходомер ставят на АЗС.
Category: flow

NL: rotameter
Transcription: roːtaːˈmeːtər
RU: ротаметр
Example_NL: Een rotameter heeft een conische glasbuis.
Example_RU: Ротаметр имеет коническую стеклянную трубку.
Category: flow

NL: variabele-oppervlakte-meter
Transcription: vaːriˈaːbələˈɔpərflɑktə meːtər
RU: переменно-сечного расхода
Example_NL: Een variabele-oppervlakte-meter is goedkoop.
Example_RU: Переменно-сечного измеритель дешёв.
Category: flow

NL: thermische massaflowmeter
Transcription: ˈtɛrmisə ˈmɑsaːfloːmeːtər
RU: тепловой массовый расходомер
Example_NL: Een thermische massaflowmeter wordt voor gas gebruikt.
Example_RU: Тепловой массовый расходомер для газов.
Category: flow

NL: differentiaaldrukflow
Transcription: diːfərɛnʃiˈaːl ˈdrʏkfloː
RU: перепадно-давленческий расход
Example_NL: Differentiaaldrukflow gebruikt orifice of venturi.
Example_RU: Перепадно-давленческий расход использует диафрагму или вентури.
Category: flow

NL: orificeplaat
Transcription: ˈɔriˌfaːis plaːt
RU: диафрагма
Example_NL: Een orificeplaat creëert drukval evenredig met debiet.
Example_RU: Диафрагма создаёт перепад пропорционально расходу.
Category: flow

NL: venturibuis
Transcription: vɛnˈtyːribœys
RU: трубка Вентури
Example_NL: Een venturibuis heeft lage permanente drukval.
Example_RU: Трубка Вентури имеет малую постоянную потерю.
Category: flow

NL: pitotbuis
Transcription: ˈpiːtoːbœys
RU: трубка Пито
Example_NL: Een pitotbuis meet snelheid uit drukverschil.
Example_RU: Трубка Пито измеряет скорость по разности давлений.
Category: flow

NL: Annubar-sonde
Transcription: ɑnyˈbaːr ˈsɔndə
RU: Annubar-зонд
Example_NL: Een Annubar-sonde is een gemiddelde pitot.
Example_RU: Annubar-зонд — усреднённая трубка Пито.
Category: flow

NL: kalibratierig
Transcription: kaːliˈbraːtsi rɪɣ
RU: калибровочный стенд
Example_NL: Het kalibratierig levert traceerbare flow.
Example_RU: Калибровочный стенд даёт прослеживаемый расход.
Category: flow

NL: masterflowmeter
Transcription: ˈmaːstər ˈfloːmeːtər
RU: мастер-расходомер
Example_NL: Een masterflowmeter dient als secundaire standaard.
Example_RU: Мастер-расходомер — вторичный эталон.
Category: flow

NL: laminair stroming
Transcription: laːmiˈnɛːr ˈstroːmɪŋ
RU: ламинарный поток
Example_NL: Laminair stroming heeft een parabolisch profiel.
Example_RU: Ламинарный поток имеет параболический профиль.
Category: flow

NL: indrukingsdiepte
Transcription: ˈɪndrʏkɪŋs diːptə
RU: глубина погружения
Example_NL: Indrukingsdiepte van de meter bepaalt nauwkeurigheid.
Example_RU: Глубина погружения датчика определяет точность.
Category: flow

NL: flow conditioner
Transcription: floː kɔnˈdiʃənər
RU: стабилизатор потока
Example_NL: Een flow conditioner verbetert stroomprofiel.
Example_RU: Стабилизатор потока улучшает профиль.
Category: flow

NL: rechte aanlooplengte
Transcription: ˈrɛxtə ˈaːnloːplɛŋtə
RU: прямой участок
Example_NL: Een rechte aanlooplengte van tien diameter is gangbaar.
Example_RU: Прямой участок десять диаметров — обычная норма.
Category: flow

NL: nageleidingslengte
Transcription: ˈnaːɣəlɛidɪŋslɛŋtə
RU: выходной прямой участок
Example_NL: De nageleidingslengte is doorgaans vijf diameter.
Example_RU: Выходной прямой участок — обычно пять диаметров.
Category: flow

NL: druksensor-procesaansluiting
Transcription: ˈdrʏksɛnsɔr proˈsɛs aːnslœytɪŋ
RU: процесс-присоединение
Example_NL: De druksensor-procesaansluiting is G half inch.
Example_RU: Процесс-присоединение датчика — G полдюйма.
Category: flow

NL: manifold
Transcription: ˈmɛnifoːld
RU: коллектор
Example_NL: Een manifold van drie kleppen vereenvoudigt onderhoud.
Example_RU: Трёхвентильный коллектор облегчает обслуживание.
Category: flow

NL: blokafsluiter
Transcription: ˈblɔkɑfslœytər
RU: запорный клапан
Example_NL: Een blokafsluiter isoleert de meter voor onderhoud.
Example_RU: Запорный клапан изолирует измеритель.
Category: flow

NL: by-pass-leiding
Transcription: ˈbaːipɑs lɛidɪŋ
RU: обводная линия
Example_NL: Een by-pass-leiding houdt het proces draaiend.
Example_RU: Обводная линия поддерживает процесс.
Category: flow

NL: PROFIBUS-PA
Transcription: ˈproːfiːbʏs peːˈaː
RU: Profibus PA
Example_NL: PROFIBUS-PA werkt op gevaarlijke locaties.
Example_RU: Profibus PA работает в опасных зонах.
Category: flow

NL: IO-Link-fieldbus
Transcription: iːoː lɪŋk ˈfiːltbʌs
RU: IO-Link-полевая шина
Example_NL: IO-Link verbindt slimme sensoren.
Example_RU: IO-Link соединяет умные датчики.
Category: flow

NL: Ex-d-behuizing
Transcription: ɛks deː bəˈɦœyzɪŋ
RU: Ex-d корпус
Example_NL: Een Ex-d-behuizing weerstaat interne explosie.
Example_RU: Ex-d корпус выдерживает внутренний взрыв.
Category: flow

NL: Ex-i-circuit
Transcription: ɛks iː sirˈkœy
RU: Ex-i цепь
Example_NL: Een Ex-i-circuit beperkt energie intrinsiek.
Example_RU: Ex-i цепь ограничивает энергию.
Category: flow

NL: primary standard
Transcription: ˈpraːimɛri ˈstɛndərt
RU: первичный эталон
Example_NL: De primary standard heeft kleinste onzekerheid.
Example_RU: Первичный эталон имеет наименьшую неопределённость.
Category: flow

NL: secondary standard
Transcription: ˈsɛkəndɛri ˈstɛndərt
RU: вторичный эталон
Example_NL: Een secondary standard wordt vergeleken met primary.
Example_RU: Вторичный эталон сравнивается с первичным.
Category: flow

NL: traceability
Transcription: trɛisəˈbɪlɪti
RU: прослеживаемость
Example_NL: Traceability eist een onafgebroken keten.
Example_RU: Прослеживаемость требует непрерывной цепи.
Category: flow

NL: temperatuurkalibrator
Transcription: tɛmpəraːˈtyːr kaːliˈbraːtɔr
RU: температурный калибратор
Example_NL: Een temperatuurkalibrator simuleert thermokoppel-signalen.
Example_RU: Температурный калибратор имитирует ТЭП-сигналы.
Category: temp

NL: droogblokkalibrator
Transcription: ˈdroːxblɔk kaːliˈbraːtɔr
RU: сухоблочный калибратор
Example_NL: Een droogblokkalibrator verwarmt sonden tot 650°C.
Example_RU: Сухоблочный калибратор греет зонды до 650°C.
Category: temp

NL: vloeistofbad
Transcription: ˈvluːistɔfbɑt
RU: жидкостная баня
Example_NL: Een vloeistofbad biedt homogene temperatuur.
Example_RU: Жидкостная баня даёт однородную температуру.
Category: temp

NL: droogovenkalibrator
Transcription: ˈdroːxoːvə kaːliˈbraːtɔr
RU: сухопечной калибратор
Example_NL: Een droogovenkalibrator past in een testlab.
Example_RU: Сухопечной калибратор — в тестовой.
Category: temp

NL: zwartlichaamsbron
Transcription: ˈzʋɑrtlɪxaːmsbrɔn
RU: источник чёрного тела
Example_NL: Een zwartlichaamsbron kalibreert infraroodthermometers.
Example_RU: Источник чёрного тела калибрует ИК-термометры.
Category: temp

NL: triplepunt water
Transcription: ˈtrɪpəlpʏnt ˈʋaːtər
RU: тройная точка воды
Example_NL: Triplepunt water dient als referentie op 0.01°C.
Example_RU: Тройная точка воды — эталон 0.01°C.
Category: temp

NL: ITS-90
Transcription: iːteːɛs ˈneːɣənˈnʏl
Example_NL: ITS-90 is internationale temperatuurschaal.
Example_RU: ITS-90 — международная температурная шкала.
Category: temp

NL: Pt100-element
Transcription: peːteː ˈɦɔnərt ˈeːləmɛnt
RU: Pt100-элемент
Example_NL: Een Pt100-element heeft 100 Ω bij 0°C.
Example_RU: Pt100-элемент имеет 100 Ом при 0°C.
Category: temp

NL: vier-draadsmeting
Transcription: viːrˈdraːts ˈmeːtɪŋ
RU: четырёх-проводное измерение
Example_NL: Vier-draadsmeting elimineert lijnweerstand.
Example_RU: Четырёх-проводное измерение исключает сопр. линии.
Category: temp

NL: drie-draadsmeting
Transcription: driːˈdraːts ˈmeːtɪŋ
RU: трёх-проводное измерение
Example_NL: Drie-draadsmeting compenseert deels.
Example_RU: Трёх-проводное измерение компенсирует частично.
Category: temp

NL: thermokoppel type S
Transcription: tɛrmoːˈkɔpəl tipə ɛs
RU: ТЭП тип S
Example_NL: Thermokoppel type S bevat platina-rhodium.
Example_RU: ТЭП тип S содержит платину-родий.
Category: temp

NL: compensatiekabel
Transcription: kɔmpɛnˈsaːtsi ˈkaːbəl
RU: компенсационный кабель
Example_NL: Een compensatiekabel verlengt thermokoppel correct.
Example_RU: Компенсационный кабель правильно удлиняет ТЭП.
Category: temp

NL: koude-laskompensatie
Transcription: ˈkɑudəlɑs kɔmpɛnˈsaːtsi
RU: компенсация холодного спая
Example_NL: Koude-laskompensatie corrigeert referentiepunt.
Example_RU: Компенсация холодного спая корректирует опорную точку.
Category: temp

NL: Steinhart-Hart-vergelijking
Transcription: ˈstaːinhɑrt ɦɑrt vərɣəlɛikɪŋ
RU: уравнение Стейнхарта-Харта
Example_NL: Steinhart-Hart-vergelijking lineariseert NTC.
Example_RU: Уравнение Стейнхарта-Харта линеаризует NTC.
Category: temp

NL: infraroodthermometer
Transcription: ˈɪnfraːroːt tɛrmoːˈmeːtər
RU: ИК-термометр
Example_NL: Een infraroodthermometer meet zonder contact.
Example_RU: ИК-термометр измеряет без контакта.
Category: temp

NL: twee-kleurpyrometer
Transcription: tʋeː kløːr pirɔˈmeːtər
RU: двухцветный пирометр
Example_NL: Een twee-kleurpyrometer is onafhankelijk van emissiviteit.
Example_RU: Двухцветный пирометр не зависит от излучательной способности.
Category: temp

NL: thermograaf
Transcription: tɛrmoːˈxraːf
RU: тепловизор
Example_NL: Een thermograaf scant elektrische installaties.
Example_RU: Тепловизор сканирует электрические установки.
Category: temp

NL: Optris-PI
Transcription: ˈɔptrɪs peːˈaːi
Example_NL: Optris-PI is een procesthermografiecamera.
Example_RU: Optris-PI — процессная теплокамера.
Category: temp

NL: luchtvochtigheidsmeter
Transcription: ˈlʏxtvɔxtɪxɦɛits ˈmeːtər
RU: влагомер
Example_NL: Een luchtvochtigheidsmeter is een hygrometer.
Example_RU: Влагомер — это гигрометр.
Category: humidity

NL: haarhygrometer
Transcription: ˈɦaːr ɦiɣrɔˈmeːtər
RU: волосной гигрометр
Example_NL: Een haarhygrometer gebruikt menselijk haar als sensor.
Example_RU: Волосной гигрометр использует человеческий волос.
Category: humidity

NL: capacitieve RH-sensor
Transcription: kaːpaːsiˈtiːvə ɛrɦaː ˈsɛnsɔr
RU: ёмкостной датчик влаги
Example_NL: Een capacitieve RH-sensor bevat polymeerfilm.
Example_RU: Ёмкостной датчик влаги содержит полимер.
Category: humidity

NL: Assmann-psychrometer
Transcription: ˈɑsmɑn psixrɔˈmeːtər
RU: психрометр Ассманна
Example_NL: Een Assmann-psychrometer is referentie.
Example_RU: Психрометр Ассманна — эталон.
Category: humidity

NL: verzadigingsdampdruk
Transcription: vərˈzaːdiɣɪŋs ˈdɑmpdrʏk
RU: давление насыщенного пара
Example_NL: Verzadigingsdampdruk volgt Magnus-formule.
Example_RU: Давление насыщенного пара по формуле Магнуса.
Category: humidity

NL: absoluut vocht
Transcription: ˌɑpsoːˈlyːt vɔxt
RU: абсолютная влажность
Example_NL: Absoluut vocht in g/m³ hangt af van temperatuur.
Example_RU: Абсолютная влажность в г/м³ зависит от температуры.
Category: humidity

NL: Rotronic-sonde
Transcription: roːˈtrɔnik ˈsɔndə
RU: Rotronic-зонд
Example_NL: Een Rotronic-sonde meet RH en T.
Example_RU: Rotronic-зонд измеряет RH и T.
Category: humidity

NL: Michell Easidew
Transcription: ˈmaːiʧəl ˈiːzidjuː
Example_NL: Michell Easidew meet zeer lage dauwpunten.
Example_RU: Michell Easidew измеряет очень низкие точки росы.
Category: humidity

NL: kalibratiemultimeter
Transcription: kaːliˈbraːtsi ˈmʏltimeːtər
RU: калибратор-мультиметр
Example_NL: Een kalibratiemultimeter heeft acht-en-een-half digits.
Example_RU: Калибратор-мультиметр имеет 8.5 разряда.
Category: electrical

NL: Josephson-junction
Transcription: ˈjoːzəfsən ˈʤʌŋkʃən
RU: переход Джозефсона
Example_NL: Een Josephson-junction levert kwantum-volt.
Example_RU: Переход Джозефсона даёт квантовый вольт.
Category: electrical

NL: kwantum-Hall-weerstand
Transcription: ˈkʋɑntʏm ɦɔl ˈʋeːrstɑnt
RU: квантовое сопротивление Холла
Example_NL: Kwantum-Hall-weerstand is precisie-referentie.
Example_RU: Квантовое сопротивление Холла — эталон.
Category: electrical

NL: Zener-referentie
Transcription: ˈzeːnər rəfəˈrɛnsi
RU: Зенеровский эталон
Example_NL: Een Zener-referentie van 10 V is stabiel.
Example_RU: 10-В Зенер-эталон стабилен.
Category: electrical

NL: Fluke 732C
Transcription: fluːk ˈseːvənˈdriːˈtʋeː seː
Example_NL: De Fluke 732C is een transport-referentie.
Example_RU: Fluke 732C — переносной эталон.
Category: electrical

NL: Hamon-network
Transcription: ˈɦɛmɔn ˈnɛtʋɛrk
RU: Hamon-делитель
Example_NL: Een Hamon-network maakt nauwkeurige weerstandsverhoudingen.
Example_RU: Hamon-делитель даёт точные отношения сопротивлений.
Category: electrical

NL: AC/DC-transferstandaard
Transcription: aːˈseː deːˈseː ˈtrɑnsfər ˈstɑndaːrt
RU: AC/DC-передача
Example_NL: AC/DC-transferstandaard meet AC met DC-precisie.
Example_RU: AC/DC-передача измеряет AC с DC-точностью.
Category: electrical

NL: thermische converter
Transcription: ˈtɛrmisə kɔnˈvɛrtər
RU: тепловой преобразователь
Example_NL: Een thermische converter is AC/DC-transfer.
Example_RU: Тепловой преобразователь — AC/DC-передача.
Category: electrical

NL: Kelvin-Varley-spanningsdeler
Transcription: ˈkɛlvɪn vɑrli ˈspɑnɪŋsdeːlər
RU: Kelvin-Varley
Example_NL: Kelvin-Varley-spanningsdeler is decade-resistor.
Example_RU: Kelvin-Varley — декадный резистор.
Category: electrical

NL: transformator-ratiobridge
Transcription: trɑnsfɔrˈmaːtɔr ˈreːʃiojo brɪʤ
RU: трансформаторный мост
Example_NL: Een transformator-ratiobridge meet impedantie precies.
Example_RU: Трансформаторный мост точно измеряет импеданс.
Category: electrical

NL: Agilent 4284A
Transcription: ˈɛʤələnt ˈfiːrtʋeːˈɑxtˈfiːr eː
Example_NL: De Agilent 4284A is een precision LCR-meter.
Example_RU: Agilent 4284A — precision LCR-метр.
Category: electrical

NL: vector network analyzer
Transcription: ˈvɛktər ˈnɛtʋɛrk ˈɛnəlaːizər
RU: векторный сетевой анализатор
Example_NL: Een vector network analyzer meet S-parameters.
Example_RU: Векторный сетевой анализатор измеряет S-параметры.
Category: electrical

NL: Keysight PNA-X
Transcription: ˈkiːsaːit peːɛnˈeːɪks
Example_NL: De Keysight PNA-X gaat tot 1.1 THz.
Example_RU: Keysight PNA-X — до 1.1 ТГц.
Category: electrical

NL: Rohde & Schwarz ZNA
Transcription: ˈrɔːdə ˈʃʋɑrts zɛnˈeː
Example_NL: De ZNA is hoogwaardige VNA.
Example_RU: ZNA — высокоточный VNA.
Category: electrical

NL: Tektronix MSO
Transcription: tɛkˈtroːnɪks ɛmɛsˈoː
Example_NL: Een Tektronix MSO is een mixed-signal-oscilloscoop.
Example_RU: Tektronix MSO — mixed-signal-осциллограф.
Category: electrical

NL: Rigol DS1000Z
Transcription: ˈriːɣɔl deːɛs ˈdœyzənt zɛt
Example_NL: De Rigol DS1000Z is hobby-favoriet.
Example_RU: Rigol DS1000Z — любимец энтузиастов.
Category: electrical

NL: samplerate
Transcription: ˈsɑmpəlreːt
RU: частота дискретизации
Example_NL: Een hoge samplerate vangt snelle signalen.
Example_RU: Высокая частота дискретизации захватывает быстрые сигналы.
Category: electrical

NL: ENOB
Transcription: ˈeːnɔp
Example_NL: ENOB is effectief aantal bits.
Example_RU: ENOB — эффективное число бит.
Category: electrical

NL: ADC-resolutie
Transcription: aːdeːˈseː rezoːˈluːtsi
RU: разрешение АЦП
Example_NL: ADC-resolutie bepaalt de fijnste stap.
Example_RU: Разрешение АЦП определяет наименьший шаг.
Category: electrical

NL: DAC-resolutie
Transcription: deːaːˈseː rezoːˈluːtsi
RU: разрешение ЦАП
Example_NL: DAC-resolutie van zestien bits is gangbaar.
Example_RU: Разрешение ЦАП шестнадцать бит — обычное.
Category: electrical

NL: ENBW
Transcription: ˈeːnbeːʋeː
Example_NL: ENBW staat voor equivalent noise bandwidth.
Example_RU: ENBW — эквивалентная шумовая полоса.
Category: electrical

NL: SINAD-ratio
Transcription: ˈsiːnɑt ˈreːʃiojo
RU: SINAD-отношение
Example_NL: SINAD-ratio meet signaal vs ruis en distortie.
Example_RU: SINAD — отношение сигнала к шуму и искажениям.
Category: electrical

NL: THD-meting
Transcription: teːɦaːˈdeː ˈmeːtɪŋ
RU: измерение THD
Example_NL: Een THD-meting toont harmonischen.
Example_RU: Измерение THD показывает гармоники.
Category: electrical

NL: Allan-variantie
Transcription: ˈɛlən vaːriˈantsi
RU: вариация Аллана
Example_NL: Allan-variantie karakteriseert oscillatorruis.
Example_RU: Вариация Аллана характеризует шум генератора.
Category: electrical

NL: de CMM-tafel
Transcription: seːɛmˈɛmˌtaːfəl
RU: стол КИМ
Example_NL: De CMM-tafel is van graniet.
Example_RU: Стол КИМ из гранита.
Category: cmm

NL: de Zeiss Contura
Transcription: ˈsɔis kɔnˈtuːraː
RU: Zeiss Contura
Example_NL: Zeiss Contura is brug-CMM.
Example_RU: Zeiss Contura — мостовой КИМ.
Category: merk

NL: de Mitutoyo Crysta
Transcription: ˌmitutɔˈjoː ˈkrɪstaː
RU: Mitutoyo Crysta
Example_NL: Mitutoyo Crysta is gevestigd CMM-merk.
Example_RU: Mitutoyo Crysta — известный бренд КИМ.
Category: merk

NL: de Mitutoyo MACH
Transcription: ˌmitutɔˈjoː mɑʃ
RU: Mitutoyo MACH
Example_NL: Mitutoyo MACH is in-line CMM.
Example_RU: Mitutoyo MACH — встраиваемый КИМ.
Category: merk

NL: het scanning-probe
Transcription: ˈskɛnɪŋˌproːbə
RU: сканирующий щуп
Example_NL: Het scanning-probe verzamelt punten continu.
Example_RU: Сканирующий щуп собирает точки непрерывно.
Category: probe

NL: het touch-trigger-probe
Transcription: tʌtʃˈtrɪɡərˌproːbə
RU: контактный щуп
Example_NL: Een touch-trigger-probe registreert raakpunten.
Example_RU: Контактный щуп фиксирует точки касания.
Category: probe

NL: de Renishaw PH10
Transcription: ˈrɛniʃɔ peːˈɦaːtin
RU: Renishaw PH10
Example_NL: Renishaw PH10 is motorized indexing head.
Example_RU: Renishaw PH10 — моторизованная головка.
Category: merk

NL: de Faro Arm
Transcription: ˈfaːroː aːrm
RU: Faro Arm
Example_NL: Faro Arm is portable meet-arm.
Example_RU: Faro Arm — портативная рука.
Category: merk

NL: de Romer Arm
Transcription: ˈroːmər aːrm
RU: Romer Arm
Example_NL: Romer Arm meet ter plaatse.
Example_RU: Romer Arm измеряет на месте.
Category: merk

NL: de 3D-scanner
Transcription: driːˈdeːˌskɛnər
RU: 3D-сканер
Example_NL: Een 3D-scanner digitaliseert oppervlakken.
Example_RU: 3D-сканер оцифровывает поверхности.
Category: instrument

NL: de Artec Eva
Transcription: ˈɑrtɛk ˈeːvaː
RU: Artec Eva
Example_NL: Artec Eva is handheld 3D-scanner.
Example_RU: Artec Eva — ручной 3D-сканер.
Category: merk

NL: de Hexagon Absolute Scanner
Transcription: ˈɦɛksaːɣɔn ˈæbsəluːt ˈskɛnər
RU: Hexagon Absolute Scanner
Example_NL: Hexagon Absolute Scanner integreert in laser-tracker.
Example_RU: Hexagon Absolute Scanner интегрируется в трекер.
Category: merk

NL: de fotogrammetrie
Transcription: fotoxraːmeːˈtri
RU: фотограмметрия
Example_NL: Fotogrammetrie reconstrueert vorm uit foto's.
Example_RU: Фотограмметрия реконструирует форму из фото.
Category: techniek

NL: de structured-light scanning
Transcription: ˈstrʌktʃərd lɑit ˈskɛnɪŋ
RU: сканирование структурированным светом
Example_NL: Structured-light scanning projecteert patroon.
Example_RU: Структурированный свет проецирует узор.
Category: techniek

NL: de fringe-projection
Transcription: frɪndʒ proˈdʒɛkʃən
RU: проекция полос
Example_NL: Fringe-projection meet diepte uit phase.
Example_RU: Проекция полос измеряет глубину по фазе.
Category: techniek

NL: de profilometer
Transcription: profiloˈmeːtər
RU: профилометр
Example_NL: Een profilometer meet ruwheid.
Example_RU: Профилометр измеряет шероховатость.
Category: instrument

NL: de Mahr MarSurf
Transcription: maːr ˈmarsɛrf
RU: Mahr MarSurf
Example_NL: Mahr MarSurf is ruwheidsmeter.
Example_RU: Mahr MarSurf — измеритель шероховатости.
Category: merk

NL: de Rz-waarde
Transcription: ˈɛrˌzɛtˌʋaːrdə
RU: значение Rz
Example_NL: De Rz-waarde gemiddelde piek-tot-dal.
Example_RU: Rz-значение — среднее пик-впадина.
Category: specs

NL: de Rt-waarde
Transcription: ˈɛrteːˌʋaːrdə
RU: значение Rt
Example_NL: De Rt-waarde is maximum profielhoogte.
Example_RU: Rt — максимальная высота профиля.
Category: specs

NL: de Sq-parameter
Transcription: ɛsˈkuːpɑˌraːmeːtər
RU: параметр Sq
Example_NL: Sq-parameter is 3D-RMS-ruwheid.
Example_RU: Sq — 3D-RMS-шероховатость.
Category: specs

NL: de form-tolerantie
Transcription: fɔrmtɔləˈrɑntsi
RU: допуск формы
Example_NL: Form-tolerantie zegt over rondheid.
Example_RU: Допуск формы — о круглости.
Category: tolerantie

NL: de positietolerantie
Transcription: poˈzitsitɔləˈrɑntsi
RU: допуск положения
Example_NL: Positietolerantie geeft maximum afwijking.
Example_RU: Допуск положения — макс. отклонение.
Category: tolerantie

NL: de GD&T
Transcription: ɣeːdeːɛnˈteː
RU: GD&T
Example_NL: GD&T is geometric dimensioning and tolerancing.
Example_RU: GD&T — геометрические размеры и допуски.
Category: tolerantie

NL: de basisvlak A
Transcription: ˈbaːsɪsvlɑk aː
RU: базовая плоскость A
Example_NL: Basisvlak A is primair referentievlak.
Example_RU: Базовая плоскость A — первичная.
Category: tolerantie

NL: de datum-feature
Transcription: ˈdeːtʉm ˈfiːtʃər
RU: datum-feature
Example_NL: Een datum-feature is referentie voor andere.
Example_RU: Datum-feature — референс для других.
Category: tolerantie

NL: het MMC-modifier
Transcription: ɛmɛmˈseːˈmɔdifaɪər
RU: модификатор MMC
Example_NL: MMC-modifier staat maximum material condition.
Example_RU: Модификатор MMC — максимальные материальные условия.
Category: tolerantie

NL: het LMC-modifier
Transcription: ɛlɛmˈseːˈmɔdifaɪər
RU: модификатор LMC
Example_NL: LMC-modifier staat least material condition.
Example_RU: Модификатор LMC — минимальные материальные.
Category: tolerantie

NL: de rondheidsmeting
Transcription: ˈrɔntɦɛitsˌmeːtɪŋ
RU: измерение круглости
Example_NL: Rondheidsmeting met rotatie-tafel.
Example_RU: Измерение круглости с поворотным столом.
Category: meting

NL: de vlakheid
Transcription: ˈvlɑkhɛit
RU: плоскостность
Example_NL: De vlakheid bepaalt parallel grensvlakken.
Example_RU: Плоскостность — параллель граничных плоскостей.
Category: tolerantie

NL: de rechtheid
Transcription: ˈrɛxthɛit
RU: прямолинейность
Example_NL: Rechtheid van een lijn-element.
Example_RU: Прямолинейность — для линейного элемента.
Category: tolerantie

NL: het parallellisme
Transcription: paːrəlɛˈlɪsmə
RU: параллельность
Example_NL: Parallellisme tot referentievlak.
Example_RU: Параллельность к референсу.
Category: tolerantie

NL: de hoektolerantie
Transcription: ˈɦukˌtɔləˈrɑntsi
RU: угловой допуск
Example_NL: Hoektolerantie wordt in graden gegeven.
Example_RU: Угловой допуск даётся в градусах.
Category: tolerantie

NL: de slag-tolerantie
Transcription: ˈslɑxˌtɔləˈrɑntsi
RU: допуск биения
Example_NL: Slag-tolerantie meet runout.
Example_RU: Допуск биения измеряет runout.
Category: tolerantie

NL: de runout-meting
Transcription: ˈrʌnaʊtˌmeːtɪŋ
RU: измерение биения
Example_NL: Runout-meting met dial-indicator.
Example_RU: Измерение биения индикатором.
Category: meting

NL: de total-runout
Transcription: ˈtoʊtəlˌrʌnaʊt
RU: total runout
Example_NL: Total-runout combineert assial en radial.
Example_RU: Total runout — осевое + радиальное.
Category: tolerantie

NL: de kalibratiering
Transcription: kaːliˈbraːtsiˌrɪŋ
RU: калибровочное кольцо
Example_NL: Een kalibratiering verifieert binnen-diameter-meter.
Example_RU: Калибровочное кольцо проверяет нутромер.
Category: kalibratie

NL: de kalibratieblok
Transcription: kaːliˈbraːtsiˌblɔk
RU: калибровочный блок
Example_NL: Een kalibratieblok bevestigt CMM-prestaties.
Example_RU: Калибровочный блок проверяет КИМ.
Category: kalibratie

NL: de eindmaten-set
Transcription: ˈɛintˌmaːtənˌsɛt
RU: набор плоскопараллельных мер
Example_NL: Eindmaten zijn nauwkeurigheidsstandaard.
Example_RU: Концевые меры — эталон точности.
Category: kalibratie

NL: de gauge-block
Transcription: ɣeːdʒ blɔk
RU: плоскопараллельная мера
Example_NL: Een gauge-block heeft graad 0 of 1.
Example_RU: Плоскопараллельная мера класса 0 или 1.
Category: kalibratie

NL: de Mitutoyo gauge-blocks
Transcription: ˌmitutɔˈjoː ɣeːdʒ blɔks
RU: Mitutoyo gauge-blocks
Example_NL: Mitutoyo gauge-blocks zijn klasse-1.
Example_RU: Mitutoyo меры — класс 1.
Category: merk

NL: de Mitutoyo Digimatic
Transcription: ˌmitutɔˈjoː ˌdɪdʒiˈmaːtik
RU: Mitutoyo Digimatic
Example_NL: Mitutoyo Digimatic-lijn voor digitaal.
Example_RU: Mitutoyo Digimatic — цифровая линия.
Category: merk

NL: de micrometer-buiten
Transcription: ˌmaikroˈmeːtər ˈbœytən
RU: микрометр наружный
Example_NL: Een micrometer-buiten meet kleine diameters.
Example_RU: Наружный микрометр измеряет малые диаметры.
Category: instrument

NL: de micrometer-binnen
Transcription: ˌmaikroˈmeːtər ˈbɪnən
RU: микрометр внутренний
Example_NL: Een micrometer-binnen meet boring.
Example_RU: Внутренний микрометр для отверстий.
Category: instrument

NL: de tweepuntsbinnenmeter
Transcription: ˈtʋeːpʏntsˌbɪnənˌmeːtər
RU: двухточечный нутромер
Example_NL: Tweepuntsbinnenmeter heeft 2 contactpunten.
Example_RU: Двухточечный нутромер с 2 контактами.
Category: instrument

NL: de driepuntsbinnenmeter
Transcription: ˈdrijpʏntsˌbɪnənˌmeːtər
RU: трёхточечный нутромер
Example_NL: Driepuntsbinnenmeter centreert beter.
Example_RU: Трёхточечный нутромер центрирует лучше.
Category: instrument

NL: de Mitutoyo Holtest
Transcription: ˌmitutɔˈjoː ˈɦɔltɛst
RU: Mitutoyo Holtest
Example_NL: Mitutoyo Holtest is 3-puntsbinnenmeter.
Example_RU: Mitutoyo Holtest — 3-точечный нутромер.
Category: merk

NL: de hoogtemeter
Transcription: ˈɦoːxtəˌmeːtər
RU: высотомер
Example_NL: Een hoogtemeter meet vanaf surface plate.
Example_RU: Высотомер измеряет с плиты.
Category: instrument

NL: de Trimos-hoogtemeter
Transcription: ˈtrɪmɔs ˈɦoːxtəˌmeːtər
RU: Trimos-высотомер
Example_NL: Trimos is precisie-hoogtemeter.
Example_RU: Trimos — прецизионный высотомер.
Category: merk

NL: de digitale indicator
Transcription: ˌdiɡiˈtaːlə ˈɪndikeːtər
RU: электронный индикатор
Example_NL: Digitale indicator heeft data-output.
Example_RU: Электронный индикатор с выходом данных.
Category: instrument

NL: de plug-gauge
Transcription: plɛk ɣeːdʒ
RU: калибр-пробка
Example_NL: Een plug-gauge controleert binnenmaat.
Example_RU: Калибр-пробка проверяет внутренний размер.
Category: instrument

NL: de ring-gauge
Transcription: rɪŋ ɣeːdʒ
RU: калибр-кольцо
Example_NL: Een ring-gauge controleert buitenmaat.
Example_RU: Калибр-кольцо проверяет наружный размер.
Category: instrument

NL: de go-no-go gauge
Transcription: ɣoː noː ɣoː ɣeːdʒ
RU: проходной/непроходной калибр
Example_NL: Go-no-go gauge versnelt productiekeur.
Example_RU: Go-no-go калибр ускоряет контроль.
Category: instrument

NL: de Johansson gauge-block
Transcription: ˈjoːhɑnsɔn ɣeːdʒ blɔk
RU: Johansson gauge-block
Example_NL: Johansson gauge-block was de eerste standaard.
Example_RU: Johansson — первый стандарт мер.
Category: geschiedenis

NL: de vibratie-analyse
Transcription: viːˈbraːsiˌaːnaːˈlɪzə
RU: вибрационный анализ
Example_NL: Vibratie-analyse detecteert lagerproblemen.
Example_RU: Виброанализ выявляет дефекты подшипников.
Category: trilling

NL: het frequentiespectrum
Transcription: frəˈkʋɛnsiˈspɛktrʏm
RU: частотный спектр
Example_NL: Frequentiespectrum toont resonanties.
Example_RU: Частотный спектр показывает резонансы.
Category: trilling

NL: de tijdsdomein-signaal
Transcription: ˈtɛɪtsdoˈmeːnˌsɪˈnaːl
RU: сигнал во временной области
Example_NL: Tijdsdomein-signaal toont ruwe data.
Example_RU: Сигнал во времени — сырые данные.
Category: trilling

NL: de cepstrum-analyse
Transcription: ˈsɛpstrʏmaːnaːˈlɪzə
RU: цепстральный анализ
Example_NL: Cepstrum-analyse vindt harmonische families.
Example_RU: Цепстр находит семейства гармоник.
Category: trilling

NL: de envelope-detectie
Transcription: ɛnˈvɛləʊp diˈtɛksi
RU: детекция огибающей
Example_NL: Envelope-detectie voor lagerschade.
Example_RU: Огибающая — для дефектов подшипника.
Category: trilling

NL: de orde-analyse
Transcription: ˈɔrdə aːnaːˈlɪzə
RU: анализ порядков
Example_NL: Orde-analyse compenseert toerental.
Example_RU: Анализ порядков компенсирует обороты.
Category: trilling

NL: de piek-waarde
Transcription: ˈpiːkˌʋaːrdə
RU: пиковое значение
Example_NL: Piek-waarde is maximum amplitude.
Example_RU: Пиковое — макс. амплитуда.
Category: trilling

NL: de spike-energy
Transcription: spaɪk ˈɛnərdʒi
RU: spike-энергия
Example_NL: Spike-energy meet hoge frequenties.
Example_RU: Spike-энергия — высокие частоты.
Category: trilling

NL: de HFD-meting
Transcription: ɦaːɛfˈdeːˌmeːtɪŋ
RU: измерение HFD
Example_NL: HFD-meting voor early-stage damage.
Example_RU: HFD — для ранних повреждений.
Category: trilling

NL: de SE-meting (shock-energy)
Transcription: ɛsˈeːˌmeːtɪŋ ˌʃɔk ˈɛnərdʒi
RU: SE-измерение (shock-energy)
Example_NL: SE-meting detecteert lagerdefecten.
Example_RU: SE-измерение — дефекты подшипника.
Category: trilling

NL: de SPM-meting
Transcription: ɛspeːˈɛmˌmeːtɪŋ
RU: SPM-измерение
Example_NL: SPM staat voor shock pulse method.
Example_RU: SPM — shock pulse method.
Category: trilling

NL: de ISO-10816
Transcription: iːsoː tinˌdœyzəntˌɑxtˌɦondərtˈzɛstin
RU: ISO 10816
Example_NL: ISO 10816 voor industriële trillingen.
Example_RU: ISO 10816 — промышленные вибрации.
Category: norm

NL: de ISO-7919
Transcription: iːsoː ˈzeːvənˌdœyzəntneːɣənɦondərtneːɣəntin
RU: ISO 7919
Example_NL: ISO 7919 voor asvibratie.
Example_RU: ISO 7919 — вибрация валов.
Category: norm

NL: de ISO-13373
Transcription: iːsoː ˌdɛrtindœyzəntdriˌɦondərtˈdriʔənˈzɛvəntɪx
RU: ISO 13373
Example_NL: ISO 13373 over condition monitoring.
Example_RU: ISO 13373 — мониторинг состояния.
Category: norm

NL: de IEPE-accelerometer
Transcription: iːiːpeːˈeː ɑkseləroˈmeːtər
RU: IEPE-акселерометр
Example_NL: IEPE-accelerometer heeft ingebouwde versterker.
Example_RU: IEPE-акселерометр со встроенным усилителем.
Category: instrument

NL: de piëzo-elektrische sensor
Transcription: piˈeːzo ɛlɛkˈtriːsə sɛnˈsɔr
RU: пьезоэлектрический датчик
Example_NL: Piëzo-elektrische sensor genereert lading.
Example_RU: Пьезоэлектрический датчик создаёт заряд.
Category: instrument

NL: de wervelstroom-sensor
Transcription: ˈʋɛrvəlstroʊmˌsɛnsɔr
RU: вихретоковый датчик
Example_NL: Wervelstroom-sensor meet asrelative.
Example_RU: Вихретоковый датчик — относительный.
Category: instrument

NL: de proximity-probe
Transcription: prɔksɪmiˈti proːbə
RU: датчик зазора
Example_NL: Proximity-probe meet axiaal spel.
Example_RU: Датчик зазора измеряет осевой люфт.
Category: instrument

NL: de SKF Microlog
Transcription: ɛsˌkaːˈɛf ˈmaɪkroːlɔɣ
RU: SKF Microlog
Example_NL: SKF Microlog is portable vibration analyzer.
Example_RU: SKF Microlog — портативный анализатор.
Category: merk

NL: de CSI 2140
Transcription: seːɛsˈaɪ ˌtʋeːdœyzəntˌɦondərtveːrtix
RU: CSI 2140
Example_NL: CSI 2140 van Emerson.
Example_RU: CSI 2140 — Emerson.
Category: merk

NL: de Adash A4900
Transcription: ˈaːdæʃ ˈveːrduzəntˌneːɣənɦondərt
RU: Adash A4900
Example_NL: Adash A4900 is portable analyzer.
Example_RU: Adash A4900 — портативный.
Category: merk

NL: de Pruftechnik VibXpert
Transcription: ˈpryftɛkˌniːk vɪbˈɛkspɛrt
RU: Pruftechnik VibXpert
Example_NL: VibXpert is vibration data collector.
Example_RU: VibXpert — сбор виброданных.
Category: merk

NL: de Fluke 805 vibration meter
Transcription: fluːk ˌɑxtɦondərtˈveif
RU: Fluke 805
Example_NL: Fluke 805 is screening tool.
Example_RU: Fluke 805 — для скрининга.
Category: merk

NL: de Bently Nevada vbSeries
Transcription: ˈbɛntli nəˈvaːdaː veːbeː ˈsɪriːs
RU: Bently Nevada vbSeries
Example_NL: vbSeries voor online monitoring.
Example_RU: vbSeries — для онлайн.
Category: merk

NL: het routebeheer
Transcription: ˈruːtəˌbəheːr
RU: управление маршрутами
Example_NL: Routebeheer plant vibratie-rondes.
Example_RU: Управление маршрутами планирует обходы.
Category: techniek

NL: de balanceringsmachine
Transcription: baːlɑnˈseːrɪŋsmaːˌʃinə
RU: балансировочный станок
Example_NL: Balanceringsmachine corrigeert onbalans.
Example_RU: Балансировочный станок исправляет дисбаланс.
Category: balanceren

NL: de Schenck balanceer
Transcription: ʃɛŋkbaːlɑnˈseːr
RU: Schenck балансировка
Example_NL: Schenck is balanceer-leverancier.
Example_RU: Schenck — поставщик балансировки.
Category: merk

NL: de twee-vlaks-balancering
Transcription: tʋeːvlɑksbaːlɑnˈseːrɪŋ
RU: балансировка в двух плоскостях
Example_NL: Twee-vlaks-balancering voor lange rotors.
Example_RU: Балансировка в 2 плоскостях — для длинных роторов.
Category: balanceren

NL: de eenvlaks-balancering
Transcription: eːnvlɑksbaːlɑnˈseːrɪŋ
RU: балансировка в одной плоскости
Example_NL: Eenvlaks-balancering voor schijfvormige rotors.
Example_RU: Балансировка в 1 плоскости — для дисков.
Category: balanceren

NL: de laser-uitlijning
Transcription: ˈleːzərˌœytlɛinɪŋ
RU: лазерная центровка
Example_NL: Laser-uitlijning is nauwkeurig.
Example_RU: Лазерная центровка точна.
Category: uitlijning

NL: de Pruftechnik OPTALIGN
Transcription: ˈpryftɛkˌniːk ˌɔptaːˈlɪɲ
RU: Pruftechnik OPTALIGN
Example_NL: OPTALIGN is laser-align-systeem.
Example_RU: OPTALIGN — система лаз. центровки.
Category: merk

NL: de SKF TKSA
Transcription: ɛsˌkaːˈɛf tiːkɑsˈaː
RU: SKF TKSA
Example_NL: TKSA-serie voor as-uitlijning.
Example_RU: TKSA — для центровки валов.
Category: merk

NL: de Fixturlaser
Transcription: ˈfɪksturˌleːzər
RU: Fixturlaser
Example_NL: Fixturlaser is Acoem-merk.
Example_RU: Fixturlaser — бренд Acoem.
Category: merk

NL: de Easy-Laser
Transcription: ˈiːzi ˈleːzər
RU: Easy-Laser
Example_NL: Easy-Laser doet shaft-alignment.
Example_RU: Easy-Laser — shaft-alignment.
Category: merk

NL: de parallel-uitlijning
Transcription: paːraːˈlɛlˌœytlɛinɪŋ
RU: параллельная центровка
Example_NL: Parallel-uitlijning houdt assen evenwijdig.
Example_RU: Параллельная центровка — оси параллельны.
Category: uitlijning

NL: de soft-foot
Transcription: sɔft fʉt
RU: soft-foot
Example_NL: Soft-foot is ongelijke fundatie.
Example_RU: Soft-foot — неровная опора.
Category: uitlijning

NL: de TIR-meting
Transcription: tiːaɪˈɛrˌmeːtɪŋ
RU: TIR-измерение
Example_NL: TIR is total indicator reading.
Example_RU: TIR — total indicator reading.
Category: meting

NL: de stroboscopische lamp
Transcription: stroboˈskoːpisə lɑmp
RU: стробоскоп
Example_NL: Stroboscopische lamp ziet bewegende delen.
Example_RU: Стробоскоп видит движущиеся части.
Category: instrument

NL: de thermografische camera
Transcription: tɛrmoxraːˈfiːsə ˈkaːmərə
RU: тепловизор
Example_NL: Thermografische camera vindt warme lagers.
Example_RU: Тепловизор находит горячие подшипники.
Category: instrument

NL: de Fluke TiX-serie
Transcription: fluːk tiˈɛksˌsɪri
RU: Fluke TiX-серия
Example_NL: Fluke TiX is industriële thermo.
Example_RU: Fluke TiX — промтепловизор.
Category: merk

NL: de Testo 883
Transcription: ˈtɛstoː ˌɑxtˌɦondərtdriːˈtɑxtəx
RU: Testo 883
Example_NL: Testo 883 thermografische camera.
Example_RU: Testo 883 — тепловизор.
Category: merk

NL: de smeerolie-analyse
Transcription: ˈsmeːrolimaːnaːˈlɪzə
RU: анализ масла
Example_NL: Smeerolie-analyse meet metaal-deeltjes.
Example_RU: Анализ масла — частицы металла.
Category: olie

NL: de spectroscopische analyse
Transcription: spɛktroːskoːˈpiːsə aːnaːˈlɪzə
RU: спектроскопический анализ
Example_NL: Spectroscopische analyse identificeert elementen.
Example_RU: Спектроскопия — идентификация элементов.
Category: olie

NL: de waterconcentratie ppm
Transcription: ˈʋaːtərkɔnsɛnˈtraːsi peːpeːˈɛm
RU: концентрация воды ppm
Example_NL: Waterconcentratie in ppm gemeten.
Example_RU: Концентрация воды в ppm.
Category: olie

NL: de ISO-4406-cleanliness
Transcription: iːsoːˌvirduzəntviːrɦondərtzɛs
RU: ISO 4406 чистота
Example_NL: ISO 4406 codeert deeltjes-aantal.
Example_RU: ISO 4406 — код частиц.
Category: norm

NL: de patch-test
Transcription: pɛtʃ tɛst
RU: patch-тест
Example_NL: Patch-test toont contaminatie visueel.
Example_RU: Patch-тест показывает загрязнение.
Category: olie

NL: de Q-sun simulator
Transcription: kjuːsʌn sɪmjuˈleːtɔr
RU: Q-sun симулятор
Example_NL: Q-sun test UV-veroudering.
Example_RU: Q-sun — старение УФ.
Category: test

NL: de RH-temperatuur kamer
Transcription: ɛrɦaːtɛmpəraːˈtyːr kaːmər
RU: климатическая камера
Example_NL: RH-temperatuur kamer voor stress-test.
Example_RU: Климатическая камера — стресс-тест.
Category: test

NL: de Weiss Technik
Transcription: vɑis ˈtɛkniːk
RU: Weiss Technik
Example_NL: Weiss Technik bouwt klimaatkamers.
Example_RU: Weiss Technik строит климат-камеры.
Category: merk

NL: de ESPEC-kamer
Transcription: ˈɛspɛkkaːmər
RU: ESPEC-камера
Example_NL: ESPEC is wereldleider klimaatkamers.
Example_RU: ESPEC — лидер климат-камер.
Category: merk

NL: de Vötsch klimaatkamer
Transcription: ˈfœtʃklimaːtˌkaːmər
RU: Vötsch климат-камера
Example_NL: Vötsch is industrieel testen.
Example_RU: Vötsch — промышленное тестирование.
Category: merk

NL: de Dynisco PVT-meter
Transcription: ˈdaɪnɪskoː peːveːˈteː ˌmeːtər
RU: Dynisco PVT-измеритель
Example_NL: Dynisco voor polymeer-rheologie.
Example_RU: Dynisco — реология полимеров.
Category: merk

NL: de MFI-meter
Transcription: ɛmɛfˈaɪˌmeːtər
RU: MFI-измеритель
Example_NL: MFI meet melt-flow-index.
Example_RU: MFI измеряет melt-flow-индекс.
Category: instrument

NL: de hardheid-meter
Transcription: ˈɦɑrtɦɛitˌmeːtər
RU: твердомер
Example_NL: Hardheid-meter Rockwell of Brinell.
Example_RU: Твердомер Роквелл или Бринелль.
Category: instrument

NL: de Vickers-hardheidstest
Transcription: ˈvɪkərs ˈɦɑrtɦɛitsˌtɛst
RU: тест твёрдости по Виккерсу
Example_NL: Vickers-hardheid met diamantpiramide.
Example_RU: Виккерс с алмазной пирамидой.
Category: test

NL: de Shore-hardheid
Transcription: ʃɔrˈɦɑrtɦɛit
RU: твёрдость по Шору
Example_NL: Shore-hardheid voor rubber/plastic.
Example_RU: Шор — для резины/пластика.
Category: test

NL: de DC-spanningsstandaard
Transcription: diːseː ˈspɑnɪŋsˌstɑnˌdaːrt
RU: стандарт постоянного напряжения
Example_NL: DC-spanningsstandaard met Josephson-junctie.
Example_RU: Стандарт постоянного напряжения с переходом Джозефсона.
Category: elektrisch

NL: de quantum-Hall weerstand
Transcription: ˈkʋɑntʏm ɦɔl ˈʋeːrstɑnt
RU: квантовый эффект Холла
Example_NL: Quantum-Hall weerstand is primaire eenheid.
Example_RU: Квантовый Холл — первичная единица.
Category: elektrisch

NL: de Fluke 5730A
Transcription: fluːk ˌveifdœyzəntˌzeːvənɦondərtˌdɛrtəxˌaː
RU: Fluke 5730A
Example_NL: Fluke 5730A vervangt 5720A.
Example_RU: Fluke 5730A заменяет 5720A.
Category: merk

NL: de Fluke 8508A reference DMM
Transcription: fluːk ˌɑxtdœyzəntveifɦondərtɑxt
RU: Fluke 8508A reference DMM
Example_NL: Fluke 8508A is 8.5-digit DMM.
Example_RU: Fluke 8508A — 8.5-разрядный DMM.
Category: merk

NL: de Keysight 34461A
Transcription: ˈkiːsaɪt driːduzəntˌveirɦondərtveirɛnˈzɛstɪxɔn
RU: Keysight 34461A
Example_NL: 34461A is 6.5-digit DMM.
Example_RU: 34461A — 6.5-разрядный.
Category: merk

NL: de Keysight B2900A
Transcription: ˈkiːsaɪt beːtʋeːduzəntˌneːɣənɦondərtˌaː
RU: Keysight B2900A
Example_NL: B2900A is precision SMU.
Example_RU: B2900A — прецизионный SMU.
Category: merk

NL: de Keithley 2400 SMU
Transcription: ˈkiːθli ˈtʋeːduzəntˌviːrɦondərt
RU: Keithley 2400 SMU
Example_NL: Keithley 2400 voor source-measure.
Example_RU: Keithley 2400 — источник-измеритель.
Category: merk

NL: de Keithley 2700 multimeter
Transcription: ˈkiːθli ˌtʋeːduzəntˌzeːvənɦondərt
RU: Keithley 2700
Example_NL: Keithley 2700 is DAQ multimeter.
Example_RU: Keithley 2700 — DAQ-мультиметр.
Category: merk

NL: de GUM-richtlijn
Transcription: ɣʏmˈrɪxtˌlɛin
RU: руководство GUM
Example_NL: GUM is Guide to Uncertainty in Measurement.
Example_RU: GUM — руководство по неопределённости.
Category: norm

NL: de Type-A onzekerheid
Transcription: tɑip aː ɔnˌzeːkərhɛit
RU: неопределённость типа A
Example_NL: Type-A onzekerheid uit statistiek.
Example_RU: Тип A — статистическая.
Category: metro

NL: de Type-B onzekerheid
Transcription: tɑip beː ɔnˌzeːkərhɛit
RU: неопределённость типа B
Example_NL: Type-B onzekerheid uit specificaties.
Example_RU: Тип B — из спецификаций.
Category: metro

NL: de drift-rate
Transcription: drɪft reːt
RU: скорость дрейфа
Example_NL: Drift-rate is verandering per jaar.
Example_RU: Скорость дрейфа — изменение в год.
Category: metro

NL: de temperatuur-coëfficient
Transcription: tɛmpəraːˈtyːrkoiˈfisiˌɛnt
RU: температурный коэффициент
Example_NL: Temperatuur-coëfficient in ppm/°C.
Example_RU: Темп. коэф. в ppm/°C.
Category: metro

NL: de stabiliteit
Transcription: staːbiliˈtɛit
RU: стабильность
Example_NL: Stabiliteit van standaard in tijd.
Example_RU: Стабильность стандарта во времени.
Category: metro

NL: de calibratie-keten
Transcription: kaːliˈbraːsi ˈkeːtən
RU: цепь калибровки
Example_NL: Calibratie-keten naar SI-eenheid.
Example_RU: Цепь калибровки — к СИ.
Category: metro

NL: VSL Nederland
Transcription: veːɛsˈɛl neːdərˈlɑnt
RU: VSL Нидерланды
Example_NL: VSL is Nederlandse NMI.
Example_RU: VSL — голландский NMI.
Category: instituut

NL: PTB Duitsland
Transcription: peːteːˈbeː ˈdœytslɑnt
RU: PTB Германия
Example_NL: PTB is Duits NMI.
Example_RU: PTB — немецкий NMI.
Category: instituut

NL: NPL Verenigd Koninkrijk
Transcription: ɛnpiːˈɛl
RU: NPL Великобритания
Example_NL: NPL is Brits NMI.
Example_RU: NPL — британский NMI.
Category: instituut

NL: NIST Verenigde Staten
Transcription: nɪst
RU: NIST США
Example_NL: NIST is Amerikaans NMI.
Example_RU: NIST — американский NMI.
Category: instituut

NL: de SI-revisie 2019
Transcription: ɛsˈiː rəˈviːzi ˈtʋintix neːɣəntin
RU: ревизия СИ 2019
Example_NL: SI-revisie 2019 baseert eenheden op constanten.
Example_RU: Ревизия СИ 2019 — на константах.
Category: norm

NL: de Planck-constante
Transcription: plɑŋkkɔnˈstɑntə
RU: постоянная Планка
Example_NL: Planck-constante definieert kilogram.
Example_RU: Постоянная Планка определяет кг.
Category: constante

NL: de Avogadro-constante
Transcription: ɑvoːˈɣaːdrokɔnˈstɑntə
RU: постоянная Авогадро
Example_NL: Avogadro-constante definieert mol.
Example_RU: Постоянная Авогадро — моль.
Category: constante

NL: de elementaire lading e
Transcription: eːlemɛnˈtɛːrə ˈlaːdɪŋ
RU: элементарный заряд e
Example_NL: Elementaire lading e definieert ampère.
Example_RU: Элементарный заряд e — для А.
Category: constante

NL: de hyperfijnovergang Cs-133
Transcription: ˈɦaɪpərfɛinoːvərˌɣɑŋ seːɛs
RU: переход Cs-133
Example_NL: Hyperfijnovergang Cs-133 definieert seconde.
Example_RU: Переход Cs-133 — для секунды.
Category: constante

NL: de luminantie Kcd
Transcription: luːmiˈnɑntsi kaː seː deː
RU: люминус Kcd
Example_NL: Luminantie Kcd definieert candela.
Example_RU: Kcd определяет канделу.
Category: constante

NL: de Hamon-divider
Transcription: ˈɦɑmɔn diˈvaɪdər
RU: Hamon-делитель
Example_NL: Hamon-divider voor weerstand-ratio.
Example_RU: Hamon — для отношений сопротивлений.
Category: elektrisch

NL: de Kelvin-Varley divider
Transcription: ˈkɛlvɪn ˈvɑrli
RU: Kelvin-Varley делитель
Example_NL: Kelvin-Varley voor precisie spanningsverhouding.
Example_RU: Kelvin-Varley — точное отношение напряжений.
Category: elektrisch

NL: de standard-weerstand
Transcription: ˈstændərd ˈʋeːrstɑnt
RU: эталонный резистор
Example_NL: Standard-weerstand klasse-1 ppm.
Example_RU: Эталонный резистор — 1 ppm.
Category: elektrisch

NL: Tinsley-weerstanden
Transcription: ˈtɪnzli ˈʋeːrstɑndə
RU: Tinsley-резисторы
Example_NL: Tinsley levert precisie-weerstanden.
Example_RU: Tinsley — точные резисторы.
Category: merk

NL: Vishay precision resistor
Transcription: ˈviʃeː prəˈsiʒən rɪˈzɪstɔr
RU: Vishay прецизионный резистор
Example_NL: Vishay levert foil resistors.
Example_RU: Vishay — фольговые резисторы.
Category: merk

NL: de Hall-stroomsensor
Transcription: ɦɔl ˈstroʊmˌsɛnsɔr
RU: датчик Холла
Example_NL: Hall-stroomsensor meet DC en AC.
Example_RU: Датчик Холла — DC и AC.
Category: elektrisch

NL: de fluxgate-sensor
Transcription: ˈflʌksɣeːt ˈsɛnsɔr
RU: fluxgate-датчик
Example_NL: Fluxgate is hoge-precisie DC-stroom.
Example_RU: Fluxgate — точный DC.
Category: elektrisch

NL: de LEM-stroomsensor
Transcription: lɛm ˈstroʊmˌsɛnsɔr
RU: LEM-датчик тока
Example_NL: LEM-stroomsensor in industrie.
Example_RU: LEM — в промышленности.
Category: merk

NL: de wisselspanningsstandaard
Transcription: ˈʋɪsəlˌspɑnɪŋsˌstɑnˌdaːrt
RU: стандарт переменного напряжения
Example_NL: Wisselspanningsstandaard via thermal converter.
Example_RU: Стандарт AC — через тепл. преобразователь.
Category: elektrisch

NL: de thermal converter
Transcription: ˈθɛrməl kənˈvɛrtər
RU: тепловой преобразователь
Example_NL: Thermal converter zet AC-RMS naar DC.
Example_RU: Тепловой преобр. — AC-RMS в DC.
Category: elektrisch

NL: de power-analyzer
Transcription: ˈpaʊər ɑnaːˈlaɪzər
RU: анализатор мощности
Example_NL: Power-analyzer meet vermogen-kwaliteit.
Example_RU: Анализатор мощности — качество.
Category: instrument

NL: Yokogawa WT5000
Transcription: joːkoːˈxaːvaː ʋeːteː ˌveifdœyzənt
Example_NL: WT5000 voor power-analyse.
Example_RU: WT5000 — анализ мощн.
Category: merk

NL: Zimmer LMG670
Transcription: ˈtsɪmər ɛlɛmˈxeː ˌzɛsɦondərtˌzeːvəntɪx
Example_NL: LMG670 voor precisie power analysis.
Example_RU: LMG670 — точный анализ мощн.
Category: merk

NL: Dewesoft power analyzer
Transcription: ˈdeːʋəsɔft
RU: Dewesoft анализатор мощности
Example_NL: Dewesoft levert modulaire DAQ.
Example_RU: Dewesoft — модульный DAQ.
Category: merk

NL: Hioki PW6001
Transcription: ˈɦioki peːʋeː ˌzɛsdœyzəntˌeːn
Example_NL: Hioki PW6001 voor inverter-testen.
Example_RU: Hioki PW6001 — для инверторов.
Category: merk

NL: de Tektronix MSO64
Transcription: ˈtɛktroːniks ɛmɛsoʊˌveifenˈzɛstix
RU: Tektronix MSO64
Example_NL: MSO64 is mixed-signal scope.
Example_RU: MSO64 — смешанный сигнал.
Category: merk

NL: Keysight DSOX-serie
Transcription: ˈkiːsaɪt diːɛsoʊˈɛks
RU: Keysight DSOX-серия
Example_NL: DSOX-serie tot 8 GHz.
Example_RU: DSOX — до 8 ГГц.
Category: merk

NL: Rohde Schwarz RTO-serie
Transcription: ˈroːdə ʃvɑrts ɑːrtiˈoʊ
RU: Rohde Schwarz RTO-серия
Example_NL: RTO is performance-oscilloscoop.
Example_RU: RTO — производительный осцилл.
Category: merk

NL: de hoge bandbreedte-scope
Transcription: ˈɦoːxə ˈbɑntˌbreːtə skoʊp
RU: осциллограф широкой полосы
Example_NL: Hoge bandbreedte-scope tot 100 GHz.
Example_RU: Широкополосный — до 100 ГГц.
Category: instrument

NL: de current-probe
Transcription: ˈkʌrənt proːbə
RU: токовый щуп
Example_NL: Current-probe is contactloos.
Example_RU: Токовый щуп — бесконтактный.
Category: instrument

NL: de differential probe
Transcription: dɪfəˈrɛnʃəl proːbə
RU: дифф. щуп
Example_NL: Differential probe meet floating.
Example_RU: Дифф. щуп — для плавающих.
Category: instrument

NL: de high-voltage probe
Transcription: ɦaɪ ˈvoltidʒ proːbə
RU: высоковольтный щуп
Example_NL: High-voltage probe tot 40 kV.
Example_RU: ВВ-щуп — до 40 кВ.
Category: instrument

NL: de actieve scope-probe
Transcription: ɑkˈtivə skoʊp proːbə
RU: активный щуп
Example_NL: Actieve scope-probe heeft buffer.
Example_RU: Активный щуп — с буфером.
Category: instrument

NL: de Time Domain Reflectometry
Transcription: tɑim doʊˈmeːn rɛfləkˈtɔmətri
RU: Time Domain Reflectometry
Example_NL: TDR vindt kabel-fout.
Example_RU: TDR находит дефекты кабеля.
Category: test

NL: HPLC vloeistofchromatograf.
Transcription: ɦaːpeːʔɛlˈseː
RU: ВЭЖХ
Example_NL: HPLC vloeistofchromatografie analytisch.
Example_RU: ВЭЖХ — жидк. хром.
Category: hplc

NL: Agilent 1260 Infinity HPLC
Transcription: ˈɛ.dʒi.lənt
RU: Агилент 1260
Example_NL: Agilent 1260 Infinity HPLC Santa Clara US.
Example_RU: Агил. 1260 — ВЭЖХ US.
Category: agilent_hplc

NL: Waters Acquity UPLC ultra-snel
Transcription: ˈʋɔː.tərs ɑˈkviː.tiː
RU: Уотерс Эку.
Example_NL: Waters Acquity UPLC ultra-snel chromato.
Example_RU: Уотерс Эку. — UPLC.
Category: waters_uplc

NL: Shimadzu Nexera HPLC Kyoto Jap.
Transcription: ˌʃɪ.mɑːˈdzuː
RU: Симадзу
Example_NL: Shimadzu Nexera HPLC Kyoto Japan ultra-snel.
Example_RU: Симадзу Nexera — ВЭЖХ.
Category: shimadzu_hplc

NL: Thermo Vanquish UHPLC Bremen DE
Transcription: ˈθɛr.moː vɛŋˈkʋɪʃ
RU: Термо Ванк.
Example_NL: Thermo Vanquish UHPLC Bremen DE UHP.
Example_RU: Термо Ванкуиш — UHPLC.
Category: vanquish

NL: PerkinElmer Flexar HPLC USA
Transcription: ˈpɛr.kɪn ˈɛl.mər
RU: ПеркинЭлм.
Example_NL: PerkinElmer Flexar HPLC USA spectrometer.
Example_RU: ПеркинЭлм. Flexar — ВЭЖХ.
Category: perkin_hplc

NL: GC gaschromatografie analytisch
Transcription: xeːˈseː
RU: ГХ хром.
Example_NL: GC gaschromatografie analytisch detector.
Example_RU: ГХ — газ.-хром.
Category: gc

NL: GC-MS gaschromatograf massaspec.
Transcription: xeːʔɛsˈɛm
RU: ГХ-МС
Example_NL: GC-MS gaschromatograf massaspectrometrie.
Example_RU: ГХ-МС — газ.-хр.-MS.
Category: gc_ms

NL: Agilent 7890B GC Santa Clara
Transcription: ˈɛ.dʒi.lənt
RU: Агилент 7890
Example_NL: Agilent 7890B GC Santa Clara USA detector.
Example_RU: Агилент 7890 — ГХ US.
Category: agilent_gc

NL: Agilent 5977B MS quadrupole
Transcription: ɛm.ɛs
RU: Агилент MS
Example_NL: Agilent 5977B MS quadrupole single quad.
Example_RU: Агил. 5977 — кв. МС.
Category: agilent_ms

NL: Thermo Trace 1300 GC Bremen
Transcription: ˈtreːs ˈdœy.zənt
RU: Термо Trace
Example_NL: Thermo Trace 1300 GC Bremen Duitsland.
Example_RU: Термо Trace — ГХ ДЕ.
Category: trace_1300

NL: Thermo TSQ 9610 triple quad MS
Transcription: tiːʔɛsˈkjuː
RU: TSQ 9610
Example_NL: Thermo TSQ 9610 triple quad MS detect.
Example_RU: TSQ 9610 — 3-кв. МС.
Category: tsq_9610

NL: Shimadzu GCMS-QP2020 NX Kyoto
Transcription: kjuːpiː ˈtʋɪn.tɪx
RU: Симадзу QP
Example_NL: Shimadzu GCMS-QP2020 NX Kyoto Japan MS.
Example_RU: Симадзу QP2020 — ГХ-МС.
Category: qp2020

NL: LC-MS/MS Sciex 6500+ triple quad
Transcription: ˈsaɪ.ɛks
RU: Сциекс
Example_NL: LC-MS/MS Sciex 6500+ triple quad detect.
Example_RU: Сциекс 6500+ — LC-MS/MS.
Category: sciex_6500

NL: Bruker Impact II Q-TOF accuraat
Transcription: ˈbruː.kər
RU: Брукер
Example_NL: Bruker Impact II Q-TOF accuraat massa.
Example_RU: Брукер Impact — Q-TOF.
Category: bruker_qtof

NL: Thermo Orbitrap Exploris 480
Transcription: ˈɔr.bi.trɛp
RU: Орбитрап
Example_NL: Thermo Orbitrap Exploris 480 hoge resol.
Example_RU: Орбитрап Exp.480 — выс. разр.
Category: orbitrap

NL: Waters Synapt G2-Si IM-MS HDMS
Transcription: ˈsɪ.nɛpt
RU: Synapt G2-Si
Example_NL: Waters Synapt G2-Si IM-MS HDMS reagent.
Example_RU: Synapt G2-Si — IM-МС.
Category: synapt

NL: MALDI-TOF Bruker autoflex spe.
Transcription: ˈmɑl.diː tɔf
RU: MALDI-TOF
Example_NL: Bruker autoflex speed MALDI-TOF microbiol.
Example_RU: MALDI-TOF — Брукер autoflex.
Category: maldi

NL: ICP-MS Agilent 7900 inductief
Transcription: iː.seːˈpiː ɛmʔɛs
RU: ИСП-МС
Example_NL: Agilent 7900 ICP-MS inductief gekoppeld.
Example_RU: Агилент 7900 — ИСП-МС.
Category: icp_ms

NL: ICP-OES PerkinElmer Avio 550 Max
Transcription: iː.seːˈpiː oːʔeːʔɛs
RU: ИСП-ОЭС
Example_NL: PerkinElmer Avio 550 Max ICP-OES element.
Example_RU: Avio 550 — ИСП-ОЭС.
Category: icp_oes

NL: AAS atoomabsorptiespectro Agilent
Transcription: aːʔɑːʔɛs
RU: ААС
Example_NL: Agilent AAS atoomabsorptiespectrometer.
Example_RU: ААС — атом.-абс. спектр.
Category: aas

NL: XRF Bruker S8 Tiger WDXRF Karlsruhe
Transcription: ɛksʔɑːrˈɛf
RU: РФА
Example_NL: Bruker S8 Tiger WDXRF Karlsruhe analyse.
Example_RU: Брукер S8 — РФА WD.
Category: xrf

NL: Thermo Niton XL5 handheld XRF
Transcription: ˈnaɪ.tɒn
RU: Найтон
Example_NL: Thermo Niton XL5 handheld XRF analyse.
Example_RU: Найтон XL5 — портат. РФА.
Category: niton

NL: Olympus Vanta XRF handheld leg.
Transcription: ɔˈlɪm.pʏs
RU: Олимпус
Example_NL: Olympus Vanta XRF handheld legering scan.
Example_RU: Олимпус Vanta — порт. РФА.
Category: vanta

NL: Rigaku NEX QC XRF Tokyo Japan
Transcription: riːˈɣɑː.kuː
RU: Ригаку
Example_NL: Rigaku NEX QC XRF Tokyo Japan QA.
Example_RU: Ригаку NEX — РФА Япон.
Category: rigaku

NL: XRD Bruker D8 Advance diffractie
Transcription: ɛksʔɑːrˈdeː
RU: РСА
Example_NL: Bruker D8 Advance XRD diffractie kristal.
Example_RU: Брукер D8 — РСА дифр.
Category: xrd

NL: PANalytical Empyrean XRD Almelo
Transcription: ˌpɛn.ɑˈlɪ.tɪ.kəl
RU: ПАНалитик.
Example_NL: PANalytical Empyrean XRD Almelo NL diff.
Example_RU: ПАНалит. Empyrean — РСА NL.
Category: panalytical

NL: Rigaku SmartLab XRD Tokyo Japan
Transcription: riːˈɣɑː.kuː
RU: Ригаку Smart
Example_NL: Rigaku SmartLab XRD Tokyo Japan diffrac.
Example_RU: Ригаку SmartLab — РСА.
Category: smartlab

NL: SEM rasterelektronenmicroscoop
Transcription: zɛm
RU: СЭМ
Example_NL: SEM rasterelektronenmicroscoop opname klein.
Example_RU: СЭМ — раст. электр.-микр.
Category: sem

NL: ZEISS GeminiSEM 500 veldeffect
Transcription: ˈtsaɪs
RU: Цейсс
Example_NL: ZEISS GeminiSEM 500 veldeffect FE-SEM.
Example_RU: Цейсс Gemini — FE-СЭМ.
Category: geminisem

NL: ZEISS Sigma 300 FE-SEM analyse
Transcription: ˈtsaɪs ˈsɪɣ.maː
RU: Цейсс Sigma
Example_NL: ZEISS Sigma 300 FE-SEM analyse Oberkochen.
Example_RU: Цейсс Sigma 300 — FE-СЭМ.
Category: sigma_sem

NL: Thermo Apreo 2 SEM Helios DualBeam
Transcription: aˈpreː.oː
RU: Apreo 2
Example_NL: Thermo Apreo 2 SEM Helios DualBeam FIB.
Example_RU: Apreo 2 — СЭМ Термо.
Category: apreo

NL: Hitachi SU5000 SEM Tokyo Japan
Transcription: ɦiːˈtɑ.tʃiː
RU: Хитачи SEM
Example_NL: Hitachi SU5000 SEM Tokyo Japan VP-SEM.
Example_RU: Хитачи SU5000 — СЭМ.
Category: hitachi_sem

NL: JEOL JSM-7900F FE-SEM Tokyo Jap.
Transcription: dʒeˈɔl
RU: ДЖЕОЛ
Example_NL: JEOL JSM-7900F FE-SEM Tokyo Japan veld.
Example_RU: ДЖЕОЛ JSM-7900 — FE-СЭМ.
Category: jeol_sem

NL: EDX EDS energy dispersive Xray
Transcription: iːˈdɛks
RU: ЭДС
Example_NL: EDX EDS energy dispersive Xray SEM elem.
Example_RU: ЭДС/EDX — рент.-спектр. СЭМ.
Category: edx

NL: Oxford Instruments Ultim Max EDS
Transcription: ˈɔks.fərt
RU: Оксфорд
Example_NL: Oxford Instruments Ultim Max EDS SDD det.
Example_RU: Оксфорд Ultim Max — EDS.
Category: oxford_eds

NL: EBSD Oxford Symmetry kristallog.
Transcription: iːbeːʔɛsˈdeː
RU: ЭВРД
Example_NL: Oxford Symmetry EBSD kristallografische.
Example_RU: ЭВРД — Оксфорд Symmetry.
Category: ebsd

NL: Bruker QUANTAX EDS XFlash SDD
Transcription: kvɑnˈtɑks
RU: QUANTAX
Example_NL: Bruker QUANTAX EDS XFlash SDD detector.
Example_RU: QUANTAX — Брукер EDS.
Category: quantax

NL: TEM transmissie-elektronen microsc.
Transcription: tɛm
RU: ТЭМ
Example_NL: TEM transmissie-elektronenmicroscoop opname.
Example_RU: ТЭМ — пр. электр.-микр.
Category: tem

NL: FEI Titan G2 TEM Hillsboro USA
Transcription: ˈfeː.iː
RU: ФЕЙ Титан
Example_NL: FEI Titan G2 TEM Hillsboro USA hoge resol.
Example_RU: ФЕЙ Титан — ТЭМ США.
Category: fei_titan

NL: JEOL JEM-F200 TEM Tokyo Japan
Transcription: dʒeˈɔl
RU: ДЖЕОЛ TEM
Example_NL: JEOL JEM-F200 TEM Tokyo Japan 200kV.
Example_RU: ДЖЕОЛ JEM-F200 — ТЭМ.
Category: jem_f200

NL: AFM atoomkrachtmicroscoop Bruker
Transcription: aːʔɛfˈɛm
RU: АСМ
Example_NL: Bruker Dimension Icon AFM atoomkracht.
Example_RU: АСМ — Брукер Dim. Icon.
Category: afm

NL: Bruker NanoWizard JPK AFM Berlijn
Transcription: ˈnɑ.noː.ʋɪ.zərt
RU: НаноВизард
Example_NL: JPK Bruker NanoWizard AFM Berlijn DE.
Example_RU: JPK НаноВиз. — АСМ ДЕ.
Category: nanowizard

NL: Park NX10 AFM Suwon Korea AFM
Transcription: pɑrk
RU: Парк NX10
Example_NL: Park NX10 AFM Suwon Korea high-resol.
Example_RU: Парк NX10 — АСМ Кор.
Category: park_afm

NL: FTIR Bruker Vertex 80v Karlsruhe
Transcription: ɛf.tiːʔɑrˈʔiː
RU: ФТИК
Example_NL: Bruker Vertex 80v FTIR Karlsruhe vacuum.
Example_RU: Брукер Vertex 80v — ФТИК.
Category: ftir

NL: Thermo Nicolet iS50 FTIR Madison
Transcription: ˈnɪ.kɔ.lɛt
RU: Николет
Example_NL: Thermo Nicolet iS50 FTIR Madison USA.
Example_RU: Николет iS50 — ФТИК.
Category: nicolet

NL: PerkinElmer Spectrum Two FTIR
Transcription: ˈpɛr.kɪn ˈɛl.mər
RU: ПеркинЭлм.
Example_NL: PerkinElmer Spectrum Two FTIR portable.
Example_RU: Spectrum Two — ФТИК.
Category: spectrum_two

NL: Agilent Cary 630 FTIR handheld
Transcription: ˈkeː.riː
RU: Кэри 630
Example_NL: Agilent Cary 630 FTIR handheld portable.
Example_RU: Кэри 630 — порт. ФТИК.
Category: cary_ftir

NL: Raman Bruker Senterra II microsc.
Transcription: ˈrɑː.mən
RU: Раман
Example_NL: Bruker Senterra II Raman microscoop.
Example_RU: Раман Senterra — спектр.
Category: raman

NL: Renishaw inVia Raman Wotton UK
Transcription: ˈrɛ.nɪʃɔː
RU: Ренишо
Example_NL: Renishaw inVia Raman Wotton UK confocaal.
Example_RU: Ренишо inVia — Раман UK.
Category: renishaw_raman

NL: HORIBA LabRAM HR Evolution Raman
Transcription: ɦɔˈriː.bɑ
RU: Хориба
Example_NL: HORIBA LabRAM HR Evolution Raman Lille FR.
Example_RU: Хориба LabRAM — Раман.
Category: labram

NL: WITec alpha300 R Raman Ulm DE
Transcription: ˈʋiː.tɛk
RU: ВИТек
Example_NL: WITec alpha300 R Raman Ulm Duitsland conf.
Example_RU: ВИТек alpha300 — Раман.
Category: witec

NL: NMR Bruker Avance NEO 600 MHz
Transcription: ɛnʔɛmˈɛr
RU: ЯМР
Example_NL: Bruker Avance NEO 600 NMR cryoprobe MHz.
Example_RU: Брукер Avance NEO — ЯМР.
Category: nmr

NL: JEOL JNM-ECZ400R NMR 400 MHz
Transcription: dʒeˈɔl
RU: ДЖЕОЛ NMR
Example_NL: JEOL JNM-ECZ400R NMR 400 MHz Tokyo Jap.
Example_RU: ДЖЕОЛ JNM-ECZ — ЯМР.
Category: jeol_nmr

NL: Oxford 600 MHz superconducting NMR
Transcription: ˈɔks.fərt
RU: Оксфорд
Example_NL: Oxford 600 MHz superconducting NMR magneet.
Example_RU: Оксфорд 600 — ЯМР сверхпр.
Category: oxford_nmr

NL: UV-VIS Shimadzu UV-2600 spectro.
Transcription: yːʋeː vɪs
RU: УФ-видим.
Example_NL: Shimadzu UV-2600 UV-VIS spectrometer.
Example_RU: Симадзу UV-2600 — УФ-вид.
Category: uv_vis

NL: Thermo Evolution 350 UV-VIS
Transcription: ˈθɛr.moː
RU: Термо UV
Example_NL: Thermo Evolution 350 UV-VIS USA spectro.
Example_RU: Evol 350 — УФ-вид Термо.
Category: evolution_uv

NL: Hach DR3900 UV-VIS water analyt.
Transcription: ɦɑk
RU: Хах
Example_NL: Hach DR3900 UV-VIS water analyt fotom.
Example_RU: Хах DR3900 — УФ-вид водн.
Category: hach_dr

NL: Agilent Cary 60 UV-VIS spectro
Transcription: ˈkeː.riː
RU: Кэри 60
Example_NL: Agilent Cary 60 UV-VIS spectrofotometer.
Example_RU: Кэри 60 — УФ-вид.
Category: cary_uv

NL: Karl Fischer titrator water
Transcription: kɑrl ˈfɪ.ʃər
RU: Карл Фишер
Example_NL: Karl Fischer titrator water bepaling Metrohm.
Example_RU: Карл Фишер — титр. вод.
Category: kf_titrator

NL: Metrohm 870 KF titrator Herisau
Transcription: ˈmeː.troːm
RU: Метром
Example_NL: Metrohm 870 KF titrator Herisau Zwitserl.
Example_RU: Метром 870 — KF титр.
Category: metrohm_kf

NL: Mettler Toledo V20S KF titrator
Transcription: ˈmɛt.lər toːˈleː.doː
RU: Меттлер
Example_NL: Mettler Toledo V20S KF titrator volumetr.
Example_RU: Меттлер V20S — KF титр.
Category: mettler_kf

NL: calorimeter DSC TA Instruments
Transcription: kɑ.loːˈriː.meː.tər
RU: ДСК
Example_NL: DSC TA Instruments Discovery DSC2500.
Example_RU: ДСК TA Inst. — Disc DSC.
Category: dsc

NL: TGA thermogravimetrische analyse
Transcription: teː.xeːˈaː
RU: ТГА
Example_NL: TGA thermogravimetrische analyse TA Inst.
Example_RU: ТГА — терм.-грав. TA.
Category: tga

NL: DMA dynamic mechanical analysis
Transcription: deːʔɛmˈaː
RU: ДМА
Example_NL: DMA dynamic mechanical analysis TA Inst.
Example_RU: ДМА — дин.-мех. TA.
Category: dma

NL: Mettler Toledo DSC 3+ Greifensee
Transcription: ˈmɛt.lər
RU: Меттлер DSC
Example_NL: Mettler Toledo DSC 3+ Greifensee Zwitserl.
Example_RU: Меттлер DSC 3+ — Швейц.
Category: mettler_dsc

NL: Anton Paar MCR rheometer Graz
Transcription: ˈɑn.tɔn paːr
RU: Антон Паар
Example_NL: Anton Paar MCR rheometer Graz Oostenrijk.
Example_RU: Антон Паар MCR — реометр.
Category: anton_paar

NL: Brookfield viscometer Middleboro
Transcription: ˈbrʊk.fiːld
RU: Брукфилд
Example_NL: Brookfield viscometer Middleboro USA AMETEK.
Example_RU: Брукфилд — вискозиметр.
Category: brookfield

NL: Rheometric Scientific ARES dynaam.
Transcription: riː.oːˈmeː.trɪk
RU: Реометрик
Example_NL: Rheometric Scientific ARES dynamisch reol.
Example_RU: Реометрик ARES — реолог.
Category: ares_rheo

NL: Discovery HR-30 rheometer TA
Transcription: ˈdɪs.kɔ.və.riː
RU: Дискавери
Example_NL: TA Discovery HR-30 rheometer reologie analy.
Example_RU: Дискав. HR-30 — реометр.
Category: discovery_hr

NL: particle analyzer Malvern Mastersizer
Transcription: ˈmɑl.vərn
RU: Малверн
Example_NL: Malvern Mastersizer 3000 particle analyzer.
Example_RU: Малверн Mastersizer — част.
Category: mastersizer

NL: Beckman Coulter LS 13 320 particle
Transcription: ˈbɛk.mən ˈkuːl.tər
RU: Бекман
Example_NL: Beckman Coulter LS 13 320 particle USA.
Example_RU: Бекман LS — част. анал.
Category: beckman

NL: DLS Malvern Zetasizer Pro UK
Transcription: ˈzeː.tə.saɪ.zər
RU: Зетасайз.
Example_NL: Malvern Zetasizer Pro UK DLS zeta-pot.
Example_RU: Малверн Zetasizer — DLS.
Category: zetasizer

NL: ISO 17025 kalibratielaboratorium accred.
Transcription: iːsoː ˈzeː.vən.tiːn.veːʔɛnˈtʋɪn.tɪx
RU: ISO 17025
Example_NL: ISO 17025 kalibratielaboratorium accreditatie.
Example_RU: ISO 17025 — калибр. лаб.
Category: iso17025

NL: RvA Raad voor Accreditatie Utrecht NL
Transcription: ɛrveːˈʔaː
RU: РваА
Example_NL: RvA Raad voor Accreditatie Utrecht NL accred.
Example_RU: РваА — аккред. NL.
Category: rva

NL: EA European co-operation Accreditation
Transcription: iːʔaː
RU: ЕА
Example_NL: EA European co-operation Accreditation Paris.
Example_RU: ЕА — европ. аккред.
Category: ea

NL: ILAC International Laboratory Accred.
Transcription: aɪlɑk
RU: ИЛАК
Example_NL: ILAC International Laboratory Accreditation.
Example_RU: ИЛАК — межд. аккред.
Category: ilac

NL: NMi Nederlands Meetinstituut Delft NL
Transcription: ɛnʔɛmˈʔiː
RU: НМИ
Example_NL: NMi Nederlands Meetinstituut Delft NL metrologie.
Example_RU: НМИ — нац. инст. NL.
Category: nmi

NL: VSL Van Swinden Laboratorium Delft NL
Transcription: veːʔɛsˈʔɛl
RU: ВСЛ
Example_NL: VSL Van Swinden Laboratorium Delft NL metrolog.
Example_RU: ВСЛ — нац. метрол. NL.
Category: vsl

NL: PTB Physikalisch-Technische Bundesan.
Transcription: peːteːˈbeː
RU: ПТБ
Example_NL: PTB Physikalisch-Technische Bundesanstalt DE.
Example_RU: ПТБ — нац. метр. ДЕ.
Category: ptb

NL: NPL National Physical Laboratory UK
Transcription: ɛnpiːˈʔɛl
RU: НПЛ
Example_NL: NPL National Physical Laboratory Teddington UK.
Example_RU: НПЛ — нац. метр. UK.
Category: npl

NL: LNE Laboratoire National Essais Frans
Transcription: ɛlɛnˈʔeː
RU: ЛНЕ
Example_NL: LNE Laboratoire National Essais Frans Parijs.
Example_RU: ЛНЕ — нац. метр. Фр.
Category: lne

NL: NIST National Inst Standards Technology
Transcription: nɪst
RU: НИСТ
Example_NL: NIST National Inst Standards Technology USA.
Example_RU: НИСТ — нац. метр. USA.
Category: nist

NL: BIPM Bureau Inter Poids Mesures Sèvres
Transcription: biːʔɪpiːˈʔɛm
RU: БИПМ
Example_NL: BIPM Bureau International Poids Mesures Sèvres.
Example_RU: БИПМ — межд. метр. Севр.
Category: bipm

NL: OIML International Legal Metrology Paris
Transcription: oːʔiːʔɛmˈʔɛl
RU: ОИМЛ
Example_NL: OIML International Legal Metrology Paris.
Example_RU: ОИМЛ — юр. метр. ЕС.
Category: oiml

NL: WELMEC Western European Legal Metrology
Transcription: ˈʋɛl.mɛk
RU: ВЕЛМЕК
Example_NL: WELMEC Western European Legal Metrology EU.
Example_RU: ВЕЛМЕК — юр. метр. ЕС.
Category: welmec

NL: MID Measuring Instruments Directive EU
Transcription: ɛmaɪˈdiː
RU: МИД EU
Example_NL: MID Measuring Instruments Directive 2014/32/EU.
Example_RU: МИД — дир. изм.-приб. EU.
Category: mid

NL: NAWI non-automatic weighing instrument
Transcription: ˈnaː.viː
RU: НАВИ
Example_NL: NAWI non-automatic weighing instrument 2014/31.
Example_RU: НАВИ — неавт. вес. EU.
Category: nawi

NL: traceability calibratie naar SI BIPM
Transcription: ˈtreː.sə.bɪ.lə.ti
RU: проследим.
Example_NL: Traceability calibratie naar SI BIPM Sèvres.
Example_RU: Проследим. — к SI.
Category: traceability

NL: UKAS UK Accreditation Service Feltham
Transcription: ˈjuː.kɛs
RU: ЮКАС
Example_NL: UKAS UK Accreditation Service Feltham London.
Example_RU: ЮКАС — аккред. UK.
Category: ukas

NL: DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle DE
Transcription: ˈdɑːks
RU: ДАккС
Example_NL: DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle Berlin.
Example_RU: ДАккС — аккред. ДЕ.
Category: dakks

NL: COFRAC accréditation France Paris ISO
Transcription: kɔˈfrɑk
RU: Кофрак
Example_NL: COFRAC accréditation France Paris ISO laboratoire.
Example_RU: Кофрак — аккред. Фр.
Category: cofrac

NL: Accredia Italian accreditation body Roma
Transcription: ɑˈkre.diːa
RU: Аккредия
Example_NL: Accredia Italian accreditation body Roma Italië.
Example_RU: Аккредия — аккред. ИТ.
Category: accredia

NL: BELAC Belgisch Accreditatie System BE
Transcription: ˈbɛ.lɑk
RU: БЕЛАК
Example_NL: BELAC Belgisch Accreditatie System Brussel.
Example_RU: БЕЛАК — аккред. БЕ.
Category: belac

NL: ENAC Entidad Nacional de Acreditación ES
Transcription: ˈeː.nɑk
RU: ЕНАК
Example_NL: ENAC Entidad Nacional de Acreditación España.
Example_RU: ЕНАК — аккред. Исп.
Category: enac

NL: SCS Schweizerische Akkreditierung Bern
Transcription: ˌɛsseːˈʔɛs
RU: СКС
Example_NL: SCS Schweizerische Akkreditierung Bern Zwits.
Example_RU: СКС — аккред. Швейц.
Category: scs

NL: Swedac Swedish Accreditation Borås SE
Transcription: ˈsʋeːdɑk
RU: Сведак
Example_NL: Swedac Swedish Accreditation Borås Zweden.
Example_RU: Сведак — аккред. Швец.
Category: swedac

NL: CEM Centro Español Metrología Madrid ES
Transcription: seːʔɛˈʔɛm
RU: ЦЭМ
Example_NL: CEM Centro Español Metrología Madrid Spanje.
Example_RU: ЦЭМ — нац. метр. Исп.
Category: cem

NL: INRIM Italian Inst Research Metrology
Transcription: ɪnˈriːm
RU: ИНРИМ
Example_NL: INRIM Italian Inst Research Metrology Torino.
Example_RU: ИНРИМ — нац. метр. ИТ.
Category: inrim

NL: KRISS Korea Research Inst Stds Daejeon
Transcription: krɪs
RU: КРИСС
Example_NL: KRISS Korea Research Inst Standards Daejeon KR.
Example_RU: КРИСС — нац. метр. Кор.
Category: kriss

NL: NMIJ National Metrology Inst Japan
Transcription: ɛn.ɛmaɪˈdʒeː
RU: НМИЯ
Example_NL: NMIJ National Metrology Institute Japan Tsukuba.
Example_RU: НМИЯ — нац. метр. Япон.
Category: nmij

NL: NIM National Inst Metrology China Beijing
Transcription: nɪm
RU: НИМ
Example_NL: NIM National Institute Metrology China Beijing.
Example_RU: НИМ — нац. метр. КНР.
Category: nim

NL: Mettler Toledo kalibreren weegschaal
Transcription: ˈmɛt.lər toːˈleː.doː
RU: Меттлер
Example_NL: Mettler Toledo kalibreren weegschaal balans.
Example_RU: Меттлер — калибр. вес.
Category: mettler_cal

NL: Sartorius Cubis II Göttingen DE waag
Transcription: zɑrˈtɔ.ri.ʏs
RU: Сарториус
Example_NL: Sartorius Cubis II Göttingen DE waag analytisch.
Example_RU: Сарториус Cubis — вес.
Category: sartorius

NL: OHAUS Adventurer waag Parsippany USA
Transcription: ˈoː.ɦaʊs
RU: ОХАУС
Example_NL: OHAUS Adventurer waag Parsippany USA balans.
Example_RU: ОХАУС — вес. USA.
Category: ohaus

NL: Adam Equipment ABS waag Milton Keynes
Transcription: ˈɛ.dəm
RU: Адам Эк.
Example_NL: Adam Equipment ABS waag Milton Keynes UK.
Example_RU: Адам — вес. UK.
Category: adam

NL: Kern OABS weegschaal Balingen DE
Transcription: kɛrn
RU: Керн
Example_NL: Kern OABS weegschaal Balingen Duitsland anal.
Example_RU: Керн — вес. ДЕ.
Category: kern

NL: Fluke 754 kalibrator multifunc loop HART
Transcription: fluːk
RU: Флюк
Example_NL: Fluke 754 kalibrator multifunc loop HART comm.
Example_RU: Флюк 754 — калибр.
Category: fluke_754

NL: Fluke 5522A multi-product kalibrator US
Transcription: fluːk
RU: Флюк 5522
Example_NL: Fluke 5522A multi-product kalibrator USA werk.
Example_RU: Флюк 5522 — мульти.
Category: fluke_5522

NL: Beamex MC6 kalibrator Pietarsaari FI
Transcription: ˈbiːm.ɛks
RU: Бимекс
Example_NL: Beamex MC6 kalibrator Pietarsaari Finland.
Example_RU: Бимекс MC6 — калибр.
Category: beamex

NL: ADT Druck DPI 620 Genii kalibrator UK
Transcription: diːpiːʔaɪ
RU: DPI 620
Example_NL: Druck DPI 620 Genii kalibrator Leicester UK.
Example_RU: DPI 620 — Друк UK.
Category: dpi620

NL: WIKA CPC3000 drukcontroller Klingenberg
Transcription: ˈviː.kaː
RU: Вика
Example_NL: WIKA CPC3000 drukcontroller Klingenberg DE.
Example_RU: Вика CPC3000 — давл.
Category: wika

NL: Mensor CPC4000 drukcontroller WIKA
Transcription: ˈmɛn.zɔr
RU: Менсор
Example_NL: Mensor CPC4000 drukcontroller WIKA San Marcos.
Example_RU: Менсор CPC4000 — давл.
Category: mensor

NL: Druck PACE 5000 5kPa drukcontroller
Transcription: drʏk
RU: Друк PACE
Example_NL: Druck PACE 5000 5kPa drukcontroller GE UK.
Example_RU: Друк PACE 5000 — давл.
Category: druck_pace

NL: Time Electronics 4090 multifunc kalibr.
Transcription: taɪm
RU: Тайм Электр.
Example_NL: Time Electronics 4090 multifunctie kalibrator.
Example_RU: Тайм — мульти-калибр.
Category: time_electronics

NL: Transmille 3041 multi kalibrator UK calibr.
Transcription: trɑnsˈmaɪl
RU: Трансмайл
Example_NL: Transmille 3041 multi kalibrator UK calibr lab.
Example_RU: Трансмайл 3041 — UK.
Category: transmille

NL: Krohne PT calibrator volumemeter DE NL
Transcription: ˈkroː.nə
RU: Кроне
Example_NL: Krohne PT calibrator volumemeter DE NL flow.
Example_RU: Кроне — рас.-калибр.
Category: krohne_cal

NL: Endress+Hauser Cerabar Reinach Swiss
Transcription: ˈɛn.drɛs ˈɦaʊ.zər
RU: Эндр.+Хаус.
Example_NL: Endress+Hauser Cerabar drukmeter Reinach Swiss.
Example_RU: Эндр.+Хаус. Cerabar.
Category: endress_hauser

NL: Sensor One pressure deadweight tester UK
Transcription: ˈsɛn.zɔr wʌn
RU: Сенсор Уан
Example_NL: Sensor One pressure deadweight tester UK NL.
Example_RU: Сенсор Уан — DWT UK.
Category: sensor_one

NL: Pressurements DWT-T deadweight tester UK
Transcription: ˈprɛ.ʃər.mənts
RU: Прешюрм.
Example_NL: Pressurements DWT-T deadweight tester UK GE.
Example_RU: Прешюрм. DWT-T — UK.
Category: pressurements

NL: Sika dry block ovens calibration kalibr.
Transcription: ˈsiː.kaː
RU: Сика
Example_NL: Sika dry block ovens calibration kalibr Kaufung.
Example_RU: Сика — сух. бл. печ.
Category: sika

NL: Isotech dry block Yorkshire UK calibrat.
Transcription: ˈaɪ.soːtɛk
RU: Айсотек
Example_NL: Isotech dry block Yorkshire UK calibration TR.
Example_RU: Айсотек — сух. бл. UK.
Category: isotech

NL: Hart Scientific Fluke 9170 Metrology Well
Transcription: ɦɑrt
RU: Харт
Example_NL: Hart Scientific Fluke 9170 Metrology Well bath.
Example_RU: Харт — Флюк 9170.
Category: hart_scientific

NL: Sika TP series temperatuurkalibrator dr.
Transcription: ˈsiː.kaː tiːpeː
RU: Сика TP
Example_NL: Sika TP series temperatuurkalibrator droogkok.
Example_RU: Сика TP — терм.-калибр.
Category: sika_tp

NL: Ametek JOFRA dry block kalibrator
Transcription: ɑmɛtɛk
RU: АМЕТЕК
Example_NL: Ametek JOFRA dry block kalibrator Allerod DK.
Example_RU: АМЕТЕК JOFRA — сух. блок.
Category: ametek_jofra

NL: Tinsley Hobart 6610A AC/DC kalibr UK
Transcription: ˈtɪnz.li
RU: Тинсли
Example_NL: Tinsley Hobart 6610A AC/DC kalibrator UK.
Example_RU: Тинсли 6610A — AC/DC UK.
Category: tinsley

NL: Wavetek Datron 4000 multimeterkalibrator
Transcription: ˈʋeːv.tɛk
RU: Вейвтек
Example_NL: Wavetek Datron 4000 multimeterkalibrator UK.
Example_RU: Вейвтек — мульти-кал.
Category: wavetek

NL: Megger MIT525 isolatieweerstand UK 5kV
Transcription: ˈmɛ.ɡər
RU: Меггер
Example_NL: Megger MIT525 isolatieweerstand 5kV Dover UK.
Example_RU: Меггер MIT525 — изол.
Category: megger

NL: Chauvin Arnoux MX55 calibrator Frankrijk
Transcription: ʃoː.vɛn ɑrˈnu
RU: Шовен
Example_NL: Chauvin Arnoux MX55 calibrator Paris France.
Example_RU: Шовен — калибр. Фр.
Category: chauvin_arnoux

NL: HBM QuantumX MX440B universele meten
Transcription: ɦaːbeːˈʔɛm
RU: ХБМ
Example_NL: HBM QuantumX MX440B universele meten DAQ DE.
Example_RU: ХБМ QuantumX — DAQ ДЕ.
Category: hbm_qx

NL: Yokogawa GP10 paperless recorder Tokyo
Transcription: joːkɔɡɑwɑ
RU: Йокогава
Example_NL: Yokogawa GP10 paperless recorder Tokyo Japan.
Example_RU: Йокогава GP10 — рек.
Category: yokogawa

NL: Eurotherm Versadac recorder UK Worthing
Transcription: ˈjʊː.roːθɛrm
RU: Евротерм
Example_NL: Eurotherm Versadac recorder UK Worthing logger.
Example_RU: Евротерм — рек. UK.
Category: eurotherm

NL: ABB ScreenMaster recorder Stonehouse UK
Transcription: aːbeːˈbeː
RU: АББ Скрин
Example_NL: ABB ScreenMaster recorder Stonehouse UK chart.
Example_RU: АББ Скрин — рек. UK.
Category: abb_screenmaster

NL: Endress+Hauser Memograph M RSG45 NL
Transcription: mɛˈmoː.ɣrɑf
RU: Мемограф
Example_NL: Endress+Hauser Memograph M RSG45 NL recorder.
Example_RU: Мемограф M — рек. NL.
Category: memograph

NL: Rotronic Logger HygroLog NT3 RH-T meter
Transcription: rɔˈtroː.nɪk loː.ɣər
RU: Ротроник лог.
Example_NL: Rotronic HygroLog NT3 RH-T meter logger NL.
Example_RU: Ротроник лог. — RH-T.
Category: rotronic_log

NL: Vaisala HMT330 RH-T transmitter Helsinki
Transcription: vɑɪˈsɑ.lɑ
RU: Вайсала HMT
Example_NL: Vaisala HMT330 RH-T transmitter Helsinki FI.
Example_RU: Вайсала HMT — RH-T.
Category: vaisala_hmt

NL: Testo 645 RH-T meter Lenzkirch DE prec.
Transcription: ˈtɛs.toː
RU: Тесто 645
Example_NL: Testo 645 RH-T meter Lenzkirch DE precision.
Example_RU: Тесто 645 — RH-T точн.
Category: testo_645

NL: Setra DCS 250 differential drukmeter US
Transcription: ˈsɛ.trɑː
RU: Сетра
Example_NL: Setra DCS 250 differential drukmeter USA prec.
Example_RU: Сетра DCS — диф. давл.
Category: setra

NL: AMETEK Test & Calibration Allerød DK
Transcription: ɑmɛtɛk
RU: АМЕТЕК
Example_NL: AMETEK Test & Calibration Allerød Denmark JOFRA.
Example_RU: АМЕТЕК — тест.-кал. DK.
Category: ametek_test

NL: CHY temperature calibrator Taiwan port.
Transcription: siːʔɛjtʃˈʋaɪ
RU: ЦХУ
Example_NL: CHY temperature calibrator Taiwan portable.
Example_RU: ЦХУ — терм.-кал. Тайв.
Category: chy

NL: Trescal kalibratielab Frankrijk Toulouse
Transcription: ˈtrɛs.kɑl
RU: Трескал
Example_NL: Trescal kalibratielab Frankrijk Toulouse netw.
Example_RU: Трескал — лаб. Фр.
Category: trescal

NL: DAkkS certificate level kalibratielab
Transcription: ˈdɑːks
RU: ДАккС серт.
Example_NL: DAkkS certificate level kalibratielab Duitsland.
Example_RU: ДАккС серт. — лаб. ДЕ.
Category: dakks_cert

NL: CMC Capability Best Measurement Capabil.
Transcription: seːʔɛmˈseː
RU: СМС
Example_NL: CMC Capability Best Measurement Capability table.
Example_RU: СМС — табл. возмож.
Category: cmc

NL: MU measurement uncertainty GUM guide ISO
Transcription: ɛmˈjuː
RU: MU
Example_NL: MU measurement uncertainty GUM guide ISO 3534.
Example_RU: MU — неопр. изм. GUM.
Category: mu_uncert

NL: GUM Guide Uncertainty Measurement BIPM
Transcription: ɡʌm
RU: ГУМ
Example_NL: GUM Guide Uncertainty Measurement BIPM JCGM.
Example_RU: ГУМ — гайд BIPM.
Category: gum

NL: k=2 95% coverage factor uncertainty
Transcription: kaː tʋeː
RU: k=2
Example_NL: k=2 95% coverage factor uncertainty interval.
Example_RU: k=2 — 95% покр.
Category: k_factor

NL: Mitutoyo schuifmaat 530-118 150mm JP
Transcription: miː.tuːˈtoː.joː
RU: Мицутойо
Example_NL: Mitutoyo schuifmaat 530-118 150mm digitaal JP precis.
Example_RU: Мицутойо — Япон. изм.
Category: mitutoyo

NL: Mitutoyo Absolute Coolant Proof IP67
Transcription: ˈɛp.sə.luːt
RU: Абсолют
Example_NL: Mitutoyo Absolute Coolant Proof IP67 digitale schuif.
Example_RU: Абсолют — IP67 шуйф.
Category: mitutoyo_abs

NL: Mitutoyo digitale micrometer 293-340
Transcription: miː.kroːˈmeː.tər
RU: микром.
Example_NL: Mitutoyo digitale micrometer 293-340 0-25mm IP65 JP.
Example_RU: Микром. — Мицут. JP.
Category: mit_micrometer

NL: Mitutoyo dieptemeter 547-211 0-150mm
Transcription: ˈdiːp.təˌmeː.tər
RU: глубиномер
Example_NL: Mitutoyo dieptemeter 547-211 0-150mm digitaal IP67.
Example_RU: Глубином. — Мицут.
Category: mit_depth

NL: Mitutoyo binnenmaat 568 inside caliper
Transcription: ˈbɪ.nəˌmaːt
RU: внутр. кал.
Example_NL: Mitutoyo binnenmaat 568 inside caliper digitaal JP.
Example_RU: Внутр. кал. — Мицут.
Category: mit_inside

NL: Mitutoyo hoogtemeter 192-130 0-300mm
Transcription: ˈɦoːɣ.təˌmeː.tər
RU: высотомер
Example_NL: Mitutoyo hoogtemeter 192-130 0-300mm vernier JP.
Example_RU: Высотом. — Мицут.
Category: mit_height

NL: Mitutoyo Linear Scale AT715 absoluut
Transcription: liːˈniː.ər skaːl
RU: ЛинScale
Example_NL: Mitutoyo Linear Scale AT715 absoluut encoder JP.
Example_RU: ЛинScale — Мицут.
Category: linear_scale

NL: Mitutoyo Crysta-Apex S CMM brug 700
Transcription: ˈkrɪs.tə ˈɛ.pɛks
RU: Криста-Апекс
Example_NL: Mitutoyo Crysta-Apex S CMM brug 700 koordinaten JP.
Example_RU: Криста-Апекс — Мицут.
Category: crysta_apex

NL: Mahr MarCal 16 EWRi schuifmaat IP67 DE
Transcription: ˈmɑr.kɑl
RU: Мар Кал
Example_NL: Mahr MarCal 16 EWRi schuifmaat IP67 DE digitaal stuk.
Example_RU: Мар Кал — DE шуйф.
Category: marcal

NL: Mahr Micromar 40 EWR micrometer DE
Transcription: ˈmiː.kroː.mɑr
RU: Микромар
Example_NL: Mahr Micromar 40 EWR micrometer DE digitaal 0-25mm.
Example_RU: Микромар — Мар DE.
Category: micromar

NL: Mahr MarSurf PS10 ruwheidsmeter DE
Transcription: ˈmɑr.sʊrf
RU: МарSurf
Example_NL: Mahr MarSurf PS10 ruwheidsmeter DE Ra Rz surface fin.
Example_RU: МарSurf — DE ruwheid.
Category: marsurf

NL: Mahr Federtaster Multimar 844 N DE
Transcription: ˈfeː.dər.tɑs.tər
RU: Федертаст.
Example_NL: Mahr Federtaster Multimar 844 N DE binnenmaat dieper.
Example_RU: Федертаст. — Мар DE.
Category: mahr_federt

NL: Tesa Brown Sharpe Heidegen Geneva CH
Transcription: ˈteː.zaː
RU: Теза
Example_NL: Tesa Brown Sharpe Heidegen Geneva CH precisie instrum.
Example_RU: Теза — Hexagon CH.
Category: tesa_2

NL: Tesa-Hite 700 hoogtemeter 0-700mm CH
Transcription: ˈteː.zaː ˈɦaɪt
RU: Tesa-Hite
Example_NL: Tesa-Hite 700 hoogtemeter 0-700mm CH digitaal Hex.
Example_RU: Tesa-Hite — CH высот.
Category: tesa_hite

NL: Tesatast TT80 lever indicator analoog CH
Transcription: ˈteː.zaː.tɑst
RU: Tesatast
Example_NL: Tesatast TT80 lever indicator analoog CH 80um precis.
Example_RU: Tesatast — CH рычаг.
Category: tesatast

NL: Helios Preisser Schmalkalden DE caliper
Transcription: ˈɦeː.li.ɔs
RU: Гелиос
Example_NL: Helios Preisser Schmalkalden DE caliper schuifmaat ind.
Example_RU: Гелиос — DE шуйф.
Category: helios_preis

NL: Kafer DIN 878 messklokje DE precision
Transcription: ˈkɛ.fər
RU: Кафер
Example_NL: Kafer DIN 878 messklokje DE precision dial gauge 0.01.
Example_RU: Кафер — DE индикатор.
Category: kafer

NL: Renishaw MP700 SP25M CMM probe UK
Transcription: ˈrɛ.nɪ.ʃɔː
RU: Реншоу MP700
Example_NL: Renishaw MP700 SP25M CMM probe UK touch scan tactile.
Example_RU: Реншоу MP700 — UK CMM.
Category: renishaw_mp700

NL: Renishaw OMP60 optical machine probe UK
Transcription: oːˈɛm.peː ˈsɪks.tiːx
RU: ОМП60
Example_NL: Renishaw OMP60 optical machine probe UK CNC inspection.
Example_RU: ОМП60 — Реншоу UK.
Category: omp60

NL: Renishaw TP200 touch trigger probe CMM
Transcription: teːˈpeː ˈtʋeː.ɦʌn.drət
RU: ТП200
Example_NL: Renishaw TP200 touch trigger probe CMM strain gauge.
Example_RU: ТП200 — Реншоу probe.
Category: tp200

NL: Renishaw QC20-W ballbar wireless CNC
Transcription: ˈkjuː.seː ˈtʋeː.tiːx
RU: Кубар
Example_NL: Renishaw QC20-W ballbar wireless CNC machine diagnost.
Example_RU: Кубар — Реншоу диагн.
Category: qc20

NL: Renishaw XL-80 laser interferometer UK
Transcription: ˈɛks.ɛl ˈɛɪt.tiːx
RU: XL-80
Example_NL: Renishaw XL-80 laser interferometer UK linear axis cal.
Example_RU: XL-80 — Реншоу лазер.
Category: xl80

NL: Zeiss VAST XT gold probe CMM scanning DE
Transcription: tsɑɪs vɑst ɛks.teː
RU: ВАСТ XT
Example_NL: Zeiss VAST XT gold probe CMM scanning DE ZEISS Calypso.
Example_RU: ВАСТ XT — Цайс CMM.
Category: zeiss_vast_xt

NL: Zeiss PRISMO Ultra CMM brug premium DE
Transcription: ˈpriːz.moː
RU: ПРИЗМО
Example_NL: Zeiss PRISMO Ultra CMM brug premium DE keramiek hoogte.
Example_RU: ПРИЗМО — Цайс CMM.
Category: prismo_ultra

NL: Zeiss DuraMax compacte CMM shopfloor DE
Transcription: duːˈraː.mɑks
RU: ДураМакс
Example_NL: Zeiss DuraMax compacte CMM shopfloor DE rotary tafel.
Example_RU: ДураМакс — Цайс CMM.
Category: duramax

NL: Zeiss O-INSPECT optisch tactile DE multi
Transcription: oːˈɪn.spɛkt
RU: О-ИНСПЕКТ
Example_NL: Zeiss O-INSPECT optisch tactile DE multisensor CMM.
Example_RU: О-ИНСПЕКТ — Цайс.
Category: o_inspect

NL: Zeiss CONTURA CMM brug shopfloor DE
Transcription: kɔnˈtuː.raː
RU: КОНТУРА
Example_NL: Zeiss CONTURA CMM brug shopfloor DE 7/7/6 mid range.
Example_RU: КОНТУРА — Цайс CMM.
Category: contura

NL: Zeiss ATOS 3D scanner GOM blue light DE
Transcription: ˈaː.tɔs
RU: АТОС
Example_NL: Zeiss ATOS 3D scanner GOM blue light DE structuur lic.
Example_RU: АТОС — GOM 3D-скан.
Category: atos

NL: Zeiss T-SCAN handheld laser scanner DE
Transcription: teː skɑn
RU: Т-СКАН
Example_NL: Zeiss T-SCAN handheld laser scanner DE T-TRACK CMM.
Example_RU: Т-СКАН — Цайс ручн.
Category: tscan

NL: Hexagon TIGO SF CMM compacte brug 5x7x5
Transcription: ˈtiː.ɣoː ɛs ɛf
RU: ТИГО
Example_NL: Hexagon TIGO SF CMM compacte brug 5x7x5 Hexagon SE.
Example_RU: ТИГО — Гекс CMM SE.
Category: tigo_sf

NL: Hexagon GLOBAL S CMM brug Hexagon SE
Transcription: ˈɣloː.bɑl ɛs
RU: ГЛОБАЛ С
Example_NL: Hexagon GLOBAL S CMM brug Hexagon SE blauwe stenen.
Example_RU: ГЛОБАЛ С — Гекс CMM.
Category: global_s

NL: Hexagon Leitz PMM-Xi ultra-hoge CMM DE
Transcription: lɛɪts peː.ɛm.ɛm.ˈɛks.iː
RU: Лайтц ПММ
Example_NL: Hexagon Leitz PMM-Xi ultra-hoge CMM DE Wetzlar precis.
Example_RU: Лайтц ПММ — гекс DE.
Category: leitz_pmm

NL: Hexagon Absolute Arm 8525 ROMER 7-axis
Transcription: ˈɛp.sə.luːt ɑrm
RU: АбсАрм
Example_NL: Hexagon Absolute Arm 8525 ROMER 7-axis portable arm.
Example_RU: АбсАрм — Гекс ROMER.
Category: abs_arm

NL: Hexagon AICON SmartScan structured light
Transcription: aːˈkɔn
RU: АИКОН
Example_NL: Hexagon AICON SmartScan structured light DE Brunsw.
Example_RU: АИКОН — гекс DE 3D.
Category: aicon

NL: Hexagon Leica Absolute Tracker AT960 LT
Transcription: ˈlɛɪ.kaː
RU: Лейка AT960
Example_NL: Hexagon Leica Absolute Tracker AT960 LT CH laser metr.
Example_RU: Лейка AT960 — Гекс CH.
Category: at960

NL: FARO Quantum S 3D scanner arm portable
Transcription: ˈfaː.roː
RU: ФАРО
Example_NL: FARO Quantum S 3D scanner arm portable US Florida CMM.
Example_RU: ФАРО — US Флор. CMM.
Category: faro

NL: FARO ScanArm laser line probe ATM3DLT
Transcription: skɛn ɑrm
RU: СканАрм
Example_NL: FARO ScanArm laser line probe ATM3DLT portable US.
Example_RU: СканАрм — ФАРО US.
Category: faro_scanarm

NL: FARO Vantage Laser Tracker E S USA
Transcription: ˈvɛn.tɪdʒ
RU: Вантэйдж
Example_NL: FARO Vantage Laser Tracker E S USA portable metrology.
Example_RU: Вантэйдж — ФАРО US.
Category: vantage

NL: FARO Focus S70 S150 S350 laser scanner
Transcription: ˈfoː.kʊs
RU: Фокус
Example_NL: FARO Focus S70 S150 S350 laser scanner 3D survey arch.
Example_RU: Фокус — ФАРО 3D скан.
Category: faro_focus

NL: Werth ScopeCheck FB CMM optisch tactile
Transcription: vɛrt skoːp.tʃɛk
RU: ВертScope
Example_NL: Werth ScopeCheck FB CMM optisch tactile multisensor DE.
Example_RU: ВертScope — Верт DE.
Category: werth_scope

NL: Werth TomoScope HV X-ray CT 225kV DE
Transcription: toːmoːˈskoːp
RU: ТомоScope
Example_NL: Werth TomoScope HV X-ray CT 225kV DE Gießen industri.
Example_RU: ТомоScope — Верт CT.
Category: tomoscope

NL: OGP SmartScope Multi-sensor metrology US
Transcription: oː.ɣeːˈpeː
RU: ОГП
Example_NL: OGP SmartScope Multi-sensor metrology US Quality Vision.
Example_RU: ОГП — US многосенс.
Category: ogp

NL: Mitutoyo Quick Image vision system 1/2D
Transcription: kʋɪk ˈɪ.mɪdʒ
RU: QuickImage
Example_NL: Mitutoyo Quick Image vision system 1/2D meten JP camera.
Example_RU: QuickImage — Мицут.
Category: quick_image

NL: Keyence IM-8000 series image dimension JP
Transcription: iː.ɛm ˈɛɪt.dɛɪ.zənt
RU: ИМ-8000
Example_NL: Keyence IM-8000 series image dimension JP Osaka instant.
Example_RU: ИМ-8000 — Кейенс JP.
Category: im8000

NL: Keyence LK-G5000 laser displacement JP
Transcription: ɛl.keːˈɣeː.fɛɪf
RU: ЛК-Г5000
Example_NL: Keyence LK-G5000 laser displacement JP 1nm resolutie.
Example_RU: ЛК-Г5000 — Кейенс.
Category: lkg5000

NL: Keyence XM-5000 wireless arm CMM JP
Transcription: ɛks.ɛm.fɛɪf
RU: ХМ-5000
Example_NL: Keyence XM-5000 wireless arm CMM JP handheld portable.
Example_RU: ХМ-5000 — Кейенс CMM.
Category: xm5000

NL: Eindzaag eindmaat gauge blocks Klasse 1
Transcription: ˈɛɪnt.zaːɣ ˈɛɪnt.maːt
RU: конц. меры
Example_NL: Eindzaag eindmaat gauge blocks Klasse 1 ISO 3650 JIS.
Example_RU: Конц. меры — ISO 3650.
Category: gauge_blocks

NL: Mitutoyo Cera Block keramiek eindmaat 0
Transcription: ˈseː.raː blɔk
RU: Сера Блок
Example_NL: Mitutoyo Cera Block keramiek eindmaat 0 klasse JP set.
Example_RU: Сера Блок — кер. кон.
Category: cera_block

NL: Webber Starrett eindmaat USA Athol MA
Transcription: ˈʋɛ.bər ˈstɑ.rət
RU: Веббер
Example_NL: Webber Starrett eindmaat USA Athol MA gauge block set.
Example_RU: Веббер — Starrett US.
Category: webber_starrett

NL: Niveau elektronisch Trimos LSM 4500 CH
Transcription: ˈniː.voː
RU: уровень
Example_NL: Niveau elektronisch Trimos LSM 4500 CH precisie inclin.
Example_RU: Уровень — Трим. CH.
Category: trimos_lsm

NL: Trimos V9 hoogtemeter 1130mm Renens CH
Transcription: ˈtriː.mɔs ˈveː.neː.ɣən
RU: Тримос V9
Example_NL: Trimos V9 hoogtemeter 1130mm Renens CH 0.4um precis.
Example_RU: Тримос V9 — CH высот.
Category: trimos_v9

NL: Trimos Horizon horizontale lengtemaat CH
Transcription: ˈɦɔ.riː.zɔn
RU: Хоризон
Example_NL: Trimos Horizon horizontale lengtemaat CH 0-2000mm precis.
Example_RU: Хоризон — Тримос CH.
Category: trimos_horizon

NL: Wyler BlueLEVEL Allmess elektron. waterpas
Transcription: ˈʋaɪ.lər
RU: Вайлер
Example_NL: Wyler BlueLEVEL Allmess elektron. waterpas CH 0.5sec.
Example_RU: Вайлер — CH прецизн.
Category: wyler

NL: Bowers DigiMike inside micrometer 3-point
Transcription: ˈbaʊ.ərs
RU: Бауэрс
Example_NL: Bowers DigiMike inside micrometer 3-point UK Bramham.
Example_RU: Бауэрс — UK микром.
Category: bowers

NL: Bowers UltimaXTH 3-point micrometer UK
Transcription: ʌlˈtiː.maː
RU: Ультима
Example_NL: Bowers UltimaXTH 3-point micrometer UK borehole precis.
Example_RU: Ультима — Бауэрс UK.
Category: bowers_ultima

NL: Insize 1108 series schuifmaat goedkoop CN
Transcription: ˈɪn.saɪz
RU: Инсайз
Example_NL: Insize 1108 series schuifmaat goedkoop CN Taiwan budget.
Example_RU: Инсайз — TW бюджет.
Category: insize

NL: Diatest tangentiale bink gauge DE Mannheim
Transcription: ˈdiː.aː.tɛst
RU: Диатест
Example_NL: Diatest tangentiale bink gauge DE Mannheim plug gauge.
Example_RU: Диатест — DE плаг.
Category: diatest

NL: Marposs Quick Set toolsetter CNC IT
Transcription: ˈmɑr.pɔs
RU: Марпос
Example_NL: Marposs Quick Set toolsetter CNC IT Bologna probe.
Example_RU: Марпос — IT probe.
Category: marposs

NL: Marposs Mida toolsetter touch probe CNC
Transcription: ˈmiː.daː
RU: Мида
Example_NL: Marposs Mida toolsetter touch probe CNC IT wireless.
Example_RU: Мида — Марп. IT.
Category: marposs_mida

NL: Blum Novotest LC50 toolsetter laser CNC DE
Transcription: blʊm ˈnoː.voː.tɛst
RU: Блум Novo
Example_NL: Blum Novotest LC50 toolsetter laser CNC DE Ravensburg.
Example_RU: Блум — DE toolset.
Category: blum_novotest

NL: Heidenhain TS460 wireless tool touchprobe
Transcription: ˈɦaɪ.dən.ɦaɪn
RU: Хайденхайн
Example_NL: Heidenhain TS460 wireless tool touchprobe DE Traunreut.
Example_RU: Хайденхайн — DE probe.
Category: heidenhain_ts460

NL: Heidenhain LIC 4119 linear absolute encoder
Transcription: ɛl.aɪˈseː ˈfɔr.tiːn
RU: ЛИЦ 4119
Example_NL: Heidenhain LIC 4119 linear absolute encoder DE 30nm.
Example_RU: ЛИЦ 4119 — Хайд. DE.
Category: lic4119

NL: Heidenhain LIP 481 linear interferometric
Transcription: ɛl.aɪˈpeː ˈfɔr.ʋɑnˈɛɪn
RU: ЛИП 481
Example_NL: Heidenhain LIP 481 linear interferometric DE 1nm scale.
Example_RU: ЛИП 481 — Хайд. интф.
Category: lip481

NL: Heidenhain RCN 5000 rotary encoder absolute
Transcription: ɛr.seː.ɛn ˈfɛɪf.duː.zənt
RU: РЦН 5000
Example_NL: Heidenhain RCN 5000 rotary encoder absolute DE 28-bit.
Example_RU: РЦН 5000 — Хайд. рот.
Category: rcn5000

NL: Magnescale Sony Manufacturing linear JP
Transcription: ˈmɛɣ.nə.skeːl
RU: Магнес.
Example_NL: Magnescale Sony Manufacturing linear JP encoder mag.
Example_RU: Магнес. — Sony Mfg JP.
Category: magnescale

NL: Renishaw RESOLUTE absolute optical encoder
Transcription: rɛ.zəˈluːt
RU: РЕСОЛЮТ
Example_NL: Renishaw RESOLUTE absolute optical encoder 1nm UK gilt.
Example_RU: РЕСОЛЮТ — Реншоу UK.
Category: resolute

NL: Renishaw QUANTiC RGSZ20 incremental scale
Transcription: ˈkʋɔn.tɪk
RU: КУАНТИК
Example_NL: Renishaw QUANTiC RGSZ20 incremental scale optical UK.
Example_RU: КУАНТИК — Реншоу UK.
Category: quantic

NL: Numerical Aperture NA optics microscope
Transcription: njuːˈmɛ.rɪ.kəl ˈeː.pər.tʃər
RU: числ. апер.
Example_NL: Numerical Aperture NA optics microscope objectief.
Example_RU: Числ. апер. — NA опт.
Category: numerical_aperture

NL: Abbe principle metrology Ernst Abbe 1890
Transcription: ˈɑ.bə
RU: Аббе принцип
Example_NL: Abbe principle metrology Ernst Abbe 1890 Carl Zeiss.
Example_RU: Аббе — принцип метрол.
Category: abbe_principle

NL: MPE Maximum Permissible Error VDI 2617
Transcription: ɛm.peːˈeː
RU: МПЭ
Example_NL: MPE Maximum Permissible Error VDI 2617 ISO 10360 CMM.
Example_RU: МПЭ — VDI 2617 CMM.
Category: mpe

NL: Z-axis indication CMM volumetric accuracy
Transcription: zɛt ˈɑk.səs
RU: Z-ось индик.
Example_NL: Z-axis indication CMM volumetric accuracy length axis.
Example_RU: Z-ось — CMM объем. точ.
Category: z_axis_cmm

NL: E0 E2 form measurement deviation CMM
Transcription: ɛˈnʌl
RU: Е0 Е2 откл
Example_NL: E0 E2 form measurement deviation CMM ISO 10360-2 test.
Example_RU: Е0 Е2 — CMM откл.
Category: e0_e2

NL: Mettler Toledo XPR precisie balans 0,01mg
Transcription: ˈmɛ.tlər
RU: Меттлер
Example_NL: Mettler Toledo XPR precisie balans 0.01mg CH lab.
Example_RU: Меттлер — лаб. весы CH.
Category: balans

NL: Mettler XSR analyse balans semi-micro lab
Transcription: ɛks.ɛsˈɛr
RU: ИксЭсАр
Example_NL: Mettler XSR analyse balans semi-micro lab CH.
Example_RU: ИксЭсАр — лаб. весы.
Category: balans

NL: Mettler XPE micro balans 1µg precisie CH
Transcription: ˈmaɪ.kroː
RU: Микро
Example_NL: Mettler XPE micro balans 1µg precisie CH lab.
Example_RU: Микро — XPE Метт.
Category: balans

NL: Mettler ML series compact balans lab CH
Transcription: ɛm.ɛl
RU: МЛ
Example_NL: Mettler ML series compact balans lab CH NL.
Example_RU: МЛ — Метт. NL.
Category: balans

NL: Mettler MS analyse balans 0.1mg lab CH
Transcription: ɛm.ɛs
RU: МС
Example_NL: Mettler MS analyse balans 0.1mg lab CH NL.
Example_RU: МС — Метт. NL.
Category: balans

NL: Mettler PG balans precisie 0.001g lab CH
Transcription: peː.ɣeː
RU: ПГ
Example_NL: Mettler PG balans precisie 0.001g lab CH NL.
Example_RU: ПГ — Метт. NL.
Category: balans

NL: Mettler LabX software balans data weegopn
Transcription: lɛp.ɛks
RU: ЛабИкс
Example_NL: Mettler LabX software balans data weegopnames.
Example_RU: ЛабИкс — Метт. ПО.
Category: balans

NL: Sartorius Cubis II premium balans Göttingen
Transcription: sarˈtoː.ri.ʌs
RU: Сарториус
Example_NL: Sartorius Cubis II premium balans Göttingen DE.
Example_RU: Сарториус — DE.
Category: balans

NL: Sartorius Quintix balans 0.01mg lab DE NL
Transcription: ˈkʋɪn.tɪks
RU: Квинтикс
Example_NL: Sartorius Quintix balans 0.01mg lab DE NL.
Example_RU: Квинтикс — Сарт. DE.
Category: balans

NL: Sartorius Practum balans precisie 1mg lab
Transcription: ˈprɑk.tʌm
RU: Практум
Example_NL: Sartorius Practum balans precisie 1mg lab DE.
Example_RU: Практум — Сарт. DE.
Category: balans

NL: Sartorius Entris balans 0.1mg lab compact
Transcription: ˈɛn.trɪs
RU: Энтрис
Example_NL: Sartorius Entris balans 0.1mg lab compact DE.
Example_RU: Энтрис — Сарт. DE.
Category: balans

NL: Sartorius BCA balans IP65 weegcabine NL DE
Transcription: beː.seːˈaː
RU: БиСиА
Example_NL: Sartorius BCA balans IP65 weegcabine NL DE lab.
Example_RU: БиСиА — Сарт. DE.
Category: balans

NL: Sartorius BC-A waagaufnehmer IP65 wash DE
Transcription: ˈbeː.seː.aː
RU: БеЦеА
Example_NL: Sartorius BC-A waagaufnehmer IP65 wash DE NL.
Example_RU: БеЦеА — Сарт. DE.
Category: balans

NL: Radwag XA serie analyse balans Polen lab
Transcription: ˈrɑd.vɑɡ
RU: Радваг
Example_NL: Radwag XA serie analyse balans Polen lab PL.
Example_RU: Радваг — PL весы.
Category: balans

NL: Radwag PM kg precisie balans lab industrie
Transcription: peː.ɛm
RU: ПэЭм
Example_NL: Radwag PM kg precisie balans lab industrie PL.
Example_RU: ПэЭм — Радваг.
Category: balans

NL: Radwag WLC balans industrie weegplaat PL NL
Transcription: veː.ɛl.seː
RU: ВэЭлЦе
Example_NL: Radwag WLC balans industrie weegplaat PL NL.
Example_RU: ВэЭлЦе — Радваг.
Category: balans

NL: Radwag HRP balans hoge resolutie precisie
Transcription: ɦaː.ɛrˈpeː
RU: ХаЭрПэ
Example_NL: Radwag HRP balans hoge resolutie precisie PL.
Example_RU: ХаЭрПэ — Радваг.
Category: balans

NL: KERN ABT balans precisie weegbereik lab DE
Transcription: kɛrn
RU: Керн
Example_NL: KERN ABT balans precisie weegbereik lab DE NL.
Example_RU: Керн — DE балан.
Category: balans

NL: KERN PCB compact balans precisie lab DE NL
Transcription: peː.seːˈbeː
RU: ПэЦэБэ
Example_NL: KERN PCB compact balans precisie lab DE NL.
Example_RU: ПэЦэБэ — Керн DE.
Category: balans

NL: KERN EW analyse balans calibratie lab DE
Transcription: eː.ˈʋeː
RU: ЭВэ
Example_NL: KERN EW analyse balans calibratie lab DE NL.
Example_RU: ЭВэ — Керн DE.
Category: balans

NL: Adam Equipment Eclipse balans precisie UK
Transcription: əˈdɛm
RU: Адам
Example_NL: Adam Equipment Eclipse balans precisie UK lab.
Example_RU: Адам — UK балан.
Category: balans

NL: Adam Equipment Nimbus balans precisie 0.1mg
Transcription: ˈnɪm.bʌs
RU: Нимбус
Example_NL: Adam Equipment Nimbus balans precisie 0.1mg UK.
Example_RU: Нимбус — Адам UK.
Category: balans

NL: Adam Equipment Equinox balans semi-micro UK
Transcription: ˈɛ.kʋɪ.nɔks
RU: Эквинокс
Example_NL: Adam Equipment Equinox balans semi-micro UK lab.
Example_RU: Эквинокс — Адам UK.
Category: balans

NL: OHAUS Adventurer balans 0.1mg lab US NL
Transcription: ˈoː.ɦɑus
RU: Охаус
Example_NL: OHAUS Adventurer balans 0.1mg lab US NL imp.
Example_RU: Охаус — US балан.
Category: balans

NL: OHAUS Pioneer balans precisie 0.001g lab US
Transcription: ˈpaɪ.ə.niːr
RU: Пионер
Example_NL: OHAUS Pioneer balans precisie 0.001g lab US NL.
Example_RU: Пионер — Охаус.
Category: balans

NL: OHAUS Explorer balans semi-micro analyse US
Transcription: ɪkˈsploː.rər
RU: Эксплорер
Example_NL: OHAUS Explorer balans semi-micro analyse US NL.
Example_RU: Эксплорер — Охаус.
Category: balans

NL: OHAUS Defender weegschaal industrie veld US
Transcription: dɪˈfɛn.dər
RU: Дефендер
Example_NL: OHAUS Defender weegschaal industrie veld US NL.
Example_RU: Дефендер — Охаус.
Category: balans

NL: OIML R76 niet-automatische weeginstrument
Transcription: oː.iː.ɛmˈɛl
RU: ОИМЛ
Example_NL: OIML R76 niet-automatische weeginstrumenten EU.
Example_RU: ОИМЛ — EU стандарт.
Category: balans

NL: OIML R51 automatische vangst weeginstrument
Transcription: ɑr.fɛɪfˈeːn
RU: R51
Example_NL: OIML R51 automatische vangst weeginstrument EU.
Example_RU: R51 — ОИМЛ EU.
Category: balans

NL: OIML R60 strain gauge weegelement NRC EU
Transcription: ɑr.zɛs.tɪɣ
RU: R60
Example_NL: OIML R60 strain gauge weegelement NRC EU spec.
Example_RU: R60 — strain EU.
Category: balans

NL: OIML R134 dynamische weegbruggen wegtransp
Transcription: ɑr.eːn.dər.tiːx
RU: R134
Example_NL: OIML R134 dynamische weegbruggen wegtransport.
Example_RU: R134 — мост EU.
Category: balans

NL: NMi Certin Delft NL OIML-typgoedkeuring lab
Transcription: ɛn.ɛmˈiː
RU: ЭнЭмАй
Example_NL: NMi Certin Delft NL OIML-typgoedkeuring lab.
Example_RU: ЭнЭмАй — NL метр.
Category: balans

NL: EURAMET EU regional metrology samenwerking
Transcription: ˈjɵ.raː.mɛt
RU: Евромет
Example_NL: EURAMET EU regional metrology samenwerking NL.
Example_RU: Евромет — EU метр.
Category: balans

NL: BIPM Bureau International Poids Mesures FR
Transcription: beː.iː.peːˈɛm
RU: БиПэЭм
Example_NL: BIPM Bureau International Poids Mesures Sèvres.
Example_RU: БиПэЭм — Сэвр FR.
Category: balans

NL: CIPM Comité International Poids Mesures BIPM
Transcription: seː.iː.peːˈɛm
RU: СиПэЭм
Example_NL: CIPM Comité International Poids Mesures BIPM FR.
Example_RU: СиПэЭм — Сэвр.
Category: balans

NL: CGPM Conférence Générale Poids Mesures FR
Transcription: seː.ɣeː.peːˈɛm
RU: СжэПэЭм
Example_NL: CGPM Conférence Générale Poids Mesures BIPM FR.
Example_RU: СжэПэЭм — BIPM.
Category: balans

NL: VSL Delft NL nationaal metrologisch instituut
Transcription: veː.ɛsˈɛl
RU: ВэЭсЭл
Example_NL: VSL Delft NL nationaal metrologisch instituut.
Example_RU: ВэЭсЭл — NL метр.
Category: balans

NL: VSL Standaard kilogram NL primaire massa lab
Transcription: ˈstɑn.daːrt
RU: Стандарт
Example_NL: VSL Standaard kilogram NL primaire massa lab.
Example_RU: Стандарт — VSL NL.
Category: balans

NL: VSL kalibratie afdeling massa kracht NL Delft
Transcription: ka.liˈbraː.tsi.ə
RU: Калибрация
Example_NL: VSL kalibratie afdeling massa kracht NL Delft.
Example_RU: Калибрация — VSL.
Category: balans

NL: PTB Braunschweig DE nationaal metrologie NL
Transcription: peː.teːˈbeː
RU: ПэТэБэ
Example_NL: PTB Braunschweig DE nationaal metrologie NL imp.
Example_RU: ПэТэБэ — DE метр.
Category: balans

NL: NIST Gaithersburg US nationaal metrologie inst
Transcription: nɪst
RU: НИСТ
Example_NL: NIST Gaithersburg US nationaal metrologie inst.
Example_RU: НИСТ — US метр.
Category: balans

NL: NPL Teddington UK National Physical Laboratory
Transcription: ɛn.peːˈɛl
RU: ЭнПэЭл
Example_NL: NPL Teddington UK National Physical Laboratory.
Example_RU: ЭнПэЭл — UK метр.
Category: balans

NL: LNE Trappes FR Laboratoire national métrolog
Transcription: ɛl.ɛnˈeː
RU: ЭлЭнЭ
Example_NL: LNE Trappes FR Laboratoire national métrolog FR.
Example_RU: ЭлЭнЭ — FR метр.
Category: balans

NL: METAS Bern-Wabern CH Federal metrology inst
Transcription: ˈmeː.tas
RU: Метас
Example_NL: METAS Bern-Wabern CH Federal metrology inst CH.
Example_RU: Метас — CH метр.
Category: balans

NL: VNIIM Sankt Petersburg RU primair metrolog
Transcription: veː.eːn.iː.iːˈɛm
RU: ВНИИМ
Example_NL: VNIIM Sankt Petersburg RU primair metrolog inst.
Example_RU: ВНИИМ — RU метр.
Category: balans

NL: NMIJ Tsukuba JP nationaal metrologie inst
Transcription: ɛn.ɛm.iːˈdʒeː
RU: ЭнЭмАйДжей
Example_NL: NMIJ Tsukuba JP nationaal metrologie inst AIST.
Example_RU: ЭнЭмАйДжей — JP.
Category: balans

NL: OIML certified weeginstrument Klasse III EU
Transcription: klɑˈseː
RU: Классе
Example_NL: OIML certified weeginstrument Klasse III EU NL.
Example_RU: Классе — OIML EU.
Category: balans

NL: OIML klasse I weeginstrument analytisch lab
Transcription: klɑs eːn
RU: Класс I
Example_NL: OIML klasse I weeginstrument analytisch lab NL.
Example_RU: Класс I — лаб. EU.
Category: balans

NL: OIML F1 referentie gewicht E1 E2 ijking lab
Transcription: ɛfˈeːn
RU: ЭфОдин
Example_NL: OIML F1 referentie gewicht E1 E2 ijking lab.
Example_RU: ЭфОдин — гири OIML.
Category: balans

NL: M1 M2 M3 OIML klasse gewicht industrie cal
Transcription: ɛmˈeːn
RU: ЭмОдин
Example_NL: M1 M2 M3 OIML klasse gewicht industrie cal NL.
Example_RU: ЭмОдин — гири OIML.
Category: balans

NL: E1 E2 OIML hoogste klasse gewicht stalen lab
Transcription: eːˈeːn
RU: ЭОдин
Example_NL: E1 E2 OIML hoogste klasse gewicht stalen lab.
Example_RU: ЭОдин — гири OIML.
Category: balans

NL: ASTM E617 referentie gewicht lab US ASTM cl
Transcription: ɛs.tiː.ɛmˈsɛs
RU: ASTM E617
Example_NL: ASTM E617 referentie gewicht lab US ASTM cls.
Example_RU: ASTM E617 — US гири.
Category: balans

NL: Troemner US fabrikant gewicht referentie lab
Transcription: ˈtrøːm.nər
RU: Трёмнер
Example_NL: Troemner US fabrikant gewicht referentie lab gel.
Example_RU: Трёмнер — US гири.
Category: balans

NL: Rice Lake Weighing US weegbrug industrie NL
Transcription: raɪs leːk
RU: Райс Лейк
Example_NL: Rice Lake Weighing US weegbrug industrie NL imp.
Example_RU: Райс Лейк — US.
Category: balans

NL: Avery Weigh-Tronix Smethwick UK weegbrug
Transcription: ˈeː.və.riː
RU: Эйвери
Example_NL: Avery Weigh-Tronix Smethwick UK weegbrug NL imp.
Example_RU: Эйвери — UK NL.
Category: balans

NL: Pfister Schopfheim DE materiaal flow weeger
Transcription: ˈpfɪs.tər
RU: Пфистер
Example_NL: Pfister Schopfheim DE materiaal flow weeger NL.
Example_RU: Пфистер — DE проток.
Category: balans

NL: Schenck Process Darmstadt DE flow weeger NL
Transcription: ʃɛŋk
RU: Шенк
Example_NL: Schenck Process Darmstadt DE flow weeger NL.
Example_RU: Шенк — DE проток.
Category: balans

NL: Bizerba Balingen DE industriële weegplaat NL
Transcription: biˈtsɛr.baː
RU: Бицерба
Example_NL: Bizerba Balingen DE industriële weegplaat NL.
Example_RU: Бицерба — DE прод.
Category: balans

NL: Bizerba CWS dynamische controleweger NL DE
Transcription: ˈseː.ʋeː.ɛs
RU: ЦэВэЭс
Example_NL: Bizerba CWS dynamische controleweger NL DE check.
Example_RU: ЦэВэЭс — Биц. DE.
Category: balans

NL: Marel IS NL controle weegmachine vis food
Transcription: ˈmaː.rɛl
RU: Марэл
Example_NL: Marel IS NL controle weegmachine vis food proces.
Example_RU: Марэл — IS пищ.
Category: balans

NL: Marel SensorX vlees röntgen ben detectie IS
Transcription: ˈsɛn.sər.ɛks
RU: СенсорИкс
Example_NL: Marel SensorX vlees röntgen ben detectie IS NL.
Example_RU: СенсорИкс — рентген.
Category: balans

NL: Marel IPM250 industriële weegterminal IS NL
Transcription: aɪ.peː.ɛm
RU: АйПэЭм
Example_NL: Marel IPM250 industriële weegterminal IS NL.
Example_RU: АйПэЭм — Марэл.
Category: balans

NL: Yamato Scale JP weegmachine controle weger
Transcription: jaːˈmaː.toː
RU: Ямато
Example_NL: Yamato Scale JP weegmachine controle weger NL.
Example_RU: Ямато — JP вес.
Category: balans

NL: Ishida JP multihead weegmachine pakvulling NL
Transcription: iˈʃiː.daː
RU: Ишида
Example_NL: Ishida JP multihead weegmachine pakvulling NL.
Example_RU: Ишида — JP мультихед.
Category: balans

NL: Anritsu JP X-ray inspectie metaaldetector NL
Transcription: ɑn.rɪt.suː
RU: Анрицу
Example_NL: Anritsu JP X-ray inspectie metaaldetector NL imp.
Example_RU: Анрицу — JP X-ray.
Category: balans

NL: Sesotec Schönberg DE metaaldetector food NL
Transcription: seː.zoːˈtɛk
RU: Сезотек
Example_NL: Sesotec Schönberg DE metaaldetector food NL.
Example_RU: Сезотек — DE мет.
Category: balans

NL: Mettler X-ray Safeline metaaldetector CH GB
Transcription: ˈseːf.laɪn
RU: Сейфлайн
Example_NL: Mettler X-ray Safeline metaaldetector CH GB NL.
Example_RU: Сейфлайн — Метт.
Category: balans

NL: Loma Systems UK X-ray metaaldetector food NL
Transcription: ˈloː.maː
RU: Лома
Example_NL: Loma Systems UK X-ray metaaldetector food NL.
Example_RU: Лома — UK food.
Category: balans

NL: Eagle Product Inspection US X-ray food NL imp
Transcription: ˈiː.ɡəl
RU: Игл
Example_NL: Eagle Product Inspection US X-ray food NL imp.
Example_RU: Игл — US food X-ray.
Category: balans

NL: Cassel Messtechnik DE metaaldetector food NL
Transcription: ˈkɑ.səl
RU: Кассель
Example_NL: Cassel Messtechnik DE metaaldetector food NL imp.
Example_RU: Кассель — DE мет.
Category: balans

NL: Fortress Technology CA UK metaaldetector NL
Transcription: ˈfɔr.trəs
RU: Фортресс
Example_NL: Fortress Technology CA UK metaaldetector NL imp.
Example_RU: Фортресс — CA UK.
Category: balans

NL: Lock Inspection UK metaaldetector food NL imp
Transcription: lɔk
RU: Лок
Example_NL: Lock Inspection UK metaaldetector food NL imp.
Example_RU: Лок — UK NL.
Category: balans

NL: Goring Kerr UK metaaldetector inspectie food
Transcription: ˈɡɔ.rɪŋ
RU: Горинг
Example_NL: Goring Kerr UK metaaldetector inspectie food NL.
Example_RU: Горинг — UK NL.
Category: balans

NL: Anyload US loadcell strain gauge weegcel imp
Transcription: ˈɛ.niː.loʊd
RU: Энилоуд
Example_NL: Anyload US loadcell strain gauge weegcel imp NL.
Example_RU: Энилоуд — US вес.
Category: balans

NL: Norbar Torque Tools UK torque kalibratie
Transcription: ˈnɔr.bɑr
RU: Норбар
Example_NL: Norbar Torque Tools UK torque kalibratie NL imp.
Example_RU: Норбар — UK момент.
Category: torque

NL: Norbar PRO-Test torque transducer kalibratie
Transcription: proː tɛst
RU: ПроТест
Example_NL: Norbar PRO-Test torque transducer kalibratie UK.
Example_RU: ПроТест — Норбар UK.
Category: torque

NL: Norbar SmartCheck torque kalibrator UK NL
Transcription: smɑrt tʃɛk
RU: СмартЧек
Example_NL: Norbar SmartCheck torque kalibrator UK NL imp.
Example_RU: СмартЧек — Норбар.
Category: torque

NL: Norbar TST static torque tester rotary UK
Transcription: tiː.ɛsˈtiː
RU: ТэСТэ
Example_NL: Norbar TST static torque tester rotary UK NL.
Example_RU: ТэСТэ — Норбар.
Category: torque

NL: MOUNTZ US torque tools kalibratie sleutel NL
Transcription: mɑʊnts
RU: Маунц
Example_NL: MOUNTZ US torque tools kalibratie sleutel NL imp.
Example_RU: Маунц — US момент.
Category: torque

NL: MOUNTZ EZ-Cal Pro torque calibrator US
Transcription: iːzˈkɛl
RU: ИзКал
Example_NL: MOUNTZ EZ-Cal Pro torque calibrator US NL imp.
Example_RU: ИзКал — Маунц.
Category: torque

NL: CDI Torque Products Snap-on torque US NL
Transcription: seː.diːˈaɪ
RU: СиДиАй
Example_NL: CDI Torque Products Snap-on torque US NL imp.
Example_RU: СиДиАй — Снап-он.
Category: torque

NL: Snap-on US gereedschap torque sleutel imp NL
Transcription: ˈsnɛp.ɔn
RU: Снап-он
Example_NL: Snap-on US gereedschap torque sleutel imp NL.
Example_RU: Снап-он — US инстр.
Category: torque

NL: Sturtevant Richmont US torque kalibratie
Transcription: ˈstɵr.tə.vənt
RU: Стёртевант
Example_NL: Sturtevant Richmont US torque kalibratie NL imp.
Example_RU: Стёртевант — US.
Category: torque

NL: Crane Electronics UK torque kalibratie tools
Transcription: kreːn
RU: Крейн
Example_NL: Crane Electronics UK torque kalibratie tools NL.
Example_RU: Крейн — UK момент.
Category: torque

NL: Hios JP torque schroevendraaier elektrisch NL
Transcription: ˈɦiː.ɔs
RU: Хиос
Example_NL: Hios JP torque schroevendraaier elektrisch NL.
Example_RU: Хиос — JP элек.
Category: torque

NL: Atlas Copco TBP Power Focus torque controller
Transcription: ˈɛt.lɑs ˈkɔp.koː
RU: Атлас Копко
Example_NL: Atlas Copco TBP Power Focus torque controller SE.
Example_RU: Атлас Копко — SE.
Category: torque

NL: Atlas Copco Tensor torque sleutel digital SE
Transcription: ˈtɛn.sər
RU: Тензор
Example_NL: Atlas Copco Tensor torque sleutel digital SE NL.
Example_RU: Тензор — Атл.К SE.
Category: torque

NL: Stahlwille Wuppertal DE torque sleutel mecha
Transcription: ˈʃtaːl.vɪ.lə
RU: Штальвилле
Example_NL: Stahlwille Wuppertal DE torque sleutel mecha NL.
Example_RU: Штальвилле — DE.
Category: torque

NL: Gedore Remscheid DE torque sleutel klink NL
Transcription: ɣɛˈdoː.rə
RU: Гедоре
Example_NL: Gedore Remscheid DE torque sleutel klink NL imp.
Example_RU: Гедоре — DE NL.
Category: torque

NL: Bahco SE Snap-on torque sleutel imp NL Lund
Transcription: ˈbɑ.koː
RU: Бако
Example_NL: Bahco SE Snap-on torque sleutel imp NL Lund.
Example_RU: Бако — SE NL.
Category: torque

NL: Wera Wuppertal DE Click-Torque sleutel imp
Transcription: ˈveː.raː
RU: Вера
Example_NL: Wera Wuppertal DE Click-Torque sleutel imp NL.
Example_RU: Вера — DE NL.
Category: torque

NL: Hazet Remscheid DE torque sleutel mecha NL
Transcription: ˈɦaː.tsɛt
RU: Хазет
Example_NL: Hazet Remscheid DE torque sleutel mecha NL imp.
Example_RU: Хазет — DE NL.
Category: torque

NL: Druck DPI 612 portable pressure calibrator
Transcription: drʌk
RU: Друк
Example_NL: Druck DPI 612 portable pressure calibrator GE UK.
Example_RU: Друк — GE UK.
Category: pressure

NL: Druck DPI 705E digital pressure meter UK NL
Transcription: ˈdiː.piːˈaɪ
RU: ДиПиАй
Example_NL: Druck DPI 705E digital pressure meter UK NL.
Example_RU: ДиПиАй — Друк.
Category: pressure

NL: Druck PV 411 hydraulic pressure pump UK NL
Transcription: peːˈveː
RU: ПэВэ
Example_NL: Druck PV 411 hydraulic pressure pump UK NL.
Example_RU: ПэВэ — Друк UK.
Category: pressure

NL: Druck DPI 880 multifunction calibrator UK NL
Transcription: aːt.ɦɔn.dərt.tɑx.tɪx
RU: ДиПиАй 880
Example_NL: Druck DPI 880 multifunction calibrator UK NL.
Example_RU: ДиПиАй 880 — Друк.
Category: pressure

NL: Mensor CPC8000 high-accuracy pressure calibr
Transcription: ˈmɛn.sər
RU: Мензор
Example_NL: Mensor CPC8000 high-accuracy pressure calibr US.
Example_RU: Мензор — US WIKA.
Category: pressure

NL: Mensor CPC6050 modular pressure controller US
Transcription: seː.peː.seː
RU: ЦПЦ
Example_NL: Mensor CPC6050 modular pressure controller US.
Example_RU: ЦПЦ — Мензор.
Category: pressure

NL: WIKA Klingenberg DE Mensor pressure CPC4000
Transcription: ˈviː.kaː
RU: Вика
Example_NL: WIKA Klingenberg DE Mensor pressure CPC4000 NL.
Example_RU: Вика — DE NL.
Category: pressure

NL: WIKA CPB6000 deadweight pressure tester DE
Transcription: seː.peːˈbeː
RU: ЦПБ
Example_NL: WIKA CPB6000 deadweight pressure tester DE NL.
Example_RU: ЦПБ — Вика DE.
Category: pressure

NL: WIKA CPH7000 portable pressure calibr DE NL
Transcription: seː.peːˈɦeː
RU: ЦПХ
Example_NL: WIKA CPH7000 portable pressure calibr DE NL.
Example_RU: ЦПХ — Вика DE.
Category: pressure

NL: Fluke 700G pressure calibrator portable US
Transcription: fluːk
RU: Флюк
Example_NL: Fluke 700G pressure calibrator portable US NL.
Example_RU: Флюк — US портативн.
Category: pressure

NL: Fluke 2700G pressure gauge reference US NL
Transcription: tʋeː.ˈzeː.vən
RU: 2700
Example_NL: Fluke 2700G pressure gauge reference US NL imp.
Example_RU: 2700 — Флюк US.
Category: pressure

NL: Fluke 729 automatic pressure calibrator US NL
Transcription: ˈzeː.vən.tʋɛɪn.tɪx
RU: 729
Example_NL: Fluke 729 automatic pressure calibrator US NL.
Example_RU: 729 — Флюк US.
Category: pressure

NL: Fluke 754 multifunction docs cal HART US NL
Transcription: ˈzeː.vən.fɛɪf.tɪx
RU: 754
Example_NL: Fluke 754 multifunction docs cal HART US NL.
Example_RU: 754 — Флюк US.
Category: pressure

NL: Fluke 753 multifunction calibrator HART US
Transcription: ˈzeː.vən.driː.fɛɪf
RU: 753
Example_NL: Fluke 753 multifunction calibrator HART US NL.
Example_RU: 753 — Флюк US.
Category: pressure

NL: Beamex MC6 modular calibrator HART FF FO ID
Transcription: biːˈmɛks
RU: Биамекс
Example_NL: Beamex MC6 modular calibrator HART FF FO ID FI.
Example_RU: Биамекс — FI NL.
Category: pressure

NL: Beamex CMX kalibratie software databank FI
Transcription: seː.ɛmˈɛks
RU: ЦэМЭкс
Example_NL: Beamex CMX kalibratie software databank FI NL.
Example_RU: ЦэМЭкс — Биамекс.
Category: pressure

NL: Beamex MC2 handheld multifunction cal FI NL
Transcription: ɛm.seːˈtʋeː
RU: МС2
Example_NL: Beamex MC2 handheld multifunction cal FI NL imp.
Example_RU: МС2 — Биамекс.
Category: pressure

NL: Beamex POC8 pressure controller FI NL imp
Transcription: poːˈseː
RU: ПОС
Example_NL: Beamex POC8 pressure controller FI NL imp lab.
Example_RU: ПОС — Биамекс.
Category: pressure

NL: Time Electronics UK pressure calibrator NL
Transcription: taɪm
RU: Тайм
Example_NL: Time Electronics UK pressure calibrator NL imp.
Example_RU: Тайм — UK NL.
Category: pressure

NL: Time Electronics 7060 calibrator multifunc UK
Transcription: ˈzɛs.dʌi.zənt
RU: 7060
Example_NL: Time Electronics 7060 calibrator multifunc UK.
Example_RU: 7060 — Тайм UK.
Category: pressure

NL: Additel 681 digital pressure gauge US NL imp
Transcription: əˈdɪ.təl
RU: Аддител
Example_NL: Additel 681 digital pressure gauge US NL imp lab.
Example_RU: Аддител — US NL.
Category: pressure

NL: Additel 760 automatic pressure calibrator US
Transcription: ˈzeː.vən.ɦɔn.dərt
RU: 760
Example_NL: Additel 760 automatic pressure calibrator US.
Example_RU: 760 — Аддител US.
Category: pressure

NL: Additel 875 dry-block temperature calibrator
Transcription: ˈax.tɦɔn.dərt
RU: 875
Example_NL: Additel 875 dry-block temperature calibrator US.
Example_RU: 875 — Аддител US.
Category: pressure

NL: Ametek Crystal XP2i Druck pressure gauge US
Transcription: ˈeː.mə.tɛk
RU: Аметек
Example_NL: Ametek Crystal XP2i Druck pressure gauge US NL.
Example_RU: Аметек — US Crystal.
Category: pressure

NL: Ametek JOFRA dry-block temp calibrator DK NL
Transcription: ˈjɔ.fraː
RU: Йофра
Example_NL: Ametek JOFRA dry-block temp calibrator DK NL.
Example_RU: Йофра — DK Аметек.
Category: pressure

NL: JOFRA RTC-156 reference temp calibr DK NL
Transcription: ɑr.teːˈseː
RU: RTC
Example_NL: JOFRA RTC-156 reference temp calibr DK NL imp.
Example_RU: RTC — Йофра DK.
Category: pressure

NL: JOFRA PTC-125 portable temp calibrator DK NL
Transcription: peː.teːˈseː
RU: PTC
Example_NL: JOFRA PTC-125 portable temp calibrator DK NL.
Example_RU: PTC — Йофра DK.
Category: pressure

NL: Isotech UK reference temperature calibrators
Transcription: ˈaɪ.soː.tɛk
RU: Айзотек
Example_NL: Isotech UK reference temperature calibrators NL.
Example_RU: Айзотек — UK NL.
Category: pressure

NL: Isotech Pegasus drywell oven temp calibr UK
Transcription: ˈpɛ.ɣɑ.sʌs
RU: Пегасус
Example_NL: Isotech Pegasus drywell oven temp calibr UK NL.
Example_RU: Пегасус — Айзотек.
Category: pressure

NL: Isotech 935 dry block furnace UK NL imp lab
Transcription: ˈneː.ɣən.dər.teː.fɛɪf
RU: 935
Example_NL: Isotech 935 dry block furnace UK NL imp lab.
Example_RU: 935 — Айзотек.
Category: pressure

NL: Hart Scientific 9173 metrology dry-block US
Transcription: ɦɑrt
RU: Харт
Example_NL: Hart Scientific 9173 metrology dry-block US NL.
Example_RU: Харт — Fluke US.
Category: pressure

NL: Fluke 7341 high-temp calibration bath US NL
Transcription: ˈzeː.vən.driː.veːr.tɪx
RU: 7341
Example_NL: Fluke 7341 high-temp calibration bath US NL imp.
Example_RU: 7341 — Флюк US.
Category: pressure

NL: Fluke 1586A Super-DAQ data logger US NL imp
Transcription: fɛɪf.tiːn.ax.tɪɣ.zɛs
RU: 1586
Example_NL: Fluke 1586A Super-DAQ data logger US NL imp.
Example_RU: 1586 — Флюк US.
Category: pressure

NL: Fluke 1620A DewK temperature humidity logger
Transcription: ˈzɛs.tiːn.tʋeː.tɪx
RU: 1620
Example_NL: Fluke 1620A DewK temp humidity logger US NL imp.
Example_RU: 1620 — Флюк US.
Category: pressure

NL: Vaisala HMP110 humidity probe FI NL meet inst
Transcription: vaɪˈsɑ.laː
RU: Вайсала
Example_NL: Vaisala HMP110 humidity probe FI NL meet inst.
Example_RU: Вайсала — FI NL.
Category: pressure

NL: Vaisala HMK15 humidity calibrator salt FI NL
Transcription: ɦɛm.kɛːˈfɛɪftɪn
RU: HMK15
Example_NL: Vaisala HMK15 humidity calibrator salt FI NL imp.
Example_RU: HMK15 — Вайсала.
Category: pressure

NL: Vaisala HMT330 transmitter humid temp FI NL
Transcription: ɦɛm.teːˈdriː.dər.tiːx
RU: HMT330
Example_NL: Vaisala HMT330 transmitter humid temp FI NL.
Example_RU: HMT330 — Вайсала.
Category: pressure

NL: Vaisala MM70 oil moisture transmitter FI NL
Transcription: ɛm.ɛmˈzeːvən.tɪx
RU: MM70
Example_NL: Vaisala MM70 oil moisture transmitter FI NL imp.
Example_RU: MM70 — Вайсала.
Category: pressure

NL: Vaisala DM70 portable dewpoint meter FI NL
Transcription: deː.ɛmˈzeːvən.tɪx
RU: DM70
Example_NL: Vaisala DM70 portable dewpoint meter FI NL imp.
Example_RU: DM70 — Вайсала.
Category: pressure

NL: Vaisala GMP251 CO2 meet probe FI NL kas teelt
Transcription: ɣeː.ɛmˈtʋeː.fɛɪf.eːn
RU: GMP251
Example_NL: Vaisala GMP251 CO2 meet probe FI NL kas teelt.
Example_RU: GMP251 — Вайсала кас.
Category: pressure

NL: Vaisala WXT536 weerstation NL FI fix vast
Transcription: ʋɛɪ.ɛks.teːˈfɛɪfdrieˈzɛs
RU: WXT536
Example_NL: Vaisala WXT536 weerstation NL FI fix vast meet.
Example_RU: WXT536 — Вайс. метео.
Category: pressure

NL: Honeywell HumidIcon HIH8000 sensor humid US
Transcription: ˈɦɔ.nɪ.ʋɛl
RU: Хонивелл
Example_NL: Honeywell HumidIcon HIH8000 sensor humid US NL.
Example_RU: Хонивелл — US NL.
Category: pressure

NL: E+E Elektronik Engerwitzdorf AT humidity sens
Transcription: eː.plyːsˈeː
RU: ЭплюсЭ
Example_NL: E+E Elektronik Engerwitzdorf AT humidity sensor.
Example_RU: ЭплюсЭ — AT датчик.
Category: pressure

NL: Rotronic Bassersdorf CH humidity transmitter
Transcription: roːˈtroː.nɪk
RU: Ротроник
Example_NL: Rotronic Bassersdorf CH humidity transmitter NL.
Example_RU: Ротроник — CH NL.
Category: pressure

NL: Michell Instruments UK dewpoint analyzer FI
Transcription: ˈmɪ.tʃəl
RU: Мичелл
Example_NL: Michell Instruments UK dewpoint analyzer FI imp.
Example_RU: Мичелл — UK FI.
Category: pressure

NL: Endress Hauser CH AT process humidity dewp NL
Transcription: ˈɛn.drɛs ˈɦɑu.zər
RU: Эндресс
Example_NL: Endress Hauser CH AT process humidity dewp NL.
Example_RU: Эндресс — CH AT NL.
Category: pressure

NL: Endress Hauser Promass coriolis mass flow CH
Transcription: proːˈmas
RU: Промасс
Example_NL: Endress Hauser Promass coriolis mass flow CH NL.
Example_RU: Промасс — Эндр. CH.
Category: pressure

NL: Endress Hauser Promag electromagnetic flow CH
Transcription: proːˈmɑɣ
RU: Промаг
Example_NL: Endress Hauser Promag electromagnetic flow CH.
Example_RU: Промаг — Эндр. CH.
Category: pressure

NL: Endress Hauser Cerabar pressure transmitter CH
Transcription: seːˈraː.bɑr
RU: Церабар
Example_NL: Endress Hauser Cerabar pressure transmitter CH.
Example_RU: Церабар — Эндр. CH.
Category: pressure

NL: Endress Hauser Deltabar diff pressure CH NL
Transcription: ˈdɛl.taː.bɑr
RU: Дельтабар
Example_NL: Endress Hauser Deltabar diff pressure CH NL imp.
Example_RU: Дельтабар — Эндр.
Category: pressure

NL: Yokogawa JP EJX pressure transmitter NL imp
Transcription: jɔ.koːˈɣaː.ʋaː
RU: Йокогава
Example_NL: Yokogawa JP EJX pressure transmitter NL imp NL.
Example_RU: Йокогава — JP NL.
Category: pressure

NL: Yokogawa DPharp EJA dual sensor pressure JP
Transcription: ˈdiː.fɑrp
RU: ДиФарп
Example_NL: Yokogawa DPharp EJA dual sensor pressure JP NL.
Example_RU: ДиФарп — Йокогава.
Category: pressure

NL: Rosemount Emerson 3051 pressure transmitter US
Transcription: ˈroːz.maʊnt
RU: Розмаунт
Example_NL: Rosemount Emerson 3051 pressure transmitter US.
Example_RU: Розмаунт — US.
Category: pressure

NL: Rosemount 3144 temperature transmitter US NL
Transcription: ˈdriː.dʌi.zənt.ɦɔn.dərt.fɛɪr.tiːn.tiɪn
RU: 3144
Example_NL: Rosemount 3144 temperature transmitter US NL imp.
Example_RU: 3144 — Розмаунт.
Category: pressure

NL: Rosemount 644 head-mount temp transmitter US
Transcription: ˈzɛs.veːr.tiːx.fɛɪr
RU: 644
Example_NL: Rosemount 644 head-mount temp transmitter US NL.
Example_RU: 644 — Розмаунт.
Category: pressure

NL: Honeywell ST3000 SmartLine pressure US NL imp
Transcription: ɛsˈteː
RU: ST
Example_NL: Honeywell ST3000 SmartLine pressure US NL imp.
Example_RU: ST — Хонивелл.
Category: pressure

NL: Krohne Duisburg DE Optimass coriolis NL imp
Transcription: ˈkroː.nə
RU: Кроне
Example_NL: Krohne Duisburg DE Optimass coriolis NL imp NL.
Example_RU: Кроне — DE NL.
Category: pressure

NL: Fluke 5522A multifunction calibrator US NL
Transcription: fluːk
RU: Флюк
Example_NL: Fluke 5522A multifunction calibrator US NL imp.
Example_RU: Флюк 5522 — US.
Category: electrical

NL: Fluke 5500A multifunction calibrator US NL
Transcription: ˈfɛɪf.dʌi.zənt.fɛɪfɦɔn.dərt
RU: 5500
Example_NL: Fluke 5500A multifunction calibrator US NL imp.
Example_RU: 5500 — Флюк US.
Category: electrical

NL: Fluke 5700A reference multifunction cal US
Transcription: ˈfɛɪf.zeː.vən.zeː.ʋən.ɦɔn.dərt
RU: 5700
Example_NL: Fluke 5700A reference multifunction cal US NL.
Example_RU: 5700 — Флюк US.
Category: electrical

NL: Fluke 5720A reference multifunction cal lab
Transcription: ˈfɛɪf.zeː.vən.tʋɛɪn.tɪx
RU: 5720
Example_NL: Fluke 5720A reference multifunction cal lab US.
Example_RU: 5720 — Флюк US.
Category: electrical

NL: Fluke 5730A high-performance calibrator US NL
Transcription: ˈfɛɪf.zeː.vən.driː.dər.tɪx
RU: 5730
Example_NL: Fluke 5730A high-performance calibrator US NL.
Example_RU: 5730 — Флюк US.
Category: electrical

NL: Fluke 8508A reference multimeter 8.5 digit US
Transcription: ˈax.tdʌi.zənt.fɛɪfɦɔn.dərt.ax
RU: 8508
Example_NL: Fluke 8508A reference multimeter 8.5 digit US.
Example_RU: 8508 — Флюк US.
Category: electrical

NL: Fluke 8588A reference multimeter primary US
Transcription: ax.tdʌi.zənt.fɛɪfɦɔn.dərt.ax.tax.tɪx
RU: 8588
Example_NL: Fluke 8588A reference multimeter primary US NL.
Example_RU: 8588 — Флюк US.
Category: electrical

NL: Fluke 5790A AC voltage measurement US NL imp
Transcription: ˈfɛɪf.zeː.vən.neː.ɣən.tɪx
RU: 5790
Example_NL: Fluke 5790A AC voltage measurement US NL imp.
Example_RU: 5790 — Флюк US.
Category: electrical

NL: Fluke 7526A precision process calibrator US
Transcription: ˈzeː.vən.fɛɪf.tʋeː.zes.tɪx
RU: 7526
Example_NL: Fluke 7526A precision process calibrator US NL.
Example_RU: 7526 — Флюк US.
Category: electrical

NL: Fluke 9100 universal calibrator basics US NL
Transcription: ˈneː.ɣəndʌi.zənt.ɦɔn.dərt
RU: 9100
Example_NL: Fluke 9100 universal calibrator basics US NL.
Example_RU: 9100 — Флюк US.
Category: electrical

NL: Keysight 3458A 8.5 digit DMM reference US
Transcription: ˈkeː.saɪt
RU: Кейсайт
Example_NL: Keysight 3458A 8.5 digit DMM reference US NL.
Example_RU: Кейсайт — US.
Category: electrical

NL: Keysight 34465A 6.5 digit DMM Truevolt US NL
Transcription: ˈdriː.fɛɪf.tiːn.fɛɪf.tʋeː
RU: 34465
Example_NL: Keysight 34465A 6.5 digit DMM Truevolt US NL.
Example_RU: 34465 — Кейсайт.
Category: electrical

NL: Keysight 34470A 7.5 digit DMM Truevolt US NL
Transcription: ˈdriː.fɛɪf.tiːn.neː.ɣən.veː.tiːn
RU: 34470
Example_NL: Keysight 34470A 7.5 digit DMM Truevolt US NL.
Example_RU: 34470 — Кейсайт.
Category: electrical

NL: Keysight U1241C handheld DMM 4000 count US
Transcription: jʉːˈtʋɛlf.veːr.tɪɣˈeːn
RU: U1241
Example_NL: Keysight U1241C handheld DMM 4000 count US NL.
Example_RU: U1241 — Кейсайт.
Category: electrical

NL: Keysight B2912A precision SMU source measure
Transcription: beːˈtʋeː.neːɣən.tiːn.tʋeː
RU: B2912
Example_NL: Keysight B2912A precision SMU source measure US.
Example_RU: B2912 — Кейсайт.
Category: electrical

NL: Tektronix US scope DMM oscilloscope NL imp
Transcription: ˌtɛkˈtroː.nɪks
RU: Тектроникс
Example_NL: Tektronix US scope DMM oscilloscope NL imp lab.
Example_RU: Тектроникс — US осц.
Category: electrical

NL: Tektronix MDO3024 mixed-domain oscilloscope
Transcription: ɛm.deː.oːˈdriː.nul.tʋeː.veːr
RU: MDO3024
Example_NL: Tektronix MDO3024 mixed-domain oscilloscope US.
Example_RU: MDO3024 — Тект.
Category: electrical

NL: Tektronix DPO5104B digital phosphor scope US
Transcription: deː.peː.oːˈfɛɪf.eːn.veːr
RU: DPO5104
Example_NL: Tektronix DPO5104B digital phosphor scope US NL.
Example_RU: DPO5104 — Тект.
Category: electrical

NL: Yokogawa DLM5000 mixed-signal scope JP NL imp
Transcription: deː.ɛlˈɛm
RU: ДэЛэМ
Example_NL: Yokogawa DLM5000 mixed-signal scope JP NL imp.
Example_RU: ДэЛэМ — Йокогава.
Category: electrical

NL: Yokogawa GS200 precision DC source JP NL imp
Transcription: ɣeː.ɛsˈtʋeː
RU: ГС200
Example_NL: Yokogawa GS200 precision DC source JP NL imp lab.
Example_RU: ГС200 — Йокогава.
Category: electrical

NL: R&S RTM3004 oscilloscope Rohde Schwarz DE
Transcription: aːr.ɛnˈɛs
RU: РандС
Example_NL: R&S RTM3004 oscilloscope Rohde Schwarz DE NL.
Example_RU: РандС — DE NL.
Category: electrical

NL: R&S RTO6 high-end oscilloscope DE Rohde NL
Transcription: ɑr.teː.oːˈzɛs
RU: РТО6
Example_NL: R&S RTO6 high-end oscilloscope DE Rohde NL imp.
Example_RU: РТО6 — РандС DE.
Category: electrical

NL: R&S FSV3000 spectrum analyzer signal DE NL
Transcription: ɛf.ɛsˈveːdriː
RU: FSV3
Example_NL: R&S FSV3000 spectrum analyzer signal DE NL imp.
Example_RU: FSV3 — РандС DE.
Category: electrical

NL: R&S FPC1500 spectrum analyzer basic DE NL
Transcription: ɛf.peːˈseː.ɦɔn.dərt
RU: FPC1500
Example_NL: R&S FPC1500 spectrum analyzer basic DE NL imp.
Example_RU: FPC1500 — РандС.
Category: electrical

NL: Anritsu MS2090A field master spectrum JP NL
Transcription: ɑnˈrɪt.suː
RU: Анрицу
Example_NL: Anritsu MS2090A field master spectrum JP NL imp.
Example_RU: Анрицу — JP NL.
Category: electrical

NL: Tinsley Precision Instruments UK resistor std
Transcription: ˈtɪn.zliː
RU: Тинсли
Example_NL: Tinsley Precision Instruments UK resistor std lab.
Example_RU: Тинсли — UK резист.
Category: electrical

NL: ESI SR-1010 transfer standard resistor US lab
Transcription: iː.ɛsˈaɪ
RU: ЕСИ
Example_NL: ESI SR-1010 transfer standard resistor US lab cal.
Example_RU: ЕСИ — US резист.
Category: electrical

NL: Guildline UK PHL precision Hamon resistor US
Transcription: ˈɡɪlt.laɪn
RU: Гилдлайн
Example_NL: Guildline UK PHL precision Hamon resistor US CA.
Example_RU: Гилдлайн — CA US.
Category: electrical

NL: Megger MOM2 micro ohmmeter UK NL meet inst
Transcription: ˈmɛ.ɣər
RU: Меггер
Example_NL: Megger MOM2 micro ohmmeter UK NL meet inst kalibr.
Example_RU: Меггер — UK NL.
Category: electrical

NL: Megger MIT525 insulation tester 5kV UK NL
Transcription: ɛm.aɪˈteː.fɛɪf.tʋeː.fɛɪf
RU: MIT525
Example_NL: Megger MIT525 insulation tester 5kV UK NL kalibr.
Example_RU: MIT525 — Меггер.
Category: electrical

NL: Megger TTR300 ratio tester transfo UK NL
Transcription: tiː.tiːˈɛr
RU: ТТР
Example_NL: Megger TTR300 ratio tester transfo UK NL kalibr.
Example_RU: ТТР — Меггер.
Category: electrical

NL: HV Hipot Megger insulation breakdown UK NL
Transcription: ˈɦaɪ.pɔt
RU: Хайпот
Example_NL: HV Hipot Megger insulation breakdown UK NL kal.
Example_RU: Хайпот — Меггер.
Category: electrical

NL: Doble F6150 protection relay test set UK US
Transcription: ˈdoː.bəl
RU: Добль
Example_NL: Doble F6150 protection relay test set UK US lab.
Example_RU: Добль — UK US.
Category: electrical

NL: Omicron CMC 356 protection test set Klagenfu
Transcription: ˈɔ.mi.krɔn
RU: Омикрон
Example_NL: Omicron CMC 356 protection test set Klagenfurt AT.
Example_RU: Омикрон — AT NL.
Category: electrical

NL: Omicron CMC 256plus protection relay test AT
Transcription: seːmˈseː.tʋeː.fɛɪf.zes
RU: CMC256
Example_NL: Omicron CMC 256plus protection relay test AT NL.
Example_RU: CMC256 — Омикрон.
Category: electrical

NL: Omicron CMS 356 amplifier protection test AT
Transcription: seːmˈɛs
RU: CMS
Example_NL: Omicron CMS 356 amplifier protection test AT NL.
Example_RU: CMS — Омикрон AT.
Category: electrical

NL: Omicron CT Analyzer protection relay CT AT
Transcription: seːˈteː
RU: CT
Example_NL: Omicron CT Analyzer protection relay CT AT NL.
Example_RU: CT — Омикрон AT.
Category: electrical

NL: Omicron CPC 100 multi-test power system AT
Transcription: seː.peːˈseː
RU: CPC
Example_NL: Omicron CPC 100 multi-test power system AT NL.
Example_RU: CPC — Омикрон AT.
Category: electrical

NL: Manta Test Systems MTS-1710 protection CA US
Transcription: ˈmɑn.taː
RU: Манта
Example_NL: Manta Test Systems MTS-1710 protection CA US.
Example_RU: Манта — CA US.
Category: electrical

NL: ISA Italy DRTS protection relay test set IT
Transcription: ˈiː.zaː
RU: ИЗА
Example_NL: ISA Italy DRTS protection relay test set IT NL.
Example_RU: ИЗА — IT NL.
Category: electrical

NL: Megger SVERKER 900 protection relay tester
Transcription: ˈsvɛr.kər
RU: Сверкер
Example_NL: Megger SVERKER 900 protection relay tester UK NL.
Example_RU: Сверкер — Меггер.
Category: electrical

NL: OMICRON RelaySimTest software protection test
Transcription: reː.leːˈsɪm.tɛst
RU: РелейСимТ
Example_NL: OMICRON RelaySimTest software protection test AT.
Example_RU: РелейСимТ — Омикрон.
Category: electrical

NL: Megger Pulsar protection relay test set UK
Transcription: ˈpʌl.zɑr
RU: Пульсар
Example_NL: Megger Pulsar protection relay test set UK NL.
Example_RU: Пульсар — Меггер.
Category: electrical

NL: Manta Lynx II protection relay test set CA
Transcription: lɪŋks
RU: Линкс
Example_NL: Manta Lynx II protection relay test set CA US.
Example_RU: Линкс — Манта.
Category: electrical

NL: DV Power CBA-2000 circuit breaker analyzer
Transcription: deːˈveː
RU: ДВ
Example_NL: DV Power CBA-2000 circuit breaker analyzer SE.
Example_RU: ДВ — SE NL.
Category: electrical

NL: DV Power TRT63 transformer ratio tester SE
Transcription: tɛr.teːˈtʋeː
RU: ТРТ
Example_NL: DV Power TRT63 transformer ratio tester SE NL.
Example_RU: ТРТ — DV Power.
Category: electrical

NL: DV Power RMO50TD micro ohm meter contact SE
Transcription: ɛr.ɛm.oːˈfɛɪf.tɪx
RU: RMO50
Example_NL: DV Power RMO50TD micro ohm meter contact SE NL.
Example_RU: RMO50 — DV Power.
Category: electrical

NL: Vanguard Instruments US transformer tester
Transcription: ˈvɛn.ɡaːrt
RU: Вангард
Example_NL: Vanguard Instruments US transformer tester NL.
Example_RU: Вангард — US NL.
Category: electrical

NL: PowerDB software cal data management Megger
Transcription: ˈpɑu.ərdeːˈbeː
RU: ПауэрДБ
Example_NL: PowerDB software cal data management Megger UK.
Example_RU: ПауэрДБ — Меггер.
Category: electrical

NL: Beamex CMX software calibratie database FI NL
Transcription: seː.ɛmˈɛks
RU: ЦэМэИкс
Example_NL: Beamex CMX software calibratie database FI NL.
Example_RU: ЦэМэИкс — Биамекс.
Category: electrical

NL: PrimePlus Indysoft cal software US NL kalibr
Transcription: praɪmˈplʌs
RU: ПраймПлюс
Example_NL: PrimePlus Indysoft cal software US NL kalibratie.
Example_RU: ПраймПлюс — US ПО.
Category: electrical

NL: GageList cal management cloud SaaS US NL imp
Transcription: ˈɣeːʒ.lɪst
RU: ГейджЛист
Example_NL: GageList cal management cloud SaaS US NL imp lab.
Example_RU: ГейджЛист — US SaaS.
Category: electrical

NL: MET/CAL Fluke calibration software lab US NL
Transcription: mɛt.kɛl
RU: МетКал
Example_NL: MET/CAL Fluke calibration software lab US NL.
Example_RU: МетКал — Флюк.
Category: electrical

NL: MET/TEAM Fluke cal asset management US NL
Transcription: mɛt.tiːm
RU: МетТим
Example_NL: MET/TEAM Fluke cal asset management US NL imp.
Example_RU: МетТим — Флюк.
Category: electrical

NL: Procal UK cal management software NL imp lab
Transcription: proːˈkɛl
RU: Прокал
Example_NL: Procal UK cal management software NL imp lab.
Example_RU: Прокал — UK ПО.
Category: electrical

NL: Beamex Logical asset management cal FI NL
Transcription: ˈlɔ.dʒi.kəl
RU: Лоджикал
Example_NL: Beamex Logical asset management cal FI NL imp.
Example_RU: Лоджикал — Биам.
Category: electrical

NL: OPTI cal indysoft Microsoft Win cal SW US
Transcription: ˈɔp.tiː.kɛl
RU: Оптикал
Example_NL: OPTI cal indysoft Microsoft Win cal SW US NL.
Example_RU: Оптикал — US ПО.
Category: electrical

NL: ProCalV5 cal software validation FDA US NL
Transcription: proː.kɛlˈfɛɪf
RU: ПроКалV5
Example_NL: ProCalV5 cal software validation FDA US NL imp.
Example_RU: ПроКалV5 — US ПО.
Category: electrical

NL: AssetSmart Indysoft asset management cal US
Transcription: ˈɛ.sɛt.smɑrt
RU: АссетСмарт
Example_NL: AssetSmart Indysoft asset management cal US NL.
Example_RU: АссетСмарт — US ПО.
Category: electrical

NL: Genesys Cal2010 cal management UK NL imp lab
Transcription: ˈdʒɛ.nə.sɪs
RU: Дженисис
Example_NL: Genesys Cal2010 cal management UK NL imp lab.
Example_RU: Дженисис — UK ПО.
Category: electrical

NL: Mitutoyo JP precision measurement gauges NL
Transcription: mɪ.tuːˈtoː.joː
RU: Митутойо
Example_NL: Mitutoyo JP precision measurement gauges NL imp.
Example_RU: Митутойо — JP NL.
Category: electrical

NL: Mitutoyo schuifmaat caliper digital JP NL imp
Transcription: ˈskɵɪf.maːt
RU: Схёйфмаат
Example_NL: Mitutoyo schuifmaat caliper digital JP NL imp.
Example_RU: Схёйфмаат — Мит.
Category: electrical

NL: Mitutoyo micrometer Imperial Metric JP NL imp
Transcription: maɪ.kroːˈmeː.tər
RU: Микрометер
Example_NL: Mitutoyo micrometer Imperial Metric JP NL imp.
Example_RU: Микрометер — Мит.
Category: electrical

NL: Mitutoyo Linear Height SD digital JP NL
Transcription: ˈlɪ.ni.ər
RU: Линеар
Example_NL: Mitutoyo Linear Height SD digital JP NL hoogte.
Example_RU: Линеар — Митутойо.
Category: electrical

NL: Mitutoyo Crysta-Apex CMM JP NL coördinaten
Transcription: krɪs.tɑˈɛ.pɛks
RU: КристаАпекс
Example_NL: Mitutoyo Crysta-Apex CMM JP NL coördinaten meet.
Example_RU: КристаАпекс — CMM.
Category: electrical

NL: Zeiss CONTURA G2 CMM coordinate measure DE
Transcription: tsaɪs
RU: Цайсс
Example_NL: Zeiss CONTURA G2 CMM coordinate measure DE NL.
Example_RU: Цайсс — DE CMM.
Category: electrical

NL: Zeiss XENOS metrology CMM ultra-precision DE
Transcription: ˈzeː.nɔs
RU: Ксенос
Example_NL: Zeiss XENOS metrology CMM ultra-precision DE NL.
Example_RU: Ксенос — Цайсс DE.
Category: electrical

NL: Hexagon Manufacturing Intelligence GLOBAL CMM
Transcription: ˈɦɛk.sa.ɣɔn
RU: Гексагон
Example_NL: Hexagon Manufacturing Intelligence GLOBAL CMM SE.
Example_RU: Гексагон — SE NL.
Category: electrical

NL: Hexagon Leitz Reference HP CMM ultra-prec DE
Transcription: laɪts
RU: Лейтц
Example_NL: Hexagon Leitz Reference HP CMM ultra-prec DE NL.
Example_RU: Лейтц — Гексаг.
Category: electrical

NL: Hexagon Romer absolute arm portable CMM SE
Transcription: roːˈmɛr
RU: Ромер
Example_NL: Hexagon Romer absolute arm portable CMM SE FR NL.
Example_RU: Ромер — Гексаг.
Category: electrical

NL: Faro Edge ScanArm portable CMM laser scan US
Transcription: ˈfaː.roː
RU: Фаро
Example_NL: Faro Edge ScanArm portable CMM laser scan US NL.
Example_RU: Фаро — US портат.
Category: electrical

NL: Faro Vantage S6 laser tracker tracker US NL
Transcription: ˈvɛn.tɪdʒ
RU: Вантадж
Example_NL: Faro Vantage S6 laser tracker tracker US NL imp.
Example_RU: Вантадж — Фаро.
Category: electrical

NL: Leica AT960 laser tracker absolute US NL
Transcription: ˈlɛɪ.kaː
RU: Лейка
Example_NL: Leica AT960 laser tracker absolute US NL Hexagon.
Example_RU: Лейка — Гексаг.
Category: electrical

NL: API Radian laser tracker US NL Automated Prec
Transcription: ɛɪ.peːˈaɪ
RU: ЭйПиАй
Example_NL: API Radian laser tracker US NL Automated Precis.
Example_RU: ЭйПиАй — US.
Category: electrical

NL: Wenzel Wiesthal DE CMM scanArm Lh65 NL imp
Transcription: ˈʋɛn.tsəl
RU: Венцель
Example_NL: Wenzel Wiesthal DE CMM scanArm Lh65 NL imp lab.
Example_RU: Венцель — DE NL.
Category: electrical

NL: Werth Messtechnik Gießen DE multi-sensor CMM
Transcription: veːrt
RU: Верт
Example_NL: Werth Messtechnik Gießen DE multi-sensor CMM NL.
Example_RU: Верт — DE NL.
Category: electrical

NL: Mitutoyo gauge block grade K JIS lab JP NL
Transcription: ɣeːʒ blɔk
RU: Гейдж блок
Example_NL: Mitutoyo gauge block grade K JIS lab JP NL meet.
Example_RU: Гейдж блок — Мит. JP.
Category: dimensional

NL: Mitutoyo SurfTest SJ-410 ruwheid JP NL
Transcription: sɵrf tɛst
RU: СёрфТест
Example_NL: Mitutoyo SurfTest SJ-410 ruwheid JP NL Ra Rz.
Example_RU: СёрфТест — Мит.
Category: dimensional

NL: Mitutoyo Roundtest RA-2200 rondheid JP NL
Transcription: raʊndˈtɛst
RU: Раунд
Example_NL: Mitutoyo Roundtest RA-2200 rondheid JP NL meet.
Example_RU: Раунд — Мит. JP.
Category: dimensional

NL: Mitutoyo Contracer CV-3200 contour JP NL
Transcription: kɔnˈtreː.sər
RU: Контрейсер
Example_NL: Mitutoyo Contracer CV-3200 contour JP NL meet.
Example_RU: Контрейсер — Мит.
Category: dimensional

NL: Mitutoyo Formtracer SV-C4500 form profile JP
Transcription: fɔrmˈtreː.sər
RU: ФормТрейсер
Example_NL: Mitutoyo Formtracer SV-C4500 form profile JP NL.
Example_RU: ФормТрейсер — Мит.
Category: dimensional

NL: Mahr OMS Esslingen DE precisie gauge meet
Transcription: mɑːr
RU: Мар
Example_NL: Mahr OMS Esslingen DE precisie gauge meet NL.
Example_RU: Мар — DE гейдж.
Category: dimensional

NL: Mahr MarSurf XR1 surface roughness Ra Rz NL
Transcription: mɑːrsɵrf
RU: МарСёрф
Example_NL: Mahr MarSurf XR1 surface roughness Ra Rz NL DE.
Example_RU: МарСёрф — Мар.
Category: dimensional

NL: Mahr MarTest tactile gauge DE NL meten lab
Transcription: mɑːrtɛst
RU: МарТест
Example_NL: Mahr MarTest tactile gauge DE NL meten lab plus.
Example_RU: МарТест — Мар.
Category: dimensional

NL: Mahr MarCator dial indicator DE NL meten cal
Transcription: mɑːrˈkaː.tɔr
RU: МарКатор
Example_NL: Mahr MarCator dial indicator DE NL meten cal lab.
Example_RU: МарКатор — Мар.
Category: dimensional

NL: Mahr Millimar EMG signal cond DE NL gauge sig
Transcription: ˈmɪ.liː.mɑːr
RU: Миллимар
Example_NL: Mahr Millimar EMG signal cond DE NL gauge signal.
Example_RU: Миллимар — Мар DE.
Category: dimensional

NL: Hommel Etamic JENOPTIK DE roughness meet inst
Transcription: ˈɦɔ.məl
RU: Хоммель
Example_NL: Hommel Etamic JENOPTIK DE roughness meet inst NL.
Example_RU: Хоммель — JENOPT DE.
Category: dimensional

NL: Taylor Hobson Surtronic UK roughness Ra Rz NL
Transcription: ˈteː.lər ˈɦɔp.sən
RU: Тейлор Хобсон
Example_NL: Taylor Hobson Surtronic UK roughness Ra Rz NL.
Example_RU: Тейлор — UK NL.
Category: dimensional

NL: Taylor Hobson Form Talysurf UK profile lab
Transcription: ˈtɛ.liː.sɵrf
RU: Талисёрф
Example_NL: Taylor Hobson Form Talysurf UK profile lab NL.
Example_RU: Талисёрф — Тейлор.
Category: dimensional

NL: Bruker Alicona InfiniteFocus optical 3D DE
Transcription: ˈɑ.li.koː.naː
RU: Аликона
Example_NL: Bruker Alicona InfiniteFocus optical 3D AT DE NL.
Example_RU: Аликона — AT DE.
Category: dimensional

NL: Bruker Dektak stylus profilometer US NL imp
Transcription: ˈdɛk.tɑk
RU: Дектак
Example_NL: Bruker Dektak stylus profilometer US NL imp lab.
Example_RU: Дектак — Брукер.
Category: dimensional

NL: Keyence VR-5000 3D optical profilometer JP NL
Transcription: ˈkiː.ɛns
RU: Кейенс
Example_NL: Keyence VR-5000 3D optical profilometer JP NL.
Example_RU: Кейенс — JP NL.
Category: dimensional

NL: Keyence IM-7000 image dimension scope JP NL
Transcription: aɪ.ɛmˈzeː.vən
RU: IM-7000
Example_NL: Keyence IM-7000 image dimension scope JP NL imp.
Example_RU: IM-7000 — Кейенс.
Category: dimensional

NL: Keyence XM-1000 mobile CMM gauge JP NL imp
Transcription: ɛks.ɛmˈeːn
RU: XM-1000
Example_NL: Keyence XM-1000 mobile CMM gauge JP NL imp lab.
Example_RU: XM-1000 — Кейенс.
Category: dimensional

NL: Carl Zeiss O-INSPECT optical CMM combi DE NL
Transcription: oː ɪnˈspɛkt
RU: ОИнспект
Example_NL: Carl Zeiss O-INSPECT optical CMM combi DE NL lab.
Example_RU: ОИнспект — Цайсс.
Category: dimensional

NL: Mitutoyo Crysta-Plus M572 manual CMM JP NL
Transcription: ˈkrɪs.tɑ plʌs
RU: КристаПлюс
Example_NL: Mitutoyo Crysta-Plus M572 manual CMM JP NL imp.
Example_RU: КристаПлюс — Мит.
Category: dimensional

NL: Mitutoyo PJ-A3000 profile projector JP NL imp
Transcription: peːʒeːˈaː
RU: ПэЖэА
Example_NL: Mitutoyo PJ-A3000 profile projector JP NL imp lab.
Example_RU: ПэЖэА — Мит. JP.
Category: dimensional

NL: Mitutoyo QuickScope manual vision system JP
Transcription: kʋɪk.skoːp
RU: Квиксоп
Example_NL: Mitutoyo QuickScope manual vision system JP NL.
Example_RU: Квиксоп — Мит.
Category: dimensional

NL: Mitutoyo TM toolmakers microscope JP NL imp
Transcription: tiː.ɛm
RU: ТэЭм
Example_NL: Mitutoyo TM toolmakers microscope JP NL imp lab.
Example_RU: ТэЭм — Мит.
Category: dimensional

NL: Olympus BX53 microscope lab JP NL imp meten
Transcription: oːˈlɪm.pʌs
RU: Олимпус
Example_NL: Olympus BX53 microscope lab JP NL imp meten meten.
Example_RU: Олимпус — JP NL.
Category: dimensional

NL: Nikon ECLIPSE LV150N microscope industriële JP
Transcription: ˈnaɪ.kən
RU: Никон
Example_NL: Nikon ECLIPSE LV150N microscope industriële JP.
Example_RU: Никон — JP NL.
Category: dimensional

NL: Leica DM6 M materiaal microscope DE CH NL imp
Transcription: ˈlɛɪ.kaː
RU: Лейка
Example_NL: Leica DM6 M materiaal microscope DE CH NL imp.
Example_RU: Лейка — CH DE NL.
Category: dimensional

NL: Zeiss SteREO Discovery V20 stereo microsc DE
Transcription: ˈzɪt.eː.reː.oː
RU: СтеРЕО
Example_NL: Zeiss SteREO Discovery V20 stereo microscope DE.
Example_RU: СтеРЕО — Цайсс.
Category: dimensional

NL: Bruker AFM atomic force microscope DE US NL
Transcription: ɛf.ɛmˈeːn
RU: АФМ
Example_NL: Bruker AFM atomic force microscope DE US NL imp.
Example_RU: АФМ — Брукер.
Category: dimensional

NL: JEOL JSM-7900F SEM scanning electron JP NL
Transcription: ˈdʒiː.oːl
RU: Джеол
Example_NL: JEOL JSM-7900F SEM scanning electron JP NL imp.
Example_RU: Джеол — JP NL.
Category: dimensional

NL: FEI Thermo Fisher Helios SEM FIB US NL imp
Transcription: ˈfeː.iː
RU: ФЭИ
Example_NL: FEI Thermo Fisher Helios SEM FIB US NL imp lab.
Example_RU: ФЭИ — Termo Fish US.
Category: dimensional

NL: Hitachi SU3500 SEM scanning electron JP NL
Transcription: ɦiˈtɑ.tʃiː
RU: Хитачи
Example_NL: Hitachi SU3500 SEM scanning electron JP NL imp.
Example_RU: Хитачи — JP NL.
Category: dimensional

NL: Zeiss EVO MA15 SEM material DE NL imp lab
Transcription: ˈeː.voː
RU: ЭВО
Example_NL: Zeiss EVO MA15 SEM material DE NL imp lab DE NL.
Example_RU: ЭВО — Цайсс DE.
Category: dimensional

NL: Tescan VEGA3 SEM CZ NL imp lab Brno Czech
Transcription: ˈtɛs.kən
RU: Тескан
Example_NL: Tescan VEGA3 SEM CZ NL imp lab Brno Czech Rep.
Example_RU: Тескан — CZ NL.
Category: dimensional

NL: X-ray fluorescence XRF Bruker S2 Puma DE NL
Transcription: ɛks reː
RU: Икс-рей
Example_NL: X-ray fluorescence XRF Bruker S2 Puma DE NL imp.
Example_RU: Икс-рей — XRF.
Category: dimensional

NL: Niton XL3t XRF handheld analyzer Thermo US NL
Transcription: ˈnaɪ.tən
RU: Найтон
Example_NL: Niton XL3t XRF handheld analyzer Thermo US NL imp.
Example_RU: Найтон — US Termo.
Category: dimensional

NL: Olympus DELTA XRF handheld JP US NL imp lab
Transcription: ˈdɛl.taː
RU: Дельта
Example_NL: Olympus DELTA XRF handheld JP US NL imp lab cal.
Example_RU: Дельта — Олимпус.
Category: dimensional

NL: PANalytical Almelo NL XRD XRF Malvern UK NL
Transcription: ˌpɛn.ɑ.ˈli.ti.kəl
RU: ПАНалит
Example_NL: PANalytical Almelo NL XRD XRF Malvern UK NL Spec.
Example_RU: ПАНалит — NL UK.
Category: dimensional

NL: Rigaku Tokyo JP XRD XRF instrumenten NL imp
Transcription: riˈɣaː.kuː
RU: Ригаку
Example_NL: Rigaku Tokyo JP XRD XRF instrumenten NL imp lab.
Example_RU: Ригаку — JP NL.
Category: dimensional

NL: Spectro AMETEK Kleve DE OES spectrometer NL
Transcription: ˈspɛk.troː
RU: Спектро
Example_NL: Spectro AMETEK Kleve DE OES spectrometer NL imp.
Example_RU: Спектро — DE NL.
Category: dimensional

NL: Hitachi NITON XL5 portable XRF analyzer JP US
Transcription: aɪ.ɛlˈfɛɪf
RU: XL5
Example_NL: Hitachi NITON XL5 portable XRF analyzer JP US NL.
Example_RU: XL5 — Найтон.
Category: dimensional

NL: Bruker S8 Tiger wavelength XRF spectrometer DE
Transcription: ɛsˈax
RU: С8
Example_NL: Bruker S8 Tiger wavelength XRF spectrometer DE NL.
Example_RU: С8 — Брукер DE.
Category: dimensional

NL: PerkinElmer Avio 220 ICP-OES atomic emiss US
Transcription: ˈpɵr.kɪn.ɛl.mər
RU: ПёркинЭлмер
Example_NL: PerkinElmer Avio 220 ICP-OES atomic emiss US NL.
Example_RU: ПёркинЭлмер — US.
Category: dimensional

NL: Agilent 8900 ICP-MS triple quad US NL imp lab
Transcription: ˈɛ.dʒi.lənt
RU: Аджилент
Example_NL: Agilent 8900 ICP-MS triple quad US NL imp lab.
Example_RU: Аджилент — US NL.
Category: dimensional

NL: Thermo Fisher iCAP RQ ICP-MS US NL imp lab
Transcription: ˈθɵr.moː
RU: Термо
Example_NL: Thermo Fisher iCAP RQ ICP-MS US NL imp lab spec.
Example_RU: Термо — US NL.
Category: dimensional

NL: Shimadzu JP UV-Vis spectrofotometer NL imp lab
Transcription: ʃiˈmɑdz.suː
RU: Шимадзу
Example_NL: Shimadzu JP UV-Vis spectrofotometer NL imp lab.
Example_RU: Шимадзу — JP NL.
Category: dimensional

NL: Hach DR3900 colorimeter waterkwaliteit NL US
Transcription: ɦɑk
RU: Хак
Example_NL: Hach DR3900 colorimeter waterkwaliteit NL US imp.
Example_RU: Хак — US NL.
Category: dimensional

NL: WTW Multi 3630 pH EC O2 meter DE Xylem NL
Transcription: veː.teːˈveː
RU: ВэТэВэ
Example_NL: WTW Multi 3630 pH EC O2 meter DE Xylem NL meten.
Example_RU: ВэТэВэ — Xylem DE.
Category: dimensional

NL: Mettler SevenExcellence pH meter lab CH NL
Transcription: ˈsɛ.vən
RU: Севен
Example_NL: Mettler SevenExcellence pH meter lab CH NL imp.
Example_RU: Севен — Меттлер.
Category: dimensional

NL: Mettler InLab pH elektrode lab CH NL imp meet
Transcription: ˈɪn.lɛp
RU: ИнЛаб
Example_NL: Mettler InLab pH elektrode lab CH NL imp meet cal.
Example_RU: ИнЛаб — Меттлер.
Category: dimensional

NL: Hanna Instruments HI98129 pH EC meter pen US
Transcription: ˈɦɛ.naː
RU: Ханна
Example_NL: Hanna Instruments HI98129 pH EC meter pen US NL.
Example_RU: Ханна — US NL.
Category: dimensional

NL: Bluelab Truncheon EC meter NZ NL imp kweek
Transcription: ˈbluː.lɛp
RU: Блюлаб
Example_NL: Bluelab Truncheon EC meter NZ NL imp kweek hydro.
Example_RU: Блюлаб — NZ NL.
Category: dimensional

NL: Bluelab Combo Meter pH EC temp NZ NL imp
Transcription: ˈkɔm.boː
RU: Комбо
Example_NL: Bluelab Combo Meter pH EC temp NZ NL imp kweek.
Example_RU: Комбо — Блюлаб NZ.
Category: dimensional

NL: Bluelab Guardian Monitor inline pH EC NZ NL
Transcription: ˈɣɑːr.di.ən
RU: Гардиан
Example_NL: Bluelab Guardian Monitor inline pH EC NZ NL kas.
Example_RU: Гардиан — Блюлаб.
Category: dimensional

NL: Eutech CON 11 EC TDS meter US NL imp lab
Transcription: jɵˈtɛk
RU: Юутек
Example_NL: Eutech CON 11 EC TDS meter US NL imp lab pH meet.
Example_RU: Юутек — US NL.
Category: dimensional

NL: Atago JP refractometer Brix sap concentratie NL
Transcription: aˈtaː.ɣoː
RU: Атаго
Example_NL: Atago JP refractometer Brix sap concentratie NL.
Example_RU: Атаго — JP NL.
Category: dimensional

NL: Atago Master M digital refractometer JP NL imp
Transcription: ˈmɑs.tər
RU: Мастер
Example_NL: Atago Master M digital refractometer JP NL imp.
Example_RU: Мастер — Атаго.
Category: dimensional

NL: Sigma Aldrich US chemicaliën NL imp lab Merck
Transcription: ˈsɪɣ.maː
RU: Сигма
Example_NL: Sigma Aldrich US chemicaliën NL imp lab Merck DE.
Example_RU: Сигма — US Merck.
Category: dimensional

NL: Merck Millipore Sigma-Aldrich lab chemie DE NL
Transcription: mɛrk
RU: Мерк
Example_NL: Merck Millipore Sigma-Aldrich lab chemie DE NL.
Example_RU: Мерк — DE NL.
Category: dimensional

NL: Thermo Scientific Orion Star A329 pH EC US NL
Transcription: oːˈraɪ.ən
RU: Орион
Example_NL: Thermo Scientific Orion Star A329 pH EC US NL.
Example_RU: Орион — Термо US.
Category: dimensional

NL: Knauer Berlin DE HPLC chromatograaf NL imp lab
Transcription: ˈknɑu.ər
RU: Кнауэр
Example_NL: Knauer Berlin DE HPLC chromatograaf NL imp lab.
Example_RU: Кнауэр — DE NL.
Category: dimensional

NL: Agilent 1260 Infinity HPLC chromatograaf US
Transcription: ɪnˈfɪ.ni.tiː
RU: Инфинити
Example_NL: Agilent 1260 Infinity HPLC chromatograaf US NL.
Example_RU: Инфинити — Аджил.
Category: dimensional

NL: Waters Alliance HPLC US chromatograaf NL imp
Transcription: ˈʋɔː.tərs
RU: Уотерс
Example_NL: Waters Alliance HPLC US chromatograaf NL imp lab.
Example_RU: Уотерс — US NL.
Category: dimensional

NL: Shimadzu Nexera HPLC chromatograaf JP NL imp
Transcription: nɛˈksɛ.raː
RU: Нексера
Example_NL: Shimadzu Nexera HPLC chromatograaf JP NL imp lab.
Example_RU: Нексера — Шимадзу.
Category: dimensional

NL: Agilent 7890B GC gas chromatograph US NL imp
Transcription: ˈzeː.vən.ax.tnɪɣ.tɪɣ
RU: 7890
Example_NL: Agilent 7890B GC gas chromatograph US NL imp lab.
Example_RU: 7890 — Аджилент.
Category: dimensional

NL: Agilent 5977 MS mass spectrometer GC US NL
Transcription: ˈfɛɪf.neː.ɣən.veːr.zeː.vən.zeː.vən
RU: 5977
Example_NL: Agilent 5977 MS mass spectrometer GC US NL imp.
Example_RU: 5977 — Аджилент.
Category: dimensional

NL: Thermo Q Exactive HF Orbitrap MS US NL lab
Transcription: ˈɔr.biː.trɛp
RU: Орбитрап
Example_NL: Thermo Q Exactive HF Orbitrap MS US NL lab spec.
Example_RU: Орбитрап — Термо.
Category: dimensional

NL: Sciex Triple Quad 6500+ MS US NL imp lab
Transcription: ˈsaɪ.ɛks
RU: Сайекс
Example_NL: Sciex Triple Quad 6500+ MS US NL imp lab spec.
Example_RU: Сайекс — US NL.
Category: dimensional

NL: Bruker Bruker EVOQ LC-MS US DE NL imp lab
Transcription: ˈbruː.kər
RU: Брукер
Example_NL: Bruker EVOQ LC-MS US DE NL imp lab spec mass.
Example_RU: Брукер — DE US NL.
Category: dimensional

NL: Mettler Toledo SevenCompact pH/EC lab CH NL
Transcription: ˈseː.vən
RU: Севен
Example_NL: Mettler Toledo SevenCompact pH EC lab CH NL imp.
Example_RU: Севен — Меттлер.
Category: dimensional

NL: Mettler Toledo Densito digital densimeter CH
Transcription: ˈdɛn.zi.toː
RU: Денсито
Example_NL: Mettler Toledo Densito digital densimeter CH NL.
Example_RU: Денсито — Меттлер.
Category: dimensional

NL: Anton Paar Graz AT viscosimeter densimeter NL
Transcription: ˈɑn.tən pɑːr
RU: Антон Паар
Example_NL: Anton Paar Graz AT viscosimeter densimeter NL.
Example_RU: Антон Паар — AT.
Category: dimensional

NL: Anton Paar DMA 5000 M densimeter AT NL imp
Transcription: deː.ɛmˈaː
RU: ДМА
Example_NL: Anton Paar DMA 5000 M densimeter AT NL imp lab.
Example_RU: ДМА — Антон Паар.
Category: dimensional

NL: Anton Paar SVM 3001 Stabinger viscosimeter AT
Transcription: ˈstɑ.bɪŋ.ər
RU: Штабингер
Example_NL: Anton Paar SVM 3001 Stabinger viscosimeter AT NL.
Example_RU: Штабингер — Антон.
Category: dimensional

NL: Brookfield US viscometer rotational NL imp lab
Transcription: ˈbrʊk.fiːld
RU: Брукфилд
Example_NL: Brookfield US viscometer rotational NL imp lab.
Example_RU: Брукфилд — US NL.
Category: dimensional

NL: Brookfield DV2T digital viscometer US NL imp
Transcription: deː.veːˈtʋeːteː
RU: ДВ2
Example_NL: Brookfield DV2T digital viscometer US NL imp lab.
Example_RU: ДВ2 — Брукфилд.
Category: dimensional

NL: ISO IEC 17025 algemene eisen testlabs accred
Transcription: seː.veː.ɛn
RU: ИСО17025
Example_NL: ISO IEC 17025 algemene eisen testlabs accred NL.
Example_RU: ИСО17025 — лаб.
Category: accred

NL: ILAC International Laboratory Accreditation
Transcription: aɪˈlɛk
RU: ИЛАК
Example_NL: ILAC International Laboratory Accreditation Coop.
Example_RU: ИЛАК — межд. лаб.
Category: accred

NL: ILAC MRA mutual recognition arrangement lab
Transcription: ɛm.ɑrˈeː
RU: МРА
Example_NL: ILAC MRA mutual recognition arrangement lab cal.
Example_RU: МРА — ИЛАК.
Category: accred

NL: IAF International Accreditation Forum certif
Transcription: aɪ.eːˈɛf
RU: ИАФ
Example_NL: IAF International Accreditation Forum certif NL.
Example_RU: ИАФ — межд. серт.
Category: accred

NL: EA European Cooperation for Accreditation EU
Transcription: iːˈeː
RU: ЕА
Example_NL: EA European Cooperation for Accreditation EU lab.
Example_RU: ЕА — EU аккред.
Category: accred

NL: RvA Raad voor Accreditatie NL nationaal accr
Transcription: ɛr.veːˈaː
RU: РвА
Example_NL: RvA Raad voor Accreditatie NL nationaal accred.
Example_RU: РвА — NL аккред.
Category: accred

NL: DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle DE accred
Transcription: ˈdɑks
RU: ДАккС
Example_NL: DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle DE accred lab.
Example_RU: ДАккС — DE аккред.
Category: accred

NL: UKAS United Kingdom Accreditation Service lab
Transcription: ˈjuː.kɛs
RU: ЮКАС
Example_NL: UKAS United Kingdom Accreditation Service lab UK.
Example_RU: ЮКАС — UK аккред.
Category: accred

NL: COFRAC Comité français d'accréditation FR
Transcription: ˈkɔ.frɑk
RU: КОФРАК
Example_NL: COFRAC Comité français d accréditation FR lab.
Example_RU: КОФРАК — FR аккред.
Category: accred

NL: ACCREDIA accreditatie organisatie IT lab cal
Transcription: ɑˈkreː.di.aː
RU: Аккредия
Example_NL: ACCREDIA accreditatie organisatie IT lab cal.
Example_RU: Аккредия — IT.
Category: accred

NL: BELAC Belgium accreditation organisation BE
Transcription: ˈbeː.lɑk
RU: БеЛак
Example_NL: BELAC Belgium accreditation organisation BE lab.
Example_RU: БеЛак — BE аккред.
Category: accred

NL: SAS Schweizerische Akkreditierungsstelle CH
Transcription: sɑs
RU: САС
Example_NL: SAS Schweizerische Akkreditierungsstelle CH lab.
Example_RU: САС — CH аккред.
Category: accred

NL: SWEDAC Swedish Board for Accreditation SE
Transcription: ˈsʋeː.dɑk
RU: Сведак
Example_NL: SWEDAC Swedish Board for Accreditation SE lab.
Example_RU: Сведак — SE аккред.
Category: accred

NL: FINAS Finnish Accreditation Service FI lab
Transcription: ˈfiː.nɑs
RU: Финас
Example_NL: FINAS Finnish Accreditation Service FI lab cal.
Example_RU: Финас — FI аккред.
Category: accred

NL: NORSK AKKREDITERING Norway NA accred lab cal
Transcription: ˈnɔrsk
RU: Норск
Example_NL: NORSK AKKREDITERING NA Norway accred lab cal.
Example_RU: Норск — NO аккред.
Category: accred

NL: DANAK Den danske akkrediteringsfond DK lab
Transcription: ˈdaː.nɑk
RU: Данак
Example_NL: DANAK Den danske akkrediteringsfond DK lab cal.
Example_RU: Данак — DK аккред.
Category: accred

NL: PCA Polskie Centrum Akredytacji PL lab cal
Transcription: peː.seːˈaː
RU: ПЦА
Example_NL: PCA Polskie Centrum Akredytacji PL lab cal.
Example_RU: ПЦА — PL аккред.
Category: accred

NL: ENAC España Entidad Nacional Acreditación ES
Transcription: ˈeː.nɑk
RU: ЭНАК
Example_NL: ENAC España Entidad Nacional Acreditación ES.
Example_RU: ЭНАК — ES аккред.
Category: accred

NL: IPAC Instituto Português Acreditação PT lab
Transcription: ˈiː.pɑk
RU: ИПАК
Example_NL: IPAC Instituto Português Acreditação PT lab cal.
Example_RU: ИПАК — PT аккред.
Category: accred

NL: ISO 17020 inspectie body accreditatie eisen
Transcription: ˈzeː.vən.tiːn.tʋɛɪntɪɣ
RU: 17020
Example_NL: ISO 17020 inspectie body accreditatie eisen NL.
Example_RU: 17020 — ИСО лаб.
Category: accred

NL: ISO 15189 medische labs accreditatie eisen
Transcription: fɛɪftiːn.ɦɔn.dərt.ax.tnɪɣ
RU: 15189
Example_NL: ISO 15189 medische labs accreditatie eisen NL.
Example_RU: 15189 — мед.лаб.
Category: accred

NL: ISO 17011 accred body eisen lab cal CB inspect
Transcription: ˈzeː.vən.tiːn.ɛlf
RU: 17011
Example_NL: ISO 17011 accred body eisen lab cal CB inspect.
Example_RU: 17011 — аккред.орг.
Category: accred

NL: ISO 17034 referentiemateriaal producent eisen
Transcription: ˈzeː.vən.tiːn.veːr.dər.tɪɣ
RU: 17034
Example_NL: ISO 17034 referentiemateriaal producent eisen.
Example_RU: 17034 — реф.мат.
Category: accred

NL: ISO 17043 proficiency testing schema eisen
Transcription: ˈzeː.vən.tiːn.driː.veːr.tɪɣ
RU: 17043
Example_NL: ISO 17043 proficiency testing schema eisen lab.
Example_RU: 17043 — proficiency.
Category: accred

NL: VIM JCGM 200:2012 international metrology voc
Transcription: viːm
RU: ВИМ
Example_NL: VIM JCGM 200 2012 international metrology vocab.
Example_RU: ВИМ — метр. словарь.
Category: accred

NL: GUM JCGM 100:2008 uncertainty in measurement
Transcription: ɣʌm
RU: ГУМ
Example_NL: GUM JCGM 100 2008 uncertainty in measurement.
Example_RU: ГУМ — неопредел.
Category: accred

NL: JCGM Joint Committee Guides in Metrology BIPM
Transcription: ʒeː.seː.dʒeːˈɛm
RU: ЖСжэМ
Example_NL: JCGM Joint Committee Guides in Metrology BIPM.
Example_RU: ЖСжэМ — BIPM руков.
Category: accred

NL: EURACHEM CITAC uncertainty guide quantification
Transcription: jʉˈrɑ.kəm
RU: Юрахем
Example_NL: EURACHEM CITAC uncertainty guide quantification.
Example_RU: Юрахем — EU неопр.
Category: accred

NL: CRM certified reference material producer NIST
Transcription: seː.ɑrˈɛm
RU: ЦРМ
Example_NL: CRM certified reference material producer NIST.
Example_RU: ЦРМ — серт. реф.мат.
Category: accred

NL: LGC Laboratory Government Chemist UK CRM imp
Transcription: ɛlˈdʒiː.seː
RU: ЭлДжиСи
Example_NL: LGC Laboratory Government Chemist UK CRM imp NL.
Example_RU: ЭлДжиСи — UK CRM.
Category: accred

NL: IRMM JRC Geel BE CRM EU referentiemateriaal
Transcription: aɪ.ɑr.ɛmˈɛm
RU: ИРММ
Example_NL: IRMM JRC Geel BE CRM EU referentiemateriaal lab.
Example_RU: ИРММ — BE CRM EU.
Category: accred

NL: Hach Lange QC water standard reference DE NL
Transcription: lɑŋ.ə
RU: Ланге
Example_NL: Hach Lange QC water standard reference DE NL imp.
Example_RU: Ланге — Хак DE.
Category: accred

NL: Sigma-Aldrich CRM RTC referentie water US NL
Transcription: ɑr.tɛˈseː
RU: РТЦ
Example_NL: Sigma-Aldrich CRM RTC referentie water US NL imp.
Example_RU: РТЦ — Сигма US NL.
Category: accred

NL: NIST SRM Standard Reference Material US lab
Transcription: ɛs.ɑrˈɛm
RU: СРМ
Example_NL: NIST SRM Standard Reference Material US lab cal.
Example_RU: СРМ — НИСТ US.
Category: accred

NL: NIST CRM 1640a trace elements natural water
Transcription: ˈzɛs.tiːn.fɛɪr.tiɣ
RU: 1640
Example_NL: NIST CRM 1640a trace elements natural water lab.
Example_RU: 1640 — НИСТ US.
Category: accred

NL: ISO 9001 kwaliteit managementsysteem certifi
Transcription: ˈneː.ɣən.dʌi.zənt.eːn
RU: 9001
Example_NL: ISO 9001 kwaliteit managementsysteem certificat.
Example_RU: 9001 — ИСО QMS.
Category: accred

NL: ISO 14001 milieu managementsysteem cert NL
Transcription: veːr.tiːn.dʌi.zənt.eːn
RU: 14001
Example_NL: ISO 14001 milieu managementsysteem cert NL EHS.
Example_RU: 14001 — ИСО EMS.
Category: accred

NL: ISO 45001 OHSMS arbeidsveiligheid managementsy
Transcription: fɛɪf.eːn.veːr.tɪɣ.dʌi.zənt
RU: 45001
Example_NL: ISO 45001 OHSMS arbeidsveiligheid managementsys.
Example_RU: 45001 — ИСО OHS.
Category: accred

NL: ISO 50001 energie managementsysteem EnMS NL
Transcription: fɛɪf.tɪɣ.dʌi.zənt.eːn
RU: 50001
Example_NL: ISO 50001 energie managementsysteem EnMS NL.
Example_RU: 50001 — ИСО EnMS.
Category: accred

NL: ISO 22000 voedselveiligheid managementsysteem
Transcription: tʋeː.eːn.tʋɛɪntɪɣ.dʌi.zənt
RU: 22000
Example_NL: ISO 22000 voedselveiligheid managementsysteem NL.
Example_RU: 22000 — ИСО FSMS.
Category: accred

NL: ISO 27001 informatiebeveiliging ISMS NL audit
Transcription: zeː.vən.eːn.tʋɛɪntɪɣ.dʌi.zənt
RU: 27001
Example_NL: ISO 27001 informatiebeveiliging ISMS NL audit.
Example_RU: 27001 — ИСО ISMS.
Category: accred

NL: ISO 17021 audit certificatie body eisen lab NL
Transcription: ˈzeː.vən.tiːn.tʋɛɪntɪɣ.eːn
RU: 17021
Example_NL: ISO 17021 audit certificatie body eisen lab NL.
Example_RU: 17021 — ИСО серт.
Category: accred

NL: ISO 17065 productcertificatie eisen body NL
Transcription: ˈzeː.vən.tiːn.fɛɪfɛnzɛs.tɪɣ
RU: 17065
Example_NL: ISO 17065 productcertificatie eisen body NL.
Example_RU: 17065 — ИСО prod.
Category: accred

NL: KIWA NL inspectie certificatie water bouw imp
Transcription: ˈkiː.ʋaː
RU: Кива
Example_NL: KIWA NL inspectie certificatie water bouw imp.
Example_RU: Кива — NL серт.
Category: accred

NL: DEKRA DE inspectie keuring certificatie auto
Transcription: ˈdeː.kraː
RU: Декра
Example_NL: DEKRA DE inspectie keuring certificatie auto NL.
Example_RU: Декра — DE NL.
Category: accred

NL: TÜV Rheinland DE inspectie certificatie NL
Transcription: tʏf ˈrɛɪn.lɑnt
RU: ТЮВ Рейн
Example_NL: TÜV Rheinland DE inspectie certificatie NL imp.
Example_RU: ТЮВ — DE NL.
Category: accred

NL: TÜV SÜD DE inspectie certificatie auto NL imp
Transcription: tʏf zyt
RU: ТЮВ Зюд
Example_NL: TÜV SÜD DE inspectie certificatie auto NL imp.
Example_RU: ТЮВ Зюд — DE NL.
Category: accred

NL: TÜV NORD DE inspectie certificatie energie NL
Transcription: tʏf nɔrt
RU: ТЮВ Норд
Example_NL: TÜV NORD DE inspectie certificatie energie NL.
Example_RU: ТЮВ Норд — DE NL.
Category: accred

NL: Bureau Veritas FR inspectie certificatie NL
Transcription: byˈroː veːriˈtas
RU: БВ
Example_NL: Bureau Veritas FR inspectie certificatie NL FR.
Example_RU: БВ — FR NL.
Category: accred

NL: SGS Société Générale de Surveillance CH NL
Transcription: ɛs.dʒiːˈɛs
RU: СжэДжиЭс
Example_NL: SGS Société Générale de Surveillance CH NL Genev.
Example_RU: СжэДжиЭс — CH NL.
Category: accred

NL: Lloyd's Register UK inspectie scheepvaart cert
Transcription: lɔɪdz
RU: Ллойдс
Example_NL: Lloyd's Register UK inspectie scheepvaart cert NL.
Example_RU: Ллойдс — UK NL.
Category: accred

NL: DNV Det Norske Veritas Oslo NO Hovik cert NL
Transcription: deː.ɛnˈveː
RU: ДНВ
Example_NL: DNV Det Norske Veritas Oslo NO Hovik cert NL.
Example_RU: ДНВ — NO NL.
Category: accred

NL: Intertek UK testing inspection certification
Transcription: ˈɪn.tər.tɛk
RU: Интертек
Example_NL: Intertek UK testing inspection certification NL.
Example_RU: Интертек — UK NL.
Category: accred

NL: Eurofins testing inspection food chemicals NL
Transcription: jɵˈroː.fɪns
RU: Эурофинс
Example_NL: Eurofins testing inspection food chemicals NL.
Example_RU: Эурофинс — LU NL.
Category: accred

NL: Element Materials Technology UK lab CMM cal
Transcription: ˈɛ.lə.mənt
RU: Элемент
Example_NL: Element Materials Technology UK lab CMM cal NL.
Example_RU: Элемент — UK NL.
Category: accred

NL: TÜV Süd National Engineering Lab UK NEL flow
Transcription: ɛnˈiːɛl
RU: НЕЛ
Example_NL: TÜV Süd National Engineering Lab UK NEL flow cal.
Example_RU: НЕЛ — UK поток.
Category: accred

NL: CMC Calibration Measurement Capability NMI lab
Transcription: seː.ɛmˈseː
RU: ЦМЦ
Example_NL: CMC Calibration Measurement Capability NMI lab.
Example_RU: ЦМЦ — лаб. возмож.
Category: accred

NL: BMC Best Measurement Capability lab cal NL imp
Transcription: beː.ɛmˈseː
RU: БМЦ
Example_NL: BMC Best Measurement Capability lab cal NL imp.
Example_RU: БМЦ — лаб. возм.
Category: accred

NL: DKD Deutscher Kalibrierdienst legacy DE accred
Transcription: deː.kaːˈdeː
RU: ДКД
Example_NL: DKD Deutscher Kalibrierdienst legacy DE accred.
Example_RU: ДКД — DE legacy.
Category: accred

NL: NABL India National Accreditation Board lab IN
Transcription: ˈnɛ.bəl
RU: НАБЛ
Example_NL: NABL India National Accreditation Board lab IN.
Example_RU: НАБЛ — IN аккред.
Category: accred

NL: CNAS China National Accreditation Service lab
Transcription: seː.ɛnˈɛs
RU: СНАС
Example_NL: CNAS China National Accreditation Service lab CN.
Example_RU: СНАС — CN аккред.
Category: accred

NL: KAS Korean Accreditation System lab KR cal
Transcription: kɑs
RU: КАС
Example_NL: KAS Korean Accreditation System lab KR cal NL.
Example_RU: КАС — KR аккред.
Category: accred

NL: VLAG Vlaamse accreditatie BE legacy lab cal
Transcription: vlɑɣ
RU: Влаг
Example_NL: VLAG Vlaamse accreditatie BE legacy lab cal NL.
Example_RU: Влаг — BE NL.
Category: accred

NL: ANAB ANSI National Accreditation Board US lab
Transcription: ˈɛ.nɛb
RU: Энаб
Example_NL: ANAB ANSI National Accreditation Board US lab cal.
Example_RU: Энаб — US аккред.
Category: accred

NL: A2LA American Association Lab Accreditation US
Transcription: eː.tʋeːˈɛl.eː
RU: А2ЛА
Example_NL: A2LA American Association Lab Accreditation US.
Example_RU: А2ЛА — US аккред.
Category: accred

NL: IANZ International Accreditation New Zealand NZ
Transcription: aɪˈɛnz
RU: ИАНЗ
Example_NL: IANZ International Accreditation New Zealand NZ.
Example_RU: ИАНЗ — NZ аккред.
Category: accred

NL: NATA National Association Testing Authorities AU
Transcription: ˈnɑ.taː
RU: НАТА
Example_NL: NATA National Association Testing Authorities AU.
Example_RU: НАТА — AU аккред.
Category: accred

NL: Standards New Zealand NZ standardisation body
Transcription: ˈstɛn.dərts
RU: Стандардс
Example_NL: Standards New Zealand NZ standardisation body lab.
Example_RU: Стандардс — NZ.
Category: accred

NL: Standards Australia AS standardisation body
Transcription: oːˈstreː.li.aː
RU: Аустралия
Example_NL: Standards Australia AS standardisation body lab.
Example_RU: Аустралия — AU.
Category: accred

NL: NEN Nederlands Normalisatie Instituut NL Delft
Transcription: nɛn
RU: Нен
Example_NL: NEN Nederlands Normalisatie Instituut NL Delft.
Example_RU: Нен — NL стандарт.
Category: accred

NL: DIN Deutsches Institut für Normung DE Berlin
Transcription: dɪn
RU: ДИН
Example_NL: DIN Deutsches Institut für Normung DE Berlin std.
Example_RU: ДИН — DE станд.
Category: accred

NL: BSI British Standards Institution UK London
Transcription: biː.ɛsˈaɪ
RU: БСИ
Example_NL: BSI British Standards Institution UK London std.
Example_RU: БСИ — UK стандарт.
Category: accred

NL: AFNOR Association Française Normalisation FR
Transcription: ˈɑf.nɔːr
RU: АФНОР
Example_NL: AFNOR Association Française Normalisation FR.
Example_RU: АФНОР — FR станд.
Category: accred

NL: UNI Italië Ente Nazionale Italiano Unificaz IT
Transcription: ˈuː.niː
RU: УНИ
Example_NL: UNI Italië Ente Nazionale Italiano Unificazione.
Example_RU: УНИ — IT станд.
Category: accred

NL: AENOR Asociación Española de Normalización ES
Transcription: eːˈnɔːr
RU: АЭНОР
Example_NL: AENOR Asociación Española de Normalización ES.
Example_RU: АЭНОР — ES станд.
Category: accred

NL: GOST Russian state standard organization RU
Transcription: ɣɔst
RU: ГОСТ
Example_NL: GOST Russian state standard organization RU std.
Example_RU: ГОСТ — RU станд.
Category: accred

NL: Bronkhorst NL Ruurlo mass flow controllers
Transcription: ˈbrɔŋ.ɦɔrst
RU: Бронкхорст
Example_NL: Bronkhorst NL Ruurlo mass flow controllers gas.
Example_RU: Бронкхорст — NL газ.
Category: flow

NL: Bronkhorst EL-FLOW Prestige MFC gas NL Ruurlo
Transcription: ɛlˈfloː
RU: ЭлФлоу
Example_NL: Bronkhorst EL-FLOW Prestige MFC gas NL Ruurlo.
Example_RU: ЭлФлоу — Бронк. NL.
Category: flow

NL: Bronkhorst CORI-FLOW coriolis mass flow NL
Transcription: ˈkɔ.riː.floː
RU: КориФлоу
Example_NL: Bronkhorst CORI-FLOW coriolis mass flow NL gas.
Example_RU: КориФлоу — Бронк.
Category: flow

NL: Bronkhorst FLEXI-FLOW digital MFC NL gas R
Transcription: ˈflɛk.siː.floː
RU: ФлексиФлоу
Example_NL: Bronkhorst FLEXI-FLOW digital MFC NL gas Ruurlo.
Example_RU: ФлексиФлоу — Бронк.
Category: flow

NL: Bronkhorst LIQUI-FLOW liquid mass flow NL
Transcription: ˈlɪ.kʋiː.floː
RU: ЛиквиФлоу
Example_NL: Bronkhorst LIQUI-FLOW liquid mass flow NL Ruurlo.
Example_RU: ЛиквиФлоу — Бронк.
Category: flow

NL: Bronkhorst mini-CORI-FLOW micro flow lab NL
Transcription: ˈmɪ.niːˈkɔ.riː
RU: МиниКори
Example_NL: Bronkhorst mini-CORI-FLOW micro flow lab NL Ruur.
Example_RU: МиниКори — Бронк.
Category: flow

NL: MKS Instruments US gas flow MFC controllers NL
Transcription: ɛm.kaːˈɛs
RU: МКС
Example_NL: MKS Instruments US gas flow MFC controllers NL.
Example_RU: МКС — US NL.
Category: flow

NL: MKS GE50 mass flow controller analog NL US imp
Transcription: ɣeːˈeː.fɛɪftɪɣ
RU: GE50
Example_NL: MKS GE50 mass flow controller analog NL US imp.
Example_RU: GE50 — МКС US.
Category: flow

NL: MKS GM50A digital mass flow controller US NL
Transcription: ɣeː.ɛmˈeː
RU: GMA
Example_NL: MKS GM50A digital mass flow controller US NL imp.
Example_RU: GMA — МКС US.
Category: flow

NL: Brooks Instrument US SLA mass flow gas NL imp
Transcription: brʊks
RU: Брукс
Example_NL: Brooks Instrument US SLA mass flow gas NL imp.
Example_RU: Брукс — US NL.
Category: flow

NL: Brooks SLA5800 mass flow controller US NL imp
Transcription: ɛsˈɛl.ɑr
RU: SLA
Example_NL: Brooks SLA5800 mass flow controller US NL imp.
Example_RU: SLA — Брукс US.
Category: flow

NL: Brooks Quantim QMA coriolis flow US NL imp
Transcription: ˈkʋɔn.tɪm
RU: Квантим
Example_NL: Brooks Quantim QMA coriolis flow US NL imp lab.
Example_RU: Квантим — Брукс.
Category: flow

NL: Brooks Microflo digital MFC US NL imp lab gas
Transcription: ˈmaɪ.kroː.floː
RU: Микрофло
Example_NL: Brooks Microflo digital MFC US NL imp lab gas.
Example_RU: Микрофло — Брукс.
Category: flow

NL: Horiba JP Z500 mass flow controller gas NL imp
Transcription: ɦɔˈriː.baː
RU: Хориба
Example_NL: Horiba JP Z500 mass flow controller gas NL imp.
Example_RU: Хориба — JP NL.
Category: flow

NL: Horiba SD-1500 NOx exhaust gas analyzer JP NL
Transcription: ɛs.deː
RU: СД
Example_NL: Horiba SD-1500 NOx exhaust gas analyzer JP NL.
Example_RU: СД — Хориба JP.
Category: flow

NL: Horiba PG-350 portable flue gas analyzer JP NL
Transcription: peːˈɣeː
RU: ПэГэ
Example_NL: Horiba PG-350 portable flue gas analyzer JP NL.
Example_RU: ПэГэ — Хориба JP.
Category: flow

NL: Testo 350 industriële rookgasanalyse DE NL
Transcription: ˈtɛs.toː
RU: Тесто
Example_NL: Testo 350 industriële rookgasanalyse DE NL imp.
Example_RU: Тесто — DE NL.
Category: flow

NL: Testo 320 rookgasanalyse SV CV branders DE NL
Transcription: ˈdriː.ɦɔn.dərt.tʋɛɪntɪɣ
RU: 320
Example_NL: Testo 320 rookgasanalyse SV CV branders DE NL.
Example_RU: 320 — Тесто DE.
Category: flow

NL: Testo 0521 thermokoppel meting industrie DE NL
Transcription: fɛɪfˈtʋɛɪntɪɣ
RU: 0521
Example_NL: Testo 0521 thermokoppel meting industrie DE NL.
Example_RU: 0521 — Тесто DE.
Category: flow

NL: MRU OPTIMA 7 flue gas analyser DE NL imp lab
Transcription: mɑr.juː
RU: МРУ
Example_NL: MRU OPTIMA 7 flue gas analyser DE NL imp lab br.
Example_RU: МРУ — DE NL.
Category: flow

NL: ECOM J2KN rookgas industrieel DE NL imp lab
Transcription: ˈeː.kɔm
RU: ЭКОМ
Example_NL: ECOM J2KN rookgas industrieel DE NL imp lab brand.
Example_RU: ЭКОМ — DE NL.
Category: flow

NL: Drager Lübeck DE gasdetectie gasmeting NL imp
Transcription: ˈdrɛː.ɣər
RU: Дрегер
Example_NL: Drager Lübeck DE gasdetectie gasmeting NL imp.
Example_RU: Дрегер — DE NL.
Category: flow

NL: Drager X-am 5000 multi gasdetector DE NL imp
Transcription: ɛks.ɑm
RU: ИксАм
Example_NL: Drager X-am 5000 multi gasdetector DE NL imp lab.
Example_RU: ИксАм — Дрегер.
Category: flow

NL: Drager Polytron 8000 vaste gasdetector DE NL
Transcription: ˈpɔ.liː.trɔn
RU: Политрон
Example_NL: Drager Polytron 8000 vaste gasdetector DE NL imp.
Example_RU: Политрон — Дрегер.
Category: flow

NL: Industrial Scientific MX6 iBrid multi gas US
Transcription: aɪ.brɪt
RU: АйБрид
Example_NL: Industrial Scientific MX6 iBrid multi gas US NL.
Example_RU: АйБрид — Индст. US.
Category: flow

NL: RAE Systems QRAE 3 multi gasdetector US NL
Transcription: keː.ɑrˈeː
RU: КюРэйЭ
Example_NL: RAE Systems QRAE 3 multi gasdetector US NL imp.
Example_RU: КюРэйЭ — РЭЙ US.
Category: flow

NL: RAE Systems MicroRAE wearable gas radio US NL
Transcription: ˈmaɪ.kroː.reː
RU: МикроРэй
Example_NL: RAE Systems MicroRAE wearable gas radio US NL.
Example_RU: МикроРэй — РЭЙ US.
Category: flow

NL: Honeywell BW Solo single gas monitor US NL
Transcription: biː.ʋeːˈsoː.loː
RU: БВСоло
Example_NL: Honeywell BW Solo single gas monitor US NL imp.
Example_RU: БВСоло — Хони. US.
Category: flow

NL: Honeywell GasAlertMicro 5 multi gas US NL imp
Transcription: ˈmaɪ.kroː
RU: Микро
Example_NL: Honeywell GasAlertMicro 5 multi gas US NL imp.
Example_RU: Микро — Хонивелл.
Category: flow

NL: Crowcon UK Tetra 3 portable gas detector NL imp
Transcription: ˈkrɑu.kən
RU: Крокон
Example_NL: Crowcon UK Tetra 3 portable gas detector NL imp.
Example_RU: Крокон — UK NL.
Category: flow

NL: Crowcon UK F-Gas Detect FGD methane meten NL
Transcription: ˈeːf.ɣɛs
RU: ЭфГэс
Example_NL: Crowcon UK F-Gas Detect FGD methane meten NL imp.
Example_RU: ЭфГэс — Кроукон.
Category: flow

NL: Servomex UK gas analyzer paramagnetic NL imp
Transcription: sɵrˈvoː.mɛks
RU: Сёрвомекс
Example_NL: Servomex UK gas analyzer paramagnetic NL imp lab.
Example_RU: Сёрвомекс — UK NL.
Category: flow

NL: Servomex 4900 NDIR gas analyzer UK NL imp lab
Transcription: fɛɪrtiɣ.neː.ɣən.ɦɔn.dərt
RU: 4900
Example_NL: Servomex 4900 NDIR gas analyzer UK NL imp lab.
Example_RU: 4900 — Сёрвомекс.
Category: flow

NL: ABB Easyline gas analyser CH SE NL imp lab gas
Transcription: ˈiː.ziː.laɪn
RU: Изилайн
Example_NL: ABB Easyline gas analyser CH SE NL imp lab gas.
Example_RU: Изилайн — АББ.
Category: flow

NL: ABB Genie process gas analyzer CH SE NL imp
Transcription: ˈdʒiː.niː
RU: Джини
Example_NL: ABB Genie process gas analyzer CH SE NL imp lab.
Example_RU: Джини — АББ CH.
Category: flow

NL: Emerson Rosemount X-STREAM gas analyzer US NL
Transcription: ˈɛk.striːm
RU: Икстрим
Example_NL: Emerson Rosemount X-STREAM gas analyzer US NL.
Example_RU: Икстрим — Эмерсон.
Category: flow

NL: Siemens Ultramat 6 NDIR CO CO2 analyzer DE NL
Transcription: ˈʊl.traː.mɑt
RU: Ультрамат
Example_NL: Siemens Ultramat 6 NDIR CO CO2 analyzer DE NL.
Example_RU: Ультрамат — Симнс.
Category: flow

NL: Siemens Oxymat 6 O2 analyzer paramagnetic DE
Transcription: ˈɔk.siː.mɑt
RU: Оксимат
Example_NL: Siemens Oxymat 6 O2 analyzer paramagnetic DE NL.
Example_RU: Оксимат — Симнс.
Category: flow

NL: Yokogawa AV550G zirconia O2 analyzer JP NL imp
Transcription: aːfˈfɛɪfɦɔn.dərt
RU: AV550
Example_NL: Yokogawa AV550G zirconia O2 analyzer JP NL imp.
Example_RU: AV550 — Йокогава.
Category: flow

NL: Yokogawa OpreX gas analyzer suite JP NL imp
Transcription: ˈoː.prɛks
RU: ОпреИкс
Example_NL: Yokogawa OpreX gas analyzer suite JP NL imp lab.
Example_RU: ОпреИкс — Йокогава.
Category: flow

NL: M&C TechGroup DE gas conditioning sample NL
Transcription: ɛm.ɛn.seː
RU: МнЦ
Example_NL: M&C TechGroup DE gas conditioning sample NL imp.
Example_RU: МнЦ — DE NL.
Category: flow

NL: Bühler Technologies DE gas cooler sample NL
Transcription: ˈbyː.lər
RU: Бюлер
Example_NL: Bühler Technologies DE gas cooler sample NL imp.
Example_RU: Бюлер — DE NL.
Category: flow

NL: PMS Lighthouse particle counter US NL clean
Transcription: ˈlaɪt.ɦɑus
RU: Лайтхаус
Example_NL: PMS Lighthouse particle counter US NL cleanroom.
Example_RU: Лайтхаус — US NL.
Category: flow

NL: TSI Inc US particle counter cleanroom NL imp
Transcription: tiː.ɛsˈaɪ
RU: ТСИ
Example_NL: TSI Inc US particle counter cleanroom NL imp lab.
Example_RU: ТСИ — US NL.
Category: flow

NL: TSI AeroTrak handheld particle counter US NL
Transcription: ˈɛ.roː.trɛk
RU: АэроТрак
Example_NL: TSI AeroTrak handheld particle counter US NL imp.
Example_RU: АэроТрак — ТСИ.
Category: flow

NL: TSI DustTrak DRX aerosol monitor US NL imp lab
Transcription: ˈdʌst.trɛk
RU: ДастТрак
Example_NL: TSI DustTrak DRX aerosol monitor US NL imp lab.
Example_RU: ДастТрак — ТСИ.
Category: flow

NL: Met One Instruments US 3400 particle US NL imp
Transcription: mɛt ʋʌn
RU: Мет Уан
Example_NL: Met One Instruments US 3400 particle US NL imp.
Example_RU: Мет Уан — US NL.
Category: flow

NL: Particle Measuring Systems PMS US NL imp clean
Transcription: ˈpɑr.ti.kəl
RU: Партикл
Example_NL: Particle Measuring Systems PMS US NL imp clean.
Example_RU: Партикл — US NL.
Category: flow

NL: Climet Instruments US particle counter clean US
Transcription: ˈklaɪ.mɛt
RU: Климет
Example_NL: Climet Instruments US particle counter clean US.
Example_RU: Климет — US NL.
Category: flow

NL: Beckman Coulter US particle Z2 cell counter US
Transcription: ˈbɛk.mən
RU: Бекман
Example_NL: Beckman Coulter US particle Z2 cell counter US NL.
Example_RU: Бекман — US NL.
Category: flow

NL: MetONE Aerocet 831 portable aerosol US NL imp
Transcription: eː.roːˈsɛt
RU: АэроСет
Example_NL: Met One Aerocet 831 portable aerosol US NL imp.
Example_RU: АэроСет — Мет Уан.
Category: flow

NL: Aerosol Dynamics US TSI dust monitor SMPS NL
Transcription: ɛ.roːˈsɔl
RU: Аэрозоль
Example_NL: Aerosol Dynamics US TSI dust monitor SMPS NL imp.
Example_RU: Аэрозоль — TSI US.
Category: flow

NL: Cleanroom ISO 14644 cleanliness particle limits
Transcription: ʊnˈzɪ.lvər
RU: Чистая
Example_NL: Cleanroom ISO 14644 cleanliness particle limits.
Example_RU: Чистая — ИСО 14644.
Category: flow

NL: ISO 14644-1 particle concentration classes NL
Transcription: veːr.tiːn.dʌi.zənt.zɛs.ɦɔn.dərt.veːr.eːn
RU: 14644-1
Example_NL: ISO 14644-1 particle concentration classes NL.
Example_RU: 14644-1 — кл. кл.
Category: flow

NL: ISO 8 ISO 7 ISO 6 ISO 5 cleanroom class NL
Transcription: ɪ.soːax
RU: ИСО 8
Example_NL: ISO 8 ISO 7 ISO 6 ISO 5 cleanroom class NL clean.
Example_RU: ИСО 8 — ИСО.
Category: flow

NL: USP 797 cleanroom pharmacy compounding US NL
Transcription: ˈzeː.vən.neː.ɣəntɪx.zeː.vən
RU: USP 797
Example_NL: USP 797 cleanroom pharmacy compounding US NL phar.
Example_RU: USP 797 — фарма US.
Category: flow

NL: EU GMP Annex 1 sterile manufacturing cleanroom
Transcription: ˈɛ.nɛks ˈeːn
RU: Аннекс 1
Example_NL: EU GMP Annex 1 sterile manufacturing cleanroom EU.
Example_RU: Аннекс 1 — GMP EU.
Category: flow

NL: Federal Standard 209E US cleanroom legacy class
Transcription: tʋeː.ɦɔn.dərt.neː.ɣən.iː
RU: 209E
Example_NL: Federal Standard 209E US cleanroom legacy class.
Example_RU: 209E — US legacy.
Category: flow

NL: HEPA filter H13 H14 efficiency cleanroom NL
Transcription: ˈɦeː.paː
RU: ХЕПА
Example_NL: HEPA filter H13 H14 efficiency cleanroom NL air.
Example_RU: ХЕПА — NL фильт.
Category: flow

NL: ULPA filter U15 U16 U17 ultra particle NL air
Transcription: ˈʊl.paː
RU: УЛПА
Example_NL: ULPA filter U15 U16 U17 ultra particle NL air.
Example_RU: УЛПА — NL фильт.
Category: flow

NL: EN 1822 HEPA filter classes EU norm air clean
Transcription: ˈeː.ɛn ˈɑx.tiːn.tʋeː.eː.ntʋɛɪntɪɣ
RU: EN 1822
Example_NL: EN 1822 HEPA filter classes EU norm air clean.
Example_RU: EN 1822 — EU фильт.
Category: flow

NL: MPPS Most Penetrating Particle Size HEPA EN
Transcription: ɛm.peː.peː.ɛs
RU: МППС
Example_NL: MPPS Most Penetrating Particle Size HEPA EN test.
Example_RU: МППС — EN тест.
Category: flow

NL: DOP PAO aerosol test HEPA leak integrity test
Transcription: deː.oːˈpeː
RU: ДОП
Example_NL: DOP PAO aerosol test HEPA leak integrity test NL.
Example_RU: ДОП — тест HEPA.
Category: flow

NL: Camfil Trosa SE air filter HEPA ULPA NL imp
Transcription: ˈkɑm.fɪl
RU: Камфил
Example_NL: Camfil Trosa SE air filter HEPA ULPA NL imp clean.
Example_RU: Камфил — SE NL.
Category: flow

NL: AAF Flanders US air filter HEPA ULPA NL imp
Transcription: eː.eːˈɛf
RU: ААФ
Example_NL: AAF Flanders US air filter HEPA ULPA NL imp NL.
Example_RU: ААФ — US NL.
Category: flow

NL: Donaldson UltraWeb dust filter US NL imp pharm
Transcription: ˈdɔ.nəld.sən
RU: Дональдсон
Example_NL: Donaldson UltraWeb dust filter US NL imp pharma.
Example_RU: Дональдсон — US.
Category: flow

NL: Mann+Hummel DE air dust filter NL imp Ludwigs
Transcription: mɑn.ˈɦʌ.məl
RU: Манн Хуммель
Example_NL: Mann+Hummel DE air dust filter NL imp Ludwigsburg.
Example_RU: Манн Хуммель — DE.
Category: flow

NL: Mahle DE filter automotive industriel NL Stutt
Transcription: ˈmɑ.lə
RU: Мале
Example_NL: Mahle DE filter automotive industriel NL Stuttg.
Example_RU: Мале — DE NL.
Category: flow

NL: BOFA UK extraction filter laser cutting NL imp
Transcription: ˈboː.faː
RU: БОФА
Example_NL: BOFA UK extraction filter laser cutting NL imp.
Example_RU: БОФА — UK NL.
Category: flow

NL: Plymovent NL Alkmaar fume extraction welding
Transcription: ˈplɪ.moː.vɛnt
RU: Плимовент
Example_NL: Plymovent NL Alkmaar fume extraction welding NL.
Example_RU: Плимовент — NL свар.
Category: flow

NL: KEMPER DE fume extraction welding NL imp Ahaus
Transcription: ˈkɛm.pər
RU: Кемпер
Example_NL: KEMPER DE fume extraction welding NL imp Ahaus.
Example_RU: Кемпер — DE NL.
Category: flow

NL: ULT DE fume extraction laser welding NL Löbau
Transcription: ʊlt
RU: УЛТ
Example_NL: ULT DE fume extraction laser welding NL Löbau.
Example_RU: УЛТ — DE NL.
Category: flow

NL: Nederman SE fume extraction welding NL imp HQ
Transcription: ˈneː.dər.mɑn
RU: Недерман
Example_NL: Nederman SE fume extraction welding NL imp HQ.
Example_RU: Недерман — SE NL.
Category: flow

NL: Aldes France ventilation extraction NL FR imp
Transcription: ˈal.dɛs
RU: Алдес
Example_NL: Aldes France ventilation extraction NL FR imp NL.
Example_RU: Алдес — FR NL.
Category: flow

NL: Soler & Palau Spain ventilation extraction NL
Transcription: soːlɛr.iː.pɑˈlɑu
RU: Солер Палау
Example_NL: Soler & Palau Spain ventilation extraction NL imp.
Example_RU: Солер Палау — ES.
Category: flow

NL: Helios Heimsheim DE ventilation extraction NL
Transcription: ˈɦeː.li.ɔs
RU: Гелиос
Example_NL: Helios Heimsheim DE ventilation extraction NL imp.
Example_RU: Гелиос — DE NL.
Category: flow

NL: Vortice IT ventilation extraction fans NL imp
Transcription: ˈvɔr.ti.tʃiː
RU: Вортиче
Example_NL: Vortice IT ventilation extraction fans NL imp NL.
Example_RU: Вортиче — IT NL.
Category: flow

NL: Tinytag UK temperature humidity logger NL imp
Transcription: ˈtaɪ.niː.tɛɡ
RU: Тайнитаг
Example_NL: Tinytag UK temperature humidity logger NL imp.
Example_RU: Тайнитаг — UK NL.
Category: env

NL: Tinytag Plus 2 TGP-4500 logger UK NL imp lab
Transcription: plʌs tʋeː
RU: Плюс 2
Example_NL: Tinytag Plus 2 TGP-4500 logger UK NL imp lab cal.
Example_RU: Плюс 2 — Тайнитаг.
Category: env

NL: Tinytag Ultra 2 TGU-4500 small logger UK NL
Transcription: ˈʊl.traː
RU: Ультра
Example_NL: Tinytag Ultra 2 TGU-4500 small logger UK NL imp.
Example_RU: Ультра — Тайнитаг.
Category: env

NL: Tinytag View 2 TV-4500 display logger UK NL
Transcription: vjuː
RU: Вью
Example_NL: Tinytag View 2 TV-4500 display logger UK NL imp.
Example_RU: Вью — Тайнитаг.
Category: env

NL: MadgeTech US data logger temp humidity NL imp
Transcription: ˈmɛdʒ.tɛk
RU: МэджТек
Example_NL: MadgeTech US data logger temp humidity NL imp lab.
Example_RU: МэджТек — US NL.
Category: env

NL: Lascar Electronics UK USB temp logger NL imp
Transcription: ˈlɑs.kər
RU: Ласкар
Example_NL: Lascar Electronics UK USB temp logger NL imp lab.
Example_RU: Ласкар — UK NL.
Category: env

NL: Lascar EL-USB-2+ data logger temp humid UK NL
Transcription: iː.ɛl
RU: ЭЛ
Example_NL: Lascar EL-USB-2+ data logger temp humid UK NL imp.
Example_RU: ЭЛ — Ласкар UK.
Category: env

NL: Lascar EL-WiFi-TH wireless logger UK NL imp
Transcription: ˈʋaɪ.faɪ
RU: ВайФай
Example_NL: Lascar EL-WiFi-TH wireless logger UK NL imp lab.
Example_RU: ВайФай — Ласкар.
Category: env

NL: Onset Hobo MX2301 temp humidity logger US NL
Transcription: ˈɔn.sɛt
RU: Онсет
Example_NL: Onset Hobo MX2301 temp humidity logger US NL imp.
Example_RU: Онсет — US NL.
Category: env

NL: Onset Hobo U23-001 outdoor data logger US NL
Transcription: ˈɦoː.boː
RU: ХоБо
Example_NL: Onset Hobo U23-001 outdoor data logger US NL imp.
Example_RU: ХоБо — Онсет US.
Category: env

NL: Onset Hobo MX1101 Bluetooth logger US NL imp
Transcription: blʉ.tuːθ
RU: Блютуз
Example_NL: Onset Hobo MX1101 Bluetooth logger US NL imp lab.
Example_RU: Блютуз — Онсет.
Category: env

NL: Vaisala DL Series viewLinc cold chain SaaS FI
Transcription: ˈvjuː.lɪŋk
RU: ВьюЛинк
Example_NL: Vaisala DL Series viewLinc cold chain SaaS FI NL.
Example_RU: ВьюЛинк — Вайсала.
Category: env

NL: Vaisala HMP155 humidity probe FI NL imp meet
Transcription: ɦɛm.peː.eːn.fɛɪfeːn.veːr
RU: HMP155
Example_NL: Vaisala HMP155 humidity probe FI NL imp meet temp.
Example_RU: HMP155 — Вайсала.
Category: env

NL: Vaisala PTB210 pressure transmitter FI NL imp
Transcription: peː.teːˈbeː
RU: ПТБ
Example_NL: Vaisala PTB210 pressure transmitter FI NL imp lab.
Example_RU: ПТБ — Вайсала.
Category: env

NL: Vaisala WXT510 weerstation FI NL imp meet vast
Transcription: ʋɛɪ.ɛks.teː
RU: ВэИксТэ
Example_NL: Vaisala WXT510 weerstation FI NL imp meet vast.
Example_RU: ВэИксТэ — Вайсала.
Category: env

NL: Davis Instruments Vantage Pro2 weerstation US
Transcription: ˈdeː.vɪs
RU: Дэвис
Example_NL: Davis Instruments Vantage Pro2 weerstation US NL.
Example_RU: Дэвис — US NL.
Category: env

NL: Davis Vantage Vue weerstation budget US NL imp
Transcription: vju
RU: Вью
Example_NL: Davis Vantage Vue weerstation budget US NL imp.
Example_RU: Вью — Дэвис US.
Category: env

NL: Ambient Weather US weerstation NL imp budget
Transcription: ˈɛm.bi.ənt
RU: Эмбиент
Example_NL: Ambient Weather US weerstation NL imp budget hobby.
Example_RU: Эмбиент — US NL.
Category: env

NL: Lufft DE meteo weerstation industrieel NL imp
Transcription: lʊft
RU: Луфт
Example_NL: Lufft DE meteo weerstation industrieel NL imp NL.
Example_RU: Луфт — DE NL.
Category: env

NL: Lufft WS502 weerstation alle-in-een DE NL imp
Transcription: veː.ɛsˈfɛɪfɦɔn.dərt.tʋeː
RU: WS502
Example_NL: Lufft WS502 weerstation alle-in-een DE NL imp.
Example_RU: WS502 — Луфт DE.
Category: env

NL: Lufft WS600 weerstation alle-in-een radar DE
Transcription: veː.ɛsˈzɛs.ɦɔn.dərt
RU: WS600
Example_NL: Lufft WS600 weerstation alle-in-een radar DE NL.
Example_RU: WS600 — Луфт DE.
Category: env

NL: Kipp Zonen Solys 2 zonnetracker NL Delft meet
Transcription: kɪp ˈzoː.nən
RU: Кипп Зонен
Example_NL: Kipp Zonen Solys 2 zonnetracker NL Delft meet sun.
Example_RU: Кипп Зонен — NL.
Category: env

NL: Kipp Zonen CMP21 pyranometer NL Delft meet zon
Transcription: seː.ɛm.peː.tʋɛɪnˈtɪx.eːn
RU: CMP21
Example_NL: Kipp Zonen CMP21 pyranometer NL Delft meet zon.
Example_RU: CMP21 — Кипп Зон.
Category: env

NL: Kipp Zonen CHP1 pyrheliometer NL Delft direct
Transcription: seː.ɦɛɪpˈeːn
RU: CHP1
Example_NL: Kipp Zonen CHP1 pyrheliometer NL Delft direct zon.
Example_RU: CHP1 — Кипп Зон.
Category: env

NL: Eppley Laboratory US pyranometer pyrheliometer
Transcription: ˈɛp.liː
RU: Эппли
Example_NL: Eppley Laboratory US pyranometer pyrheliometer NL.
Example_RU: Эппли — US NL.
Category: env

NL: Hukseflux Delft NL warmtemeting heat flux sens
Transcription: ˈɦʌks.ə.flʌks
RU: Хюксефлюкс
Example_NL: Hukseflux Delft NL warmtemeting heat flux sens.
Example_RU: Хюксефлюкс — NL.
Category: env

NL: Hukseflux SR30 pyranometer NL Delft meet ICDR
Transcription: ɛs.ɑr.dər.tɪɣ
RU: SR30
Example_NL: Hukseflux SR30 pyranometer NL Delft meet ICDR.
Example_RU: SR30 — Хюксефл.
Category: env

NL: Solys 2 sun tracker NL Delft meet zon Kipp Zon
Transcription: ˈsoː.lɪs
RU: Солис
Example_NL: Solys 2 sun tracker NL Delft meet zon Kipp Zonen.
Example_RU: Солис — Кипп Зон.
Category: env

NL: Brüel Kjær DK vibration acoustic meten DK NL
Transcription: ˈbryː.əl ˈkjɛːr
RU: Брюль Кьяр
Example_NL: Brüel Kjær DK vibration acoustic meten DK NL imp.
Example_RU: Брюль Кьяр — DK.
Category: env

NL: Brüel Kjær Type 2270 sound level meter DK NL
Transcription: tʋeː.eːn.tʋɛɪntɪɣ.zeː.vən.tɪɣ
RU: 2270
Example_NL: Brüel Kjær Type 2270 sound level meter DK NL.
Example_RU: 2270 — Брюль Кьяр.
Category: env

NL: Brüel Kjær Type 4189 microphone freefield DK
Transcription: veːr.tiɣ.ɦɔn.dərt.ax.tnɪɣ.tɪɣ
RU: 4189
Example_NL: Brüel Kjær Type 4189 microphone freefield DK NL.
Example_RU: 4189 — Брюль Кьяр.
Category: env

NL: PCB Piezotronics US vibration accelerometer NL
Transcription: peː.seːˈbeː
RU: ПЦБ
Example_NL: PCB Piezotronics US vibration accelerometer NL.
Example_RU: ПЦБ — US NL.
Category: env

NL: PCB Model 393B12 seismic accelerometer US NL
Transcription: driː.neː.ɣəntɪɣ.driː
RU: 393B12
Example_NL: PCB Model 393B12 seismic accelerometer US NL imp.
Example_RU: 393B12 — ПЦБ.
Category: env

NL: PCB Model 352C33 ICP accelerometer US NL imp
Transcription: ˈdriː.fɛɪftiːn.tʋeː
RU: 352C33
Example_NL: PCB Model 352C33 ICP accelerometer US NL imp lab.
Example_RU: 352C33 — ПЦБ.
Category: env

NL: Endevco US Meggitt accelerometer aerospace NL
Transcription: ˈɛn.də.ʋoː
RU: Эндевко
Example_NL: Endevco US Meggitt accelerometer aerospace NL imp.
Example_RU: Эндевко — US Megg.
Category: env

NL: Kistler CH AT force vibration sensor NL imp
Transcription: ˈkɪs.tlər
RU: Кистлер
Example_NL: Kistler CH AT force vibration sensor NL imp lab.
Example_RU: Кистлер — CH NL.
Category: env

NL: Kistler Type 8704B accelerometer CH NL imp lab
Transcription: ax.tdʌi.zənt.zeː.vənɦɔn.dərt.veːr
RU: 8704
Example_NL: Kistler Type 8704B accelerometer CH NL imp lab.
Example_RU: 8704 — Кистлер.
Category: env

NL: DJB Instruments UK vibration accelerometer NL
Transcription: deː.dʒeːˈbeː
RU: ДжДжБ
Example_NL: DJB Instruments UK vibration accelerometer NL imp.
Example_RU: ДжДжБ — UK NL.
Category: env

NL: Wilcoxon Research US Meggitt vibration NL imp
Transcription: ˈʋɪl.kɔk.sən
RU: Уилкоксон
Example_NL: Wilcoxon Research US Meggitt vibration NL imp lab.
Example_RU: Уилкоксон — US.
Category: env

NL: Dytran Instruments US accelerometer NL imp lab
Transcription: ˈdaɪ.trɛn
RU: Дайтран
Example_NL: Dytran Instruments US accelerometer NL imp lab.
Example_RU: Дайтран — US NL.
Category: env

NL: Vibration Research VR9500 controller US NL imp
Transcription: viː.brɛɪ.ʃən
RU: Вайбрешн
Example_NL: Vibration Research VR9500 controller US NL imp.
Example_RU: Вайбрешн — US NL.
Category: env

NL: LDS shaker B&K test vibration DK UK NL imp lab
Transcription: ɛl.deːˈɛs
RU: ЛДС
Example_NL: LDS shaker B&K test vibration DK UK NL imp lab.
Example_RU: ЛДС — БрюльКьяр.
Category: env

NL: MB Dynamics US vibration shaker exciter NL imp
Transcription: ɛm.beː
RU: МБ
Example_NL: MB Dynamics US vibration shaker exciter NL imp.
Example_RU: МБ — US NL.
Category: env

NL: UNHOLTZ-DICKIE US vibration shaker NL imp lab
Transcription: ˈʊn.ɦɔlts ˈdɪ.kiː
RU: Унхольц-Дики
Example_NL: UNHOLTZ-DICKIE US vibration shaker NL imp lab.
Example_RU: Унхольц-Дики — US.
Category: env

NL: Data Physics US vibration controller VR US NL
Transcription: ˈdeː.taː ˈfɪ.zɪks
RU: Дейта Физикс
Example_NL: Data Physics US vibration controller VR US NL.
Example_RU: Дейта Физикс — US.
Category: env

NL: m+p international DE vibration shaker NL imp
Transcription: ɛm.plʌsˈpeː
RU: МплюсП
Example_NL: m+p international DE vibration shaker NL imp NL.
Example_RU: МплюсП — DE NL.
Category: env

NL: SPECTRA QUEST US vibration training NL imp lab
Transcription: ˈspɛk.traː
RU: Спектра
Example_NL: SPECTRA QUEST US vibration training NL imp lab.
Example_RU: Спектра — US NL.
Category: env

NL: Fluke 805 vibration meter handheld US NL imp
Transcription: ˈax.tɦɔn.dərt.fɛɪf
RU: 805
Example_NL: Fluke 805 vibration meter handheld US NL imp lab.
Example_RU: 805 — Флюк US.
Category: env

NL: SKF Microlog vibration analyzer SE NL imp lab
Transcription: ɛs.kaːˈɛf
RU: СКФ
Example_NL: SKF Microlog vibration analyzer SE NL imp lab.
Example_RU: СКФ — SE NL.
Category: env

NL: SKF QuickCollect accelerometer Bluetooth SE NL
Transcription: kʋɪk.kɔˈlɛkt
RU: Квиккол
Example_NL: SKF QuickCollect accelerometer Bluetooth SE NL.
Example_RU: Квиккол — СКФ SE.
Category: env

NL: SKF IMx-W wireless online vibration monitor SE
Transcription: aɪ.ɛm.ɛks.veː
RU: ИМИксВ
Example_NL: SKF IMx-W wireless online vibration monitor SE NL.
Example_RU: ИМИксВ — СКФ SE.
Category: env

NL: Bently Nevada GE Vibration 3500 system US NL
Transcription: ˈbɛn.tliː
RU: Бентли
Example_NL: Bently Nevada GE Vibration 3500 system US NL imp.
Example_RU: Бентли — GE US.
Category: env

NL: Emerson CSI 2140 vibration analyzer US NL imp
Transcription: ˈɛ.mər.sən
RU: Эмерсон
Example_NL: Emerson CSI 2140 vibration analyzer US NL imp lab.
Example_RU: Эмерсон — US NL.
Category: env

NL: Emerson AMS Suite asset management software US
Transcription: eː.ɛmˈɛs
RU: АМС
Example_NL: Emerson AMS Suite asset management software US NL.
Example_RU: АМС — Эмерсон.
Category: env

NL: Vibro-Meter CH Meggitt vibration sensor NL imp
Transcription: ˈviː.broː
RU: Вибро
Example_NL: Vibro-Meter CH Meggitt vibration sensor NL imp NL.
Example_RU: Вибро — CH Megg.
Category: env

NL: National Instruments cDAQ DAQ measurement US
Transcription: seː.deː.eːˈkjuː
RU: сДАК
Example_NL: National Instruments cDAQ DAQ measurement US NL.
Example_RU: сДАК — НэшИнстр.
Category: env

NL: National Instruments NI USB-6361 X-series US
Transcription: jʉː.ɛs.beːˈzɛs
RU: USB-6361
Example_NL: National Instruments NI USB-6361 X-series US NL.
Example_RU: USB-6361 — НИ US.
Category: env

NL: National Instruments PXIe-1085 chassis 18-slot
Transcription: peː.ɛks.aɪˈeː
RU: ПыИкс
Example_NL: National Instruments PXIe-1085 chassis 18-slot US.
Example_RU: ПыИкс — НИ US.
Category: env

NL: National Instruments LabVIEW 2024 measurement
Transcription: lɛp.vjuː
RU: ЛабВью
Example_NL: National Instruments LabVIEW 2024 measurement US.
Example_RU: ЛабВью — НИ US.
Category: env

NL: HBM Quantum MX840B universal amplifier DE NL
Transcription: ɦaː.beːˈɛm
RU: ХаБэЭм
Example_NL: HBM Quantum MX840B universal amplifier DE NL imp.
Example_RU: ХаБэЭм — Дармштадт.
Category: env

NL: HBM SoMat eDAQ rugged DAQ system DE NL imp
Transcription: ˈsoː.mɑt
RU: Сомат
Example_NL: HBM SoMat eDAQ rugged DAQ system DE NL imp lab.
Example_RU: Сомат — HBM DE.
Category: env

NL: HBM PMX universal modular amplifier DE NL imp
Transcription: peː.ɛmˈɛks
RU: ПэМэИкс
Example_NL: HBM PMX universal modular amplifier DE NL imp lab.
Example_RU: ПэМэИкс — HBM DE.
Category: env

NL: HBM Catman software DAQ data DE NL imp lab
Transcription: ˈkɑt.mən
RU: Кэтмен
Example_NL: HBM Catman software DAQ data DE NL imp lab cal.
Example_RU: Кэтмен — HBM DE.
Category: env

NL: HBM nCode software fatigue durability DE NL
Transcription: ɛn.koːd
RU: эНкоуд
Example_NL: HBM nCode software fatigue durability DE NL imp.
Example_RU: эНкоуд — HBM DE.
Category: env

NL: KOLLMORGEN Servo motoren KIN5040 DE NL imp lab
Transcription: kɔlˈmɔr.ɣən
RU: Колморген
Example_NL: KOLLMORGEN Servo motoren KIN5040 DE NL imp lab.
Example_RU: Колморген — DE NL.
Category: env

NL: OnoSokki JP torque meter speed sensor NL imp
Transcription: ˈɔ.noː.sɔkˈkiː
RU: Оносокки
Example_NL: OnoSokki JP torque meter speed sensor NL imp lab.
Example_RU: Оносокки — JP NL.
Category: env

NL: Magtrol IN dyno torque test bench US CH NL imp
Transcription: ˈmɑɣ.trɔl
RU: Магтрол
Example_NL: Magtrol IN dyno torque test bench US CH NL imp.
Example_RU: Магтрол — US NL.
Category: env

NL: Sensor Technology UK torque transducer NL imp
Transcription: ˈsɛn.sər
RU: Сенсор
Example_NL: Sensor Technology UK torque transducer NL imp lab.
Example_RU: Сенсор — UK NL.
Category: env

NL: HBM T22 T40B torque transducer DE NL imp lab
Transcription: teː.tʋɛɪntɪɣ.tʋeː
RU: T22
Example_NL: HBM T22 T40B torque transducer DE NL imp lab cal.
Example_RU: T22 — HBM DE.
Category: env

NL: HBM C9C C10 force transducer DE NL imp lab cal
Transcription: seː.neː.ɣən.seː
RU: C9
Example_NL: HBM C9C C10 force transducer DE NL imp lab cal.
Example_RU: C9 — HBM DE.
Category: env

NL: Burster Gernsbach DE force torque transducer NL
Transcription: ˈbɵrs.tər
RU: Бюрстер
Example_NL: Burster Gernsbach DE force torque transducer NL.
Example_RU: Бюрстер — DE NL.
Category: env

NL: Lorenz Messtechnik DE torque sensor NL imp lab
Transcription: ˈloː.rɛnts
RU: Лоренц
Example_NL: Lorenz Messtechnik DE torque sensor NL imp lab cal.
Example_RU: Лоренц — DE NL.
Category: env

NL: Interface US force load cell torque NL imp lab
Transcription: ˈɪn.tər.feːs
RU: Интерфейс
Example_NL: Interface US force load cell torque NL imp lab cal.
Example_RU: Интерфейс — US NL.
Category: env

NL: FUTEK US sensor force torque pressure NL imp
Transcription: fʉˈtɛk
RU: Футек
Example_NL: FUTEK US sensor force torque pressure NL imp lab.
Example_RU: Футек — US NL.
Category: env

NL: Tovey Engineering US load cell weighing NL imp
Transcription: ˈtoː.viː
RU: Тови
Example_NL: Tovey Engineering US load cell weighing NL imp.
Example_RU: Тови — US NL.
Category: env

NL: de veerunster
Transcription: [ˈveːrˌʏnstər]
RU: пружинный безмен
Example_NL: Met een veerunster bepaalt hij de spankracht van de kabel.
Example_RU: Пружинным безменом он определяет натяжение кабеля.
Category: instrument

NL: de lasermeter
Transcription: [ˈleːzərˌmeːtər]
RU: лазерный дальномер
Example_NL: De lasermeter bepaalt de afstand binnen één seconde.
Example_RU: Лазерный дальномер определяет расстояние за одну секунду.
Category: instrument

NL: de laserafstandmeter
Transcription: [ˈleːzərˌɑfstɑntˌmeːtər]
RU: лазерный измеритель расстояний
Example_NL: De laserafstandmeter vervangt het rolmaatje op grote afstand.
Example_RU: Лазерный измеритель заменяет рулетку на больших расстояниях.
Category: instrument

NL: de klemmeter
Transcription: [ˈklɛmˌmeːtər]
RU: токовые клещи
Example_NL: Met de klemmeter meet hij de stroom zonder de kabel los te maken.
Example_RU: Токовыми клещами он измеряет ток не отсоединяя кабель.
Category: instrument

NL: de digitale klemmeter
Transcription: [diɣiˈtaːlə ˈklɛmˌmeːtər]
RU: цифровые токовые клещи
Example_NL: De digitale klemmeter toont true-RMS waarden van wisselstroom.
Example_RU: Цифровые токовые клещи показывают true-RMS значения переменного тока.
Category: instrument

NL: de meettafel
Transcription: [ˈmeːtˌtaːfəl]
RU: измерительный стол
Example_NL: De meettafel staat trillingvrij in de calibratieruimte.
Example_RU: Измерительный стол виброизолирован в калибровочной комнате.
Category: instrument

NL: het rolmaatje
Transcription: [ˈrɔlˌmaːcə]
RU: рулетка карманная
Example_NL: Het rolmaatje past in elke gereedschapstas.
Example_RU: Карманная рулетка помещается в любой сумке для инструмента.
Category: instrument

NL: de digitale oscilloscoop
Transcription: [diɣiˈtaːlə ɔsɪloːˈskoːp]
RU: цифровой осциллограф
Example_NL: Een digitale oscilloscoop slaat het beeld op in het geheugen.
Example_RU: Цифровой осциллограф сохраняет изображение в памяти.
Category: instrument

NL: de frequentiemeter
Transcription: [freːˈkʋɛnsiˌmeːtər]
RU: частотомер
Example_NL: De frequentiemeter telt pulsen per seconde tot 1 GHz.
Example_RU: Частотомер считает импульсы в секунду до 1 ГГц.
Category: instrument

NL: de capaciteitsmeter
Transcription: [kapaːsiˈtɛitsˌmeːtər]
RU: измеритель ёмкости
Example_NL: De capaciteitsmeter detecteert defecte condensatoren.
Example_RU: Измеритель ёмкости обнаруживает неисправные конденсаторы.
Category: instrument

NL: de inductiemeter
Transcription: [ɪnˈdʏksiˌmeːtər]
RU: измеритель индуктивности
Example_NL: De inductiemeter bepaalt de waarde van een spoel in millihenry.
Example_RU: Измеритель индуктивности определяет значение катушки в миллигенри.
Category: instrument

NL: de isolatieweerstandsmeter
Transcription: [isoːˈlaːsiˌʋeːrstɑntsˌmeːtər]
RU: мегомметр
Example_NL: De isolatieweerstandsmeter zet 500 V op de kabelisolatie.
Example_RU: Мегомметр подаёт 500 В на изоляцию кабеля.
Category: instrument

NL: de loop-impedantiemeter
Transcription: [luːp ɪmpeːˈdɑnsiˌmeːtər]
RU: измеритель полного сопротивления петли
Example_NL: De loop-impedantiemeter test kortsluitstromen in de installatie.
Example_RU: Измеритель импеданса петли проверяет токи КЗ в установке.
Category: instrument

NL: de fasemeter
Transcription: [ˈfaːzəˌmeːtər]
RU: фазометр
Example_NL: De fasemeter toont het hoekverschil tussen spanning en stroom.
Example_RU: Фазометр показывает разность фаз между напряжением и током.
Category: instrument

NL: de wattmeter
Transcription: [ˈʋɑtˌmeːtər]
RU: ваттметр
Example_NL: De wattmeter geeft het werkelijk vermogen aan in kW.
Example_RU: Ваттметр показывает активную мощность в кВт.
Category: instrument

NL: de trillingsmeter
Transcription: [ˈtrɪlɪŋsˌmeːtər]
RU: виброметр
Example_NL: De trillingsmeter detecteert lagerslijtage in de motor.
Example_RU: Виброметр обнаруживает износ подшипников двигателя.
Category: instrument

NL: de torquemeter
Transcription: [ˈtɔrkˌmeːtər]
RU: динамометрический ключ
Example_NL: De torquemeter zet de bout vast met 25 Nm.
Example_RU: Динамометрический ключ затягивает болт моментом 25 Н·м.
Category: instrument

NL: de vacuümmeter
Transcription: [vaːˈkyːʏmˌmeːtər]
RU: вакуумметр
Example_NL: De vacuümmeter geeft 0.2 bar onderdruk in de leiding.
Example_RU: Вакуумметр показывает 0.2 бар разрежения в линии.
Category: instrument

NL: de doorstromingsmeter
Transcription: [ˈdoːrstroːmɪŋsˌmeːtər]
RU: измеритель расхода
Example_NL: De doorstromingsmeter is ingebouwd in de pomphuisleiding.
Example_RU: Измеритель расхода встроен в линию насоса.
Category: instrument

NL: de thermokoppel-meter
Transcription: [ˌtɛrmoːˈkɔpəl ˌmeːtər]
RU: измеритель термопары
Example_NL: De thermokoppel-meter accepteert type K J en T sondes.
Example_RU: Измеритель термопар принимает датчики типа K J и T.
Category: instrument

NL: de spectrometer
Transcription: [ˌspɛkˈtroːmətər]
RU: спектрометр
Example_NL: De spectrometer registreert golflengten van 200 tot 1000 nm.
Example_RU: Спектрометр регистрирует длины волн от 200 до 1000 нм.
Category: instrument

NL: de chromatograaf
Transcription: [ˌkroːmaːtoːˈɣraːf]
RU: хроматограф
Example_NL: De chromatograaf scheidt componenten van een mengsel.
Example_RU: Хроматограф разделяет компоненты смеси.
Category: instrument

NL: de viscositeitsmeter
Transcription: [vɪskoːsiˈtɛitsˌmeːtər]
RU: вискозиметр
Example_NL: De viscositeitsmeter bepaalt de stroperigheid van smeerolie.
Example_RU: Вискозиметр определяет вязкость смазочного масла.
Category: instrument

NL: de dichtheidsmeter
Transcription: [ˈdɪxtɦɛitsˌmeːtər]
RU: плотномер
Example_NL: De dichtheidsmeter meet de soortelijke massa van een vloeistof.
Example_RU: Плотномер измеряет удельную массу жидкости.
Category: instrument

NL: de areometer
Transcription: [ˌaːreːoːˈmeːtər]
RU: ареометр
Example_NL: Een areometer drijft hoger of lager naargelang de dichtheid.
Example_RU: Ареометр плавает выше или ниже в зависимости от плотности.
Category: instrument

NL: de schaalbalans
Transcription: [ˈsxaːlbaːlɑns]
RU: весы рычажные
Example_NL: De schaalbalans wordt gebruikt voor laboratoriummonsters.
Example_RU: Рычажные весы используют для лабораторных проб.
Category: instrument

NL: de precisiebalans
Transcription: [preːˈsizibaːlɑns]
RU: прецизионные весы
Example_NL: De precisiebalans weegt tot op 0.0001 g nauwkeurig.
Example_RU: Прецизионные весы взвешивают с точностью до 0.0001 г.
Category: instrument

NL: de analytische balans
Transcription: [aːnaːˈlitisə baːlɑns]
RU: аналитические весы
Example_NL: De analytische balans staat op een trillingvrije sokkel.
Example_RU: Аналитические весы стоят на виброизолирующей опоре.
Category: instrument

NL: de weegcel
Transcription: [ˈʋeːxsɛl]
RU: тензодатчик
Example_NL: De weegcel zet kracht om in een elektrisch signaal.
Example_RU: Тензодатчик преобразует силу в электрический сигнал.
Category: instrument

NL: de loadcel
Transcription: [ˈloːtsɛl]
RU: датчик нагрузки
Example_NL: Een loadcel meet trekkracht of drukkracht.
Example_RU: Датчик нагрузки измеряет силу растяжения или сжатия.
Category: instrument

NL: de rekstrook
Transcription: [ˈrɛkstroːk]
RU: тензорезистор
Example_NL: De rekstrook plakt op het materiaal en verandert weerstand bij rek.
Example_RU: Тензорезистор клеится на материал и меняет сопротивление при деформации.
Category: onderdeel

NL: de nonius
Transcription: [ˈnoːniʏs]
RU: нониус
Example_NL: De nonius van de schuifmaat geeft een tiende millimeter.
Example_RU: Нониус штангенциркуля даёт десятую миллиметра.
Category: onderdeel

NL: de wijzer
Transcription: [ˈʋɛizər]
RU: стрелка указателя
Example_NL: De wijzer trilt licht bij een instabiel signaal.
Example_RU: Стрелка слегка дрожит при нестабильном сигнале.
Category: onderdeel

NL: het ijkstreepje
Transcription: [ˈɛikstreːpcə]
RU: калибровочная риска
Example_NL: Op het ijkstreepje moet de nullijn samenvallen.
Example_RU: Нулевая линия должна совпадать с калибровочной риской.
Category: onderdeel

NL: de meetschaal
Transcription: [ˈmeːtsxaːl]
RU: измерительная шкала
Example_NL: De meetschaal is logaritmisch verdeeld voor decibels.
Example_RU: Измерительная шкала разделена логарифмически для децибел.
Category: onderdeel

NL: de meetprobe
Transcription: [ˈmeːtproːbə]
RU: измерительный щуп
Example_NL: De meetprobe heeft een isolatiekraag voor handveiligheid.
Example_RU: Измерительный щуп имеет изолирующий буртик для безопасности руки.
Category: onderdeel

NL: de meetpen
Transcription: [ˈmeːtpɛn]
RU: измерительный стержень
Example_NL: De meetpen van de micrometer raakt het werkstuk net aan.
Example_RU: Стержень микрометра едва касается детали.
Category: onderdeel

NL: de meettip
Transcription: [ˈmeːttɪp]
RU: измерительный наконечник
Example_NL: De meettip is van hardmetaal om slijtage te beperken.
Example_RU: Наконечник из твёрдого сплава для уменьшения износа.
Category: onderdeel

NL: de meetkop
Transcription: [ˈmeːtkɔp]
RU: измерительная головка
Example_NL: De meetkop bevat de sensor en de versterker.
Example_RU: Измерительная головка содержит датчик и усилитель.
Category: onderdeel

NL: de meetbrug
Transcription: [ˈmeːtbrʏx]
RU: измерительный мост
Example_NL: De wheatstonebrug is een klassieke meetbrug.
Example_RU: Мост Уитстона — классический измерительный мост.
Category: onderdeel

NL: het meetlood
Transcription: [ˈmeːtloːt]
RU: измерительный груз
Example_NL: Het meetlood hangt vrij aan de meetdraad.
Example_RU: Измерительный груз висит свободно на измерительной нити.
Category: onderdeel

NL: de meetspoel
Transcription: [ˈmeːtspuːl]
RU: измерительная катушка
Example_NL: De meetspoel detecteert magnetische velden in de kabel.
Example_RU: Измерительная катушка обнаруживает магнитные поля в кабеле.
Category: onderdeel

NL: de meetweerstand
Transcription: [ˈmeːtˌʋeːrstɑnt]
RU: измерительное сопротивление
Example_NL: De meetweerstand is precies 0.1 ohm voor stroommeting.
Example_RU: Измерительное сопротивление точно 0.1 Ом для измерения тока.
Category: onderdeel

NL: de meetkabel
Transcription: [ˈmeːtˌkaːbəl]
RU: измерительный кабель
Example_NL: De meetkabel is afgeschermd tegen elektromagnetische storing.
Example_RU: Измерительный кабель экранирован от электромагнитных помех.
Category: onderdeel

NL: de meetpoot
Transcription: [ˈmeːtpoːt]
RU: измерительная ножка
Example_NL: De meetpoot van de schuifmaat moet zuiver vlak liggen.
Example_RU: Ножка штангенциркуля должна лежать ровно.
Category: onderdeel

NL: de meetbek
Transcription: [ˈmeːtbɛk]
RU: измерительная губка
Example_NL: De meetbek omvat het werkstuk tijdens het meten.
Example_RU: Измерительная губка охватывает деталь при измерении.
Category: onderdeel

NL: een nulpunt vastleggen
Transcription: [ən ˈnʏlpʏnt ˈvɑstˌlɛɣə(n)]
RU: задать ноль
Example_NL: Voor elke meting moet je een nulpunt vastleggen.
Example_RU: Перед каждым измерением нужно задать ноль.
Category: operatie

NL: nullen
Transcription: [ˈnʏlə(n)]
RU: обнулять
Example_NL: Druk op de toets om de balans te nullen.
Example_RU: Нажми кнопку чтобы обнулить весы.
Category: operatie

NL: tareren
Transcription: [taːˈreːrə(n)]
RU: тарировать
Example_NL: Tareer eerst de schaal voordat je het monster plaatst.
Example_RU: Сначала тарируй весы потом ставь пробу.
Category: operatie

NL: linealiseren
Transcription: [liˌneːaːliˈzeːrə(n)]
RU: линеаризовать
Example_NL: De software kan een niet-lineair signaal linealiseren.
Example_RU: Программа может линеаризовать нелинейный сигнал.
Category: operatie

NL: verifiëren
Transcription: [veːriˌfiˈeːrə(n)]
RU: верифицировать
Example_NL: De inspecteur komt de procedure verifiëren.
Example_RU: Инспектор приходит верифицировать процедуру.
Category: operatie

NL: valideren
Transcription: [vaːliˈdeːrə(n)]
RU: валидировать
Example_NL: De methode moet je eerst valideren voor accreditatie.
Example_RU: Метод нужно сначала валидировать для аккредитации.
Category: operatie

NL: afregelen op nul
Transcription: [ˈɑfˌreːɣələn ɔp nʏl]
RU: выставить на ноль
Example_NL: Voor de meting moet je het instrument afregelen op nul.
Example_RU: Перед измерением нужно выставить прибор на ноль.
Category: operatie

NL: compenseren
Transcription: [ˌkɔmpɛnˈseːrə(n)]
RU: компенсировать
Example_NL: De software kan thermische drift compenseren.
Example_RU: Программа может компенсировать тепловой дрейф.
Category: operatie

NL: de hercalibratie
Transcription: [ɦɛrkaːliˈbraːsi]
RU: перекалибровка
Example_NL: De hercalibratie volgt op een grote reparatie.
Example_RU: Перекалибровка следует за крупным ремонтом.
Category: operatie

NL: de herhalingsmeting
Transcription: [ɦɛrˈɦaːlɪŋsˌmeːtɪŋ]
RU: повторное измерение
Example_NL: De herhalingsmeting bevestigt de eerste waarde.
Example_RU: Повторное измерение подтверждает первое значение.
Category: operatie

NL: de referentiemeting
Transcription: [reːfəˈrɛnsiˌmeːtɪŋ]
RU: опорное измерение
Example_NL: De referentiemeting gebeurt met een gecertificeerd instrument.
Example_RU: Опорное измерение делается сертифицированным прибором.
Category: operatie

NL: de nulmeting
Transcription: [ˈnʏlˌmeːtɪŋ]
RU: нулевое измерение
Example_NL: De nulmeting bewijst dat er geen signaal is bij rust.
Example_RU: Нулевое измерение доказывает отсутствие сигнала в покое.
Category: operatie

NL: de tussencontrole
Transcription: [ˈtʏsə(n)kɔnˌtroːlə]
RU: промежуточный контроль
Example_NL: De tussencontrole vindt halverwege de meting plaats.
Example_RU: Промежуточный контроль проводится в середине измерения.
Category: operatie

NL: de millivolt
Transcription: [ˈmilivɔlt]
RU: милливольт
Example_NL: De thermokoppel geeft 12.5 mV bij 250 graden.
Example_RU: Термопара выдаёт 12.5 мВ при 250 градусах.
Category: eenheid

NL: de microvolt
Transcription: [ˈmikroːvɔlt]
RU: микровольт
Example_NL: Een microvolt is een miljoenste van een volt.
Example_RU: Микровольт — это одна миллионная вольта.
Category: eenheid

NL: de microfarad
Transcription: [ˈmikroːfaːraːt]
RU: микрофарад
Example_NL: Een condensator van 10 microfarad past in dit filter.
Example_RU: Конденсатор 10 микрофарад подходит для этого фильтра.
Category: eenheid

NL: de nanofarad
Transcription: [ˈnaːnoːfaːraːt]
RU: нанофарад
Example_NL: De keramische condensator is 100 nanofarad.
Example_RU: Керамический конденсатор 100 нанофарад.
Category: eenheid

NL: de picofarad
Transcription: [ˈpikoːfaːraːt]
RU: пикофарад
Example_NL: De gevoelige sensor reageert op één picofarad.
Example_RU: Чувствительный датчик реагирует на один пикофарад.
Category: eenheid

NL: de pascalseconde
Transcription: [pɑsˈkɑlsəˌkɔndə]
RU: паскаль-секунда
Example_NL: De viscositeit is uitgedrukt in pascalseconde.
Example_RU: Вязкость выражается в паскаль-секундах.
Category: eenheid

NL: de megapascal
Transcription: [ˌmeːɣaːpɑsˈkɑl]
RU: мегапаскаль
Example_NL: De hydraulische druk loopt op tot 35 megapascal.
Example_RU: Гидравлическое давление доходит до 35 мегапаскалей.
Category: eenheid

NL: de kilohertz
Transcription: [ˈkiloːɦɛrts]
RU: килогерц
Example_NL: De zender opereert op 100 kilohertz.
Example_RU: Передатчик работает на 100 килогерц.
Category: eenheid

NL: de megahertz
Transcription: [ˈmeːɣaːɦɛrts]
RU: мегагерц
Example_NL: De radio ontvangt 100.7 megahertz FM.
Example_RU: Радио принимает 100.7 мегагерц FM.
Category: eenheid

NL: de gigahertz
Transcription: [ˈɣiɣaːɦɛrts]
RU: гигагерц
Example_NL: WiFi werkt op 2.4 en 5 gigahertz.
Example_RU: WiFi работает на 2.4 и 5 гигагерц.
Category: eenheid

NL: de kiloohm
Transcription: [ˈkiloːɔm]
RU: килоом
Example_NL: De pull-up weerstand is 10 kiloohm.
Example_RU: Подтягивающий резистор 10 килоом.
Category: eenheid

NL: de megaohm
Transcription: [ˈmeːɣaːɔm]
RU: мегаом
Example_NL: De isolatiemeting toont 100 megaohm.
Example_RU: Измерение изоляции показывает 100 мегаом.
Category: eenheid

NL: de milliampère
Transcription: [miliˈɑmpɛːr]
RU: миллиампер
Example_NL: De stroomlus loopt op 4 tot 20 milliampère.
Example_RU: Токовая петля работает на 4-20 миллиампер.
Category: eenheid

NL: de absolute fout
Transcription: [ˌɑpsoːˈlytə faut]
RU: абсолютная ошибка
Example_NL: De absolute fout van de meting is 0.5 mV.
Example_RU: Абсолютная ошибка измерения 0.5 мВ.
Category: fout

NL: de relatieve fout
Transcription: [reːlaːˈtivə faut]
RU: относительная ошибка
Example_NL: De relatieve fout bedraagt 1 procent van de meetwaarde.
Example_RU: Относительная ошибка составляет 1 процент от измеренного значения.
Category: fout

NL: de grove fout
Transcription: [ˈɣroːvə faut]
RU: грубая ошибка
Example_NL: Een grove fout wijst op een verkeerde meetprocedure.
Example_RU: Грубая ошибка указывает на неверную процедуру измерения.
Category: fout

NL: de afleesfout
Transcription: [ˈɑfleːsfaut]
RU: ошибка считывания
Example_NL: De afleesfout ontstaat door parallax op de schaal.
Example_RU: Ошибка считывания возникает из-за параллакса на шкале.
Category: fout

NL: de parallaxfout
Transcription: [ˌpaːraːˈlɑksfaut]
RU: ошибка параллакса
Example_NL: De parallaxfout verdwijnt bij een spiegelschaal.
Example_RU: Ошибка параллакса исчезает на шкале с зеркалом.
Category: fout

NL: de nuldrift
Transcription: [ˈnʏldrɪft]
RU: нулевой дрейф
Example_NL: De nuldrift hangt af van de omgevingstemperatuur.
Example_RU: Нулевой дрейф зависит от температуры окружающей среды.
Category: fout

NL: de temperatuurdrift
Transcription: [tɛmpəraːˈtyrdrɪft]
RU: температурный дрейф
Example_NL: De temperatuurdrift is 5 ppm per kelvin.
Example_RU: Температурный дрейф 5 ppm на кельвин.
Category: fout

NL: de dekkingsfactor
Transcription: [ˈdɛkɪŋsfɑktɔr]
RU: коэффициент охвата
Example_NL: De dekkingsfactor k=2 geeft 95 % betrouwbaarheid.
Example_RU: Коэффициент охвата k=2 даёт 95 % доверия.
Category: onzekerheid

NL: de meetnauwkeurigheid
Transcription: [ˈmeːtnʌukøːrəxɦɛit]
RU: точность измерения
Example_NL: De meetnauwkeurigheid van de sensor is 0.1 %.
Example_RU: Точность измерения датчика 0.1 %.
Category: onzekerheid

NL: het ijkrapport
Transcription: [ˈɛikrɑˌpɔrt]
RU: отчёт о поверке
Example_NL: Het ijkrapport bevat alle gemeten waarden.
Example_RU: Отчёт о поверке содержит все измеренные значения.
Category: norm

NL: de nationale standaard
Transcription: [naːsiˈoːnaːlə stɑnˈdaːrt]
RU: национальный эталон
Example_NL: De nationale standaard wordt beheerd door VSL.
Example_RU: Национальный эталон ведёт VSL.
Category: norm

NL: het referentiemateriaal
Transcription: [reːfəˈrɛnsimaːteːriˌaːl]
RU: стандартный образец
Example_NL: Het referentiemateriaal heeft een gecertificeerde samenstelling.
Example_RU: Стандартный образец имеет сертифицированный состав.
Category: norm

NL: de gecertificeerde referentie
Transcription: [ɣəsɛrtifiˌseːrdə reːfəˈrɛnsi]
RU: сертифицированный эталон
Example_NL: De gecertificeerde referentie staat in de kluis.
Example_RU: Сертифицированный эталон хранится в сейфе.
Category: norm

NL: de meetkamer
Transcription: [ˈmeːtˌkaːmər]
RU: измерительная комната
Example_NL: De meetkamer is op 20 graden gehouden.
Example_RU: Измерительная комната поддерживается на 20 градусах.
Category: norm

NL: de meetfrequentie
Transcription: [ˈmeːtfreːkˌʋɛnsi]
RU: частота измерений
Example_NL: De meetfrequentie is dagelijks voor kritieke processen.
Example_RU: Частота измерений ежедневная для критических процессов.
Category: norm

NL: het meetinterval
Transcription: [ˈmeːtɪntərˌvɑl]
RU: интервал измерений
Example_NL: Het meetinterval staat in het kwaliteitsplan.
Example_RU: Интервал измерений указан в плане качества.
Category: norm

NL: de meetcyclus
Transcription: [ˈmeːtsiklʏs]
RU: цикл измерений
Example_NL: Een volledige meetcyclus duurt vijftien minuten.
Example_RU: Полный цикл измерений длится пятнадцать минут.
Category: norm