Title: Greenhouse 20K / 47 Battery Storage
Tags: 47_battery_storage Greenhouse20K Ruslan products projects grid wind markets providers software components long_duration regulation raw_materials chemistry automotive applications hydrogen companies cells materials ops recycling ccs chemistries inverters safety h2_storage fuel_cells bms

NL: de vanadium-redoxbatterij
Transcription: vaːˈnaːdijʏm ˈrɛdɔksbɑtərɛi
RU: ванадиевая редокс-батарея
Example_NL: Vanadium-redoxbatterijen schalen vermogen en energie onafhankelijk.
Example_RU: Ванадиевые редокс-батареи независимо масштабируют мощность и энергию.
Category: long_duration

NL: de ijzer-luchtbatterij
Transcription: ˈɛizər ˈlʏxtbɑtərɛi
RU: железо-воздушная батарея
Example_NL: Form Energy bouwt ijzer-luchtbatterijen voor 100 uur opslag.
Example_RU: Form Energy строит железо-воздушные батареи на 100 часов хранения.
Category: long_duration

NL: de zink-broomflowbatterij
Transcription: zɪŋk broːmˈfloːbɑtərɛi
RU: цинк-бромная проточная батарея
Example_NL: Redflow levert zink-broomflowbatterijen voor telecomtorens.
Example_RU: Redflow поставляет цинк-бромные проточные батареи для телебашен.
Category: long_duration

NL: de natrium-zwavelbatterij
Transcription: ˈnaːtrijʏm ˈzʋaːvəlbɑtərɛi
RU: натрий-серная батарея
Example_NL: NGK Insulators bouwt natrium-zwavel-NAS-batterijen op 300 °C.
Example_RU: NGK Insulators строит натрий-серные NAS-батареи на 300 °C.
Category: long_duration

NL: de natriumionbatterij
Transcription: ˈnaːtrijʏmijɔnbɑtərɛi
RU: натрий-ионная батарея
Example_NL: CATL en BYD lanceren natriumionbatterijen voor instapauto's.
Example_RU: CATL и BYD запускают натрий-ионные батареи для бюджетных авто.
Category: chemistries

NL: de halfvaste-stofbatterij
Transcription: ˈɦɑlfvɑstə ˈstɔfbɑtərɛi
RU: полутвёрдотельная батарея
Example_NL: 24M ontwikkelt halfvaste-stofbatterijen met dikkere elektroden.
Example_RU: 24M разрабатывает полутвёрдотельные батареи с более толстыми электродами.
Category: chemistries

NL: de vastestofbatterij
Transcription: ˈvɑstəstɔfbɑtərɛi
RU: твердотельная батарея
Example_NL: QuantumScape en Solid Power testen vastestofbatterijcellen.
Example_RU: QuantumScape и Solid Power тестируют твердотельные ячейки.
Category: chemistries

NL: de lithium-zwavelbatterij
Transcription: ˈlitijʏm ˈzʋaːvəlbɑtərɛi
RU: литий-серная батарея
Example_NL: Lyten bouwt lithium-zwavelcellen voor lange-afstandsdrones.
Example_RU: Lyten строит литий-серные ячейки для дальних дронов.
Category: chemistries

NL: de gecomprimeerde-luchtopslag
Transcription: ɣəkɔmpriˈmeːrdə ˈlʏxtɔpslɑx
RU: хранение сжатого воздуха
Example_NL: Hydrostor bouwt gecomprimeerde-luchtopslag in zoutcavernes.
Example_RU: Hydrostor строит хранилища сжатого воздуха в соляных кавернах.
Category: long_duration

NL: de zwaartekrachtopslag
Transcription: ˈzʋaːrtəkrɑxtɔpslɑx
RU: гравитационное хранилище
Example_NL: Energy Vault stapelt blokken in zwaartekrachtopslagtorens.
Example_RU: Energy Vault складывает блоки в башни гравитационного хранения.
Category: long_duration

NL: de pompgecentraleopslag
Transcription: pɔmpɣəˈsɛntraːlɔpslɑx
RU: гидроаккумулирующее хранилище
Example_NL: Coo en Vianden zijn grote pompgecentraleopslagprojecten in Europa.
Example_RU: Coo и Vianden — крупные гидроаккумулирующие проекты Европы.
Category: long_duration

NL: de thermische opslag
Transcription: ˈtɛrmisə ˈɔpslɑx
RU: тепловое хранилище
Example_NL: Polar Night Energy slaat warmte op in zandbatterijen.
Example_RU: Polar Night Energy хранит тепло в песочных батареях.
Category: long_duration

NL: de gesmolten-zoutopslag
Transcription: ɣəˈsmɔltən ˈzɔʊtɔpslɑx
RU: хранилище расплавленных солей
Example_NL: Crescent Dunes gebruikt gesmolten-zoutopslag voor 10 uur zonne-energie.
Example_RU: Crescent Dunes использует расплавленные соли для 10 часов солнца.
Category: long_duration

NL: de waterstofopslag
Transcription: ˈʋaːtərstɔfɔpslɑx
RU: хранение водорода
Example_NL: Groene waterstofopslag balanceert seizoensgebonden hernieuwbare productie.
Example_RU: Хранение зелёного водорода балансирует сезонную ВИЭ-генерацию.
Category: h2_storage

NL: de zoutcaverne
Transcription: ˈzɔʊtkaˌvɛrnə
RU: соляная каверна
Example_NL: HyStock in Veendam slaat waterstof op in zoutcavernes onder Zuidwending.
Example_RU: HyStock в Веендаме хранит водород в соляных кавернах Зюйдвендинга.
Category: h2_storage

NL: het Megapack-project
Transcription: ˈmeːɣapɛk proˈjɛkt
RU: проект Megapack
Example_NL: Tesla bouwt Megapack-projecten van 1 GWh in Australië en Californië.
Example_RU: Tesla строит проекты Megapack на 1 ГВт·ч в Австралии и Калифорнии.
Category: projects

NL: het Moss-Landing-project
Transcription: mɔs ˈlɛndɪŋ proˈjɛkt
RU: проект Moss Landing
Example_NL: Vistra's Moss-Landing-project bereikte 1500 MWh BESS-capaciteit.
Example_RU: Проект Vistra Moss Landing достиг 1500 МВт·ч ёмкости BESS.
Category: projects

NL: het Hornsdale-project
Transcription: ˈɦɔrnzdeːl proˈjɛkt
RU: проект Hornsdale
Example_NL: Het Hornsdale-project van Tesla redde Zuid-Australië van blackouts.
Example_RU: Проект Hornsdale от Tesla спас Южную Австралию от блэкаутов.
Category: projects

NL: het Gemini-project
Transcription: ɡəˈmiːni proˈjɛkt
RU: проект Gemini
Example_NL: Het Gemini-project in Nevada combineert 690 MW PV met 380 MW BESS.
Example_RU: Проект Gemini в Неваде объединяет 690 МВт PV с 380 МВт BESS.
Category: projects

NL: het Edwards-Sanborn-project
Transcription: ˈɛdwərds ˈsænbɔrn proˈjɛkt
RU: проект Edwards-Sanborn
Example_NL: Edwards-Sanborn is met 3287 MWh wereldwijd grootste solar-BESS.
Example_RU: Edwards-Sanborn с 3287 МВт·ч — крупнейший в мире solar-BESS.
Category: projects

NL: de power conversion system
Transcription: ˈpaʊər kənˈvɜrʒən ˈsɪstəm
RU: силовая преобразовательная система
Example_NL: Power Electronics Freemaq PCS connecteert BESS aan het MV-net.
Example_RU: Power Electronics Freemaq PCS соединяет BESS с СН-сетью.
Category: pcs

NL: de Sungrow PowerTitan
Transcription: ˈsʌnɡroʊ ˈpaʊərtaɪtən
RU: Sungrow PowerTitan
Example_NL: Sungrow PowerTitan 2.0 integreert PCS en batterijen in één unit.
Example_RU: Sungrow PowerTitan 2.0 объединяет PCS и батареи в одном блоке.
Category: pcs

NL: de Wärtsilä Quantum2
Transcription: ˈʋɛrtsilɑː ˈkʋɔntʏm tʋeː
RU: Wärtsilä Quantum 2
Example_NL: Wärtsilä Quantum2 biedt geïntegreerd GEMS-energiemanagement.
Example_RU: Wärtsilä Quantum 2 предлагает интегрированный EMS GEMS.
Category: containers

NL: de NHOA EnergyArk
Transcription: ɛnˈɦoa ˈɛnərdʒiˌɑrk
RU: NHOA EnergyArk
Example_NL: NHOA EnergyArk-units worden geleverd in 6-MWh enclosures.
Example_RU: Блоки NHOA EnergyArk поставляются в корпусах 6 МВт·ч.
Category: containers

NL: de Powin Pod
Transcription: ˈpaʊɪn pɔt
RU: Powin Pod
Example_NL: Powin Pod 3 met Centipede-stack levert 2 MWh per unit.
Example_RU: Powin Pod 3 со стеком Centipede выдаёт 2 МВт·ч на блок.
Category: containers

NL: de EVE Energy Mr.Big
Transcription: iˈviː ˈɛnərdʒi ˈmɪstər bɪɡ
RU: EVE Energy Mr.Big
Example_NL: EVE Mr.Big-cell van 628 Ah verlaagt BOS-kosten in BESS.
Example_RU: Ячейка EVE Mr.Big на 628 А·ч снижает BOS-стоимость в BESS.
Category: cells

NL: de CATL Tener-cell
Transcription: ˈsiːeɪtiːɛl ˈtɛnər sɛl
RU: ячейка CATL Tener
Example_NL: CATL Tener-systeem belooft 5 jaar zonder capaciteitsverlies.
Example_RU: CATL Tener обещает 5 лет без потери ёмкости.
Category: cells

NL: de Hithium 587-Ah-cell
Transcription: ˈɦitijʏm vɛifˌɑxtˌzeːvən aːhɑː sɛl
RU: ячейка Hithium 587 А·ч
Example_NL: Hithium 587-Ah-cell wordt door Powin en Sungrow geadopteerd.
Example_RU: Ячейку Hithium 587 А·ч внедряют Powin и Sungrow.
Category: cells

NL: de Gotion JTM-cell
Transcription: ˈɡoʊʃən dʒeːteːɛm sɛl
RU: ячейка Gotion JTM
Example_NL: Gotion JTM-cellen integreren cell-to-module-architectuur.
Example_RU: Ячейки Gotion JTM используют архитектуру cell-to-module.
Category: cells

NL: de BYD Blade Battery
Transcription: ˈbiːwaɪdiː bleːd ˈbɛtəri
RU: BYD Blade Battery
Example_NL: BYD Blade Battery passeert de nail-penetration-test zonder thermische runaway.
Example_RU: BYD Blade Battery проходит nail-penetration-тест без теплового разгона.
Category: cells

NL: de Tesla 4680-cell
Transcription: ˈtɛsla viːr ˌzɛsˌaxt nul sɛl
RU: ячейка Tesla 4680
Example_NL: Tesla 4680-cellen worden gemaakt in Austin en Berlijn.
Example_RU: Ячейки Tesla 4680 производятся в Остине и Берлине.
Category: cells

NL: de Northvolt Ett-cell
Transcription: ˈnɔrθvɔlt ɛt sɛl
RU: ячейка Northvolt Ett
Example_NL: Northvolt Ett produceerde tot faillissement 2024 NMC-prismatische cellen.
Example_RU: Northvolt Ett до банкротства 2024 выпускал призматические NMC.
Category: cells

NL: de ACC Douvrin-cell
Transcription: ɑkˈseː duˈvrɛ̃ sɛl
RU: ячейка ACC Douvrin
Example_NL: ACC Douvrin levert NMC-cellen voor Stellantis en Mercedes.
Example_RU: ACC Douvrin поставляет NMC-ячейки для Stellantis и Mercedes.
Category: cells

NL: de Verkor Dunkerque-cell
Transcription: vɛrˈkɔr dœ̃ˈkɛrk sɛl
RU: ячейка Verkor Dunkerque
Example_NL: Verkor opent gigafabriek in Duinkerken voor Renault premium.
Example_RU: Verkor открывает гигазавод в Дюнкерке для премиум-Renault.
Category: cells

NL: de Britishvolt Northumberland
Transcription: ˈbrɪtɪʃvoʊlt nɔrˈθʌmbərlənd
RU: Britishvolt Northumberland
Example_NL: Britishvolt Northumberland faalde in 2023 financieel voor productie.
Example_RU: Britishvolt Northumberland потерпел финансовый крах в 2023.
Category: cells

NL: de Freyr Mo i Rana
Transcription: frɛir mu i ˈraːna
RU: Freyr Mo i Rana
Example_NL: Freyr Battery in Mo i Rana richt zich op stationaire BESS.
Example_RU: Freyr Battery в Му-и-Рана фокусируется на стационарных BESS.
Category: cells

NL: de Morrow Batteries Arendal
Transcription: ˈmɔroʊ ˈbɛtəris ˈaːrəndɑl
RU: Morrow Batteries Arendal
Example_NL: Morrow Batteries opent LFP-gigafabriek in Arendal.
Example_RU: Morrow Batteries открывает LFP-гигазавод в Арендале.
Category: cells

NL: de InoBat Voltis-cell
Transcription: ˈinoˈbɑt ˈvɔltɪs sɛl
RU: ячейка InoBat Voltis
Example_NL: InoBat Voltis-cellen worden in Slowakije voor performance-EVs gemaakt.
Example_RU: Ячейки InoBat Voltis производятся в Словакии для performance-EV.
Category: cells

NL: de Sila Titan-anode
Transcription: ˈsiːla ˈtaɪtən ˈanoːdə
RU: анод Sila Titan
Example_NL: Sila Titan silicium-anode boost energiedichtheid van NMC-cellen.
Example_RU: Кремниевый анод Sila Titan повышает плотность энергии NMC.
Category: materials

NL: de Group14 SCC55-anode
Transcription: ɡruːp viːrtin ɛsˌsiːˌsiːˌvɛifvɛif
RU: анод Group14 SCC55
Example_NL: Group14 SCC55 silicium-koolstof-anode levert >50% meer capaciteit.
Example_RU: Group14 SCC55 кремний-углеродный анод даёт >50% ёмкости.
Category: materials

NL: de Umicore precursor-fabriek
Transcription: ˈymikɔr prəˈkʏrsɔr faːˈbrik
RU: завод прекурсоров Umicore
Example_NL: Umicore Loyalist opent precursor-fabriek in Ontario voor NMC.
Example_RU: Umicore Loyalist открывает завод прекурсоров в Онтарио для NMC.
Category: materials

NL: de BASF kathode-fabriek
Transcription: ˈbaːʔɛsɛf kaːˈtoːdə faːˈbrik
RU: завод катодов BASF
Example_NL: BASF Schwarzheide produceert NCM-kathodemateriaal voor Europa.
Example_RU: BASF Schwarzheide производит NCM-катод для Европы.
Category: materials

NL: de Posco Future M
Transcription: ˈpɔsko fjuˈtʃʏr ɛm
RU: Posco Future M
Example_NL: Posco Future M levert NCMA-kathoden aan LG en Samsung.
Example_RU: Posco Future M поставляет NCMA-катоды LG и Samsung.
Category: materials

NL: de EcoPro BM
Transcription: ˈeːkoʔpro biːʔɛm
RU: EcoPro BM
Example_NL: EcoPro BM is grootste NCM-kathodeproducent in Zuid-Korea.
Example_RU: EcoPro BM — крупнейший производитель NCM-катодов в Южной Корее.
Category: materials

NL: de Ronbay-kathode
Transcription: ˈrɔnbeː kaːˈtoːdə
RU: катод Ronbay
Example_NL: Ronbay levert high-nickel kathode aan CATL en SK On.
Example_RU: Ronbay поставляет high-nickel катод CATL и SK On.
Category: materials

NL: de Sicona-anode
Transcription: siˈkoʊna ˈanoːdə
RU: анод Sicona
Example_NL: Sicona Battery Technologies bouwt silicium-anodes in Australië.
Example_RU: Sicona Battery Technologies строит кремниевые аноды в Австралии.
Category: materials

NL: de Novonix-grafiet
Transcription: ˈnoʊvoʊnɪks ɣraːˈfit
RU: графит Novonix
Example_NL: Novonix produceert synthetisch grafiet voor LG en SK On.
Example_RU: Novonix производит синтетический графит для LG и SK On.
Category: materials

NL: de Syrah Vidalia-grafiet
Transcription: ˈsɪra viːˈdaːlja ɣraːˈfit
RU: графит Syrah Vidalia
Example_NL: Syrah Vidalia in Louisiana levert IRA-conform grafiet aan Tesla.
Example_RU: Syrah Vidalia в Луизиане поставляет IRA-совместимый графит Tesla.
Category: materials

NL: de Talga Anode Project
Transcription: ˈtælɡə ˈanoːdə proˈjɛkt
RU: проект Talga Anode
Example_NL: Talga bouwt grafietanodeproject in Luleå voor EU-markt.
Example_RU: Talga строит проект графитовых анодов в Лулео для рынка ЕС.
Category: materials

NL: de Albemarle Kemerton
Transcription: ˈɔlbəmɑːrl ˈkɛmərtən
RU: Albemarle Kemerton
Example_NL: Albemarle Kemerton produceert lithiumhydroxide in Australië.
Example_RU: Albemarle Kemerton производит гидроксид лития в Австралии.
Category: materials

NL: de Vulcan Energy Zero Carbon Lithium
Transcription: ˈvʏlkaːn ˈɛnərdʒi ˈziroː ˈkɑrbən ˈlitijʏm
RU: Vulcan Energy Zero Carbon Lithium
Example_NL: Vulcan Energy wint geothermisch lithium in Upper Rijnvallei.
Example_RU: Vulcan Energy добывает геотермальный литий в Верхнем Рейне.
Category: materials

NL: de Lilac Solutions ion-exchange
Transcription: ˈlaɪlæk səˈluʃəns ˈaɪɔn ɛksˈtʃeɪndʒ
RU: Lilac Solutions ion-exchange
Example_NL: Lilac Solutions ion-exchange-DLE versnelt brine-lithiumwinning.
Example_RU: Lilac Solutions ion-exchange-DLE ускоряет добычу лития из рассола.
Category: materials

NL: de Standard Lithium Lanxess
Transcription: ˈstændərd ˈlitijʏm ˈlæŋksɛs
RU: Standard Lithium Lanxess
Example_NL: Standard Lithium en Lanxess gebruiken DLE in Arkansas brines.
Example_RU: Standard Lithium и Lanxess используют DLE в рассолах Арканзаса.
Category: materials

NL: de E3 Lithium Alberta
Transcription: iː driː ˈlitijʏm ɛlˈbɜrtə
RU: E3 Lithium Alberta
Example_NL: E3 Lithium wint DLE-lithium uit Leduc-aquifers in Alberta.
Example_RU: E3 Lithium извлекает DLE-литий из водоносных слоёв Ледука.
Category: materials

NL: de IRA-bonus
Transcription: ˈaɪˌɑːrˌeɪ ˈboːnʏs
RU: бонус IRA
Example_NL: IRA-bonus 45X stimuleert Amerikaanse celproductie met $35/kWh.
Example_RU: Бонус IRA 45X стимулирует американское производство ячеек $35/кВт·ч.
Category: policy

NL: de Net-Zero Industry Act
Transcription: ˌnɛt ˈzɪroː ˈɪndəstri ækt
RU: Net-Zero Industry Act
Example_NL: Net-Zero Industry Act streeft naar 40% EU-productie van cleantech.
Example_RU: Net-Zero Industry Act стремится к 40% производства cleantech в ЕС.
Category: policy

NL: het Advanced Manufacturing Production-Credit
Transcription: ədˈvænst ˌmænjʊˈfæktʃərɪŋ proˈdʌkʃən ˈkrɛdɪt
RU: Advanced Manufacturing Production Credit
Example_NL: 45X AMPC geeft $35/kWh cellen plus $10/kWh modules.
Example_RU: 45X AMPC даёт $35/кВт·ч за ячейки плюс $10/кВт·ч за модули.
Category: policy

NL: de FEOC-regel
Transcription: ˈfiːɒk ˈreːɣəl
RU: правило FEOC
Example_NL: FEOC-regel sluit batterijen met >25% Chinese eigenaarschap uit IRA.
Example_RU: Правило FEOC исключает батареи с >25% китайского участия из IRA.
Category: policy

NL: het Made-in-EU-criterium
Transcription: meːd ɪn iːˈjuː kriˈteːrijʏm
RU: критерий Made-in-EU
Example_NL: Made-in-EU-criterium beïnvloedt aanbesteding voor publieke BESS.
Example_RU: Критерий Made-in-EU влияет на гостендеры по BESS.
Category: policy

NL: de cell-to-chassis-architectuur
Transcription: sɛl tuː ˈʃæsi ɑrxiˈtɛktyr
RU: архитектура cell-to-chassis
Example_NL: Cell-to-chassis integreert cellen direct in voertuigbodem.
Example_RU: Cell-to-chassis встраивает ячейки прямо в днище авто.
Category: architecture

NL: de cell-to-body-architectuur
Transcription: sɛl tuː ˈbɔdi ɑrxiˈtɛktyr
RU: архитектура cell-to-body
Example_NL: BYD CTB-architectuur maakt batterijpak structureel deel van carrosserie.
Example_RU: BYD CTB-архитектура делает батарею частью кузова.
Category: architecture

NL: de modulaire batterijpack
Transcription: moːdyˈlɛrə bɑtəˈrɛipɛk
RU: модульный батарейный пакет
Example_NL: Modulaire batterijpacks vereenvoudigen onderhoud en hergebruik.
Example_RU: Модульные батарейные пакеты упрощают обслуживание и реюз.
Category: architecture

NL: de battery module
Transcription: ˈbɛtəri ˈmɔdjuːl
RU: батарейный модуль
Example_NL: Een battery module groepeert 12 tot 24 cellen in serie.
Example_RU: Battery module объединяет 12-24 ячейки последовательно.
Category: architecture

NL: de cell vent
Transcription: sɛl vɛnt
RU: вентиляционное отверстие ячейки
Example_NL: Cell vents openen bij overdruk om thermische runaway te beperken.
Example_RU: Cell vents открываются при избыточном давлении против теплового разгона.
Category: safety

NL: de thermische runaway
Transcription: ˈtɛrmisə ˈrʌnəweɪ
RU: тепловой разгон
Example_NL: Thermische runaway propageert via celdoorbraak van separator.
Example_RU: Тепловой разгон распространяется через пробой сепаратора.
Category: safety

NL: de propagation barrier
Transcription: ˌprɔpəˈɡeɪʃən ˈbɛriɛr
RU: барьер распространения
Example_NL: Aerogel-propagation-barriers vertragen cell-to-cell-runaway.
Example_RU: Аэрогелевые propagation-барьеры замедляют cell-to-cell разгон.
Category: safety

NL: de NFPA 855-standaard
Transcription: ɛnˌɛfˈpiːeɪ ɑxtˌvɛifˌvɛif ˈstɑndaːrt
RU: стандарт NFPA 855
Example_NL: NFPA 855 stelt veiligheidsafstanden voor stationaire BESS.
Example_RU: NFPA 855 устанавливает безопасные дистанции для стационарных BESS.
Category: standards

NL: de IEC 62933-standaard
Transcription: ʔiˌʔeˈseː tʋeːˌzɛsˌneːɣənˌdriːˌdriː ˈstɑndaːrt
RU: стандарт IEC 62933
Example_NL: IEC 62933 specificeert grid-connected electrical energy storage systems.
Example_RU: IEC 62933 определяет grid-connected системы хранения.
Category: standards

NL: de PAS 2050-CO2-voetafdruk
Transcription: ˈpɑs tʋeːˌnulˌvɛifˌnul seːˈʔoː tʋeː ˈvutɑfdrʏk
RU: углеродный след по PAS 2050
Example_NL: PAS 2050-CO2-voetafdruk vergelijkt levenscyclus van batterijproductie.
Example_RU: Углеродный след PAS 2050 сравнивает жизненный цикл производства батарей.
Category: lca

NL: de Greenhouse Gas Protocol
Transcription: ˈɣrinhɑʊs ɣæs ˈproːtoːkɔl
RU: Greenhouse Gas Protocol
Example_NL: Greenhouse Gas Protocol Scope 3 omvat upstream-mijnbouwemissies.
Example_RU: Greenhouse Gas Protocol Scope 3 включает upstream-эмиссии добычи.
Category: lca

NL: de Product Environmental Footprint
Transcription: ˈprɔdʌkt ɪnˌvaɪrənˈmɛntəl ˈfʊtprɪnt
RU: Product Environmental Footprint
Example_NL: PEF Category Rules voor batterijen worden in EU verplicht in 2027.
Example_RU: PEF Category Rules для батарей становятся обязательными в ЕС в 2027.
Category: lca

NL: het 1st-life-batterijpak
Transcription: ɛrstə lɛif bɑtəˈrɛipɛk
RU: батарейный пакет первой жизни
Example_NL: 1st-life-batterijpakken gaan na 70-80% SoH uit een EV.
Example_RU: Пакеты первой жизни выходят из EV после 70-80% SoH.
Category: second_life

NL: het 2nd-life-batterijpak
Transcription: tʋeːdə lɛif bɑtəˈrɛipɛk
RU: батарейный пакет второй жизни
Example_NL: Connected Energy bouwt 2nd-life-BESS van Renault Kangoo-packs.
Example_RU: Connected Energy строит BESS второй жизни из пакетов Renault Kangoo.
Category: second_life

NL: de Powerloop-Octopus
Transcription: ˈpaʊərluːp ˈɔktəpʏs
RU: Powerloop Octopus
Example_NL: Powerloop-Octopus combineert V2G met second-life Nissan-batterijen.
Example_RU: Powerloop Octopus сочетает V2G со second-life батареями Nissan.
Category: second_life

NL: de B2U Storage Solutions
Transcription: biː tuː juː ˈstɔrɛdʒ səˈluʃəns
RU: B2U Storage Solutions
Example_NL: B2U Storage Solutions bouwt 25 MWh BESS van Honda en Nissan-packs.
Example_RU: B2U Storage Solutions строит 25 МВт·ч BESS из пакетов Honda и Nissan.
Category: second_life

NL: de Redwood Materials-recycling
Transcription: ˈrɛdwʊd məˈtɪrjəls riˈsaɪklɪŋ
RU: переработка Redwood Materials
Example_NL: Redwood Materials sluit lithium-loop met hydrometallurgisch recycling.
Example_RU: Redwood Materials замыкает литиевую петлю гидрометаллургической переработкой.
Category: recycling

NL: de Li-Cycle Spoke
Transcription: liː ˈsaɪkəl spoʊk
RU: Li-Cycle Spoke
Example_NL: Li-Cycle Spoke-fabriek schredt batterijen in zwarte massa.
Example_RU: Завод Li-Cycle Spoke измельчает батареи в чёрную массу.
Category: recycling

NL: de Li-Cycle Hub
Transcription: liː ˈsaɪkəl ɦʌb
RU: Li-Cycle Hub
Example_NL: Li-Cycle Hub in Rochester verwerkt zwarte massa naar zouten.
Example_RU: Li-Cycle Hub в Рочестере перерабатывает чёрную массу в соли.
Category: recycling

NL: de Northvolt Revolt
Transcription: ˈnɔrθvɔlt rɪˈvɔlt
RU: Northvolt Revolt
Example_NL: Northvolt Revolt Ett recyclet productieafval terug naar nieuwe cellen.
Example_RU: Northvolt Revolt Ett перерабатывает производственные отходы в новые ячейки.
Category: recycling

NL: de Umicore Hoboken-recycling
Transcription: ˈymikɔr ˈɦoːbokə riˈsaɪklɪŋ
RU: переработка Umicore Hoboken
Example_NL: Umicore Hoboken-smelter recyclet Li-ion via pyrometallurgie.
Example_RU: Плавильный завод Umicore Hoboken перерабатывает Li-ion пирометаллургией.
Category: recycling

NL: de Cylib Aken-recycling
Transcription: ˈsɪlɪb ˈaːkə riˈsaɪklɪŋ
RU: переработка Cylib Aken
Example_NL: Cylib in Aken combineert mechanische en hydrometallurgische stappen.
Example_RU: Cylib в Ахене сочетает механические и гидрометаллургические шаги.
Category: recycling

NL: de Hydrovolt-recycling
Transcription: ˈɦɪdroːvɔlt riˈsaɪklɪŋ
RU: переработка Hydrovolt
Example_NL: Hydrovolt JV in Fredrikstad recyclet 12000 ton EV-pack per jaar.
Example_RU: СП Hydrovolt в Фредрикстаде перерабатывает 12000 т EV-пакетов в год.
Category: recycling

NL: de EcoBat Solutions
Transcription: ˈeːkoʔbɑt səˈluʃəns
RU: EcoBat Solutions
Example_NL: EcoBat Solutions recyclet lood en lithium voor Stellantis.
Example_RU: EcoBat Solutions перерабатывает свинец и литий для Stellantis.
Category: recycling

NL: de Ascend Elements ARO
Transcription: ˈæsɛnd ˈɛləmənts ʔɑroː
RU: Ascend Elements ARO
Example_NL: Ascend Elements gebruikt Hydro-to-Cathode voor directe pCAM-productie.
Example_RU: Ascend Elements использует Hydro-to-Cathode для прямого pCAM-производства.
Category: recycling

NL: de Aqua Metals AquaRefining
Transcription: ˈakʋa ˈmɛtəls ˈakʋa rɪˈfaɪnɪŋ
RU: Aqua Metals AquaRefining
Example_NL: Aqua Metals AquaRefining recyclet Li-ion zonder smelten of zuren.
Example_RU: Aqua Metals AquaRefining перерабатывает Li-ion без плавки и кислот.
Category: recycling

NL: de pCAM-productie
Transcription: peːsiːʔɑːʔɛm proˈdʏksi
RU: производство pCAM
Example_NL: pCAM-productie levert nikkel-mangaan-kobalthydroxide-precursors.
Example_RU: Производство pCAM поставляет прекурсоры никель-марганец-кобальт-гидроксида.
Category: materials

NL: de CAM-fabriek
Transcription: siːʔɑːʔɛm faːˈbrik
RU: завод CAM
Example_NL: CAM-fabriek calcineert pCAM tot kathode-actief materiaal.
Example_RU: Завод CAM прокаливает pCAM в катодно-активный материал.
Category: materials

NL: de anode-fabriek
Transcription: ˈanoːdə faːˈbrik
RU: завод анодов
Example_NL: Anode-fabriek coat koperfolie met grafiet- of siliciumslurry.
Example_RU: Завод анодов покрывает медную фольгу графитовой или кремниевой суспензией.
Category: manufacturing

NL: de elektrolyt-vulling
Transcription: ʔeːlɛkˈtroːlit ˈvʏlɪŋ
RU: заливка электролита
Example_NL: Elektrolyt-vulling gebeurt onder vacuüm in een dry room.
Example_RU: Заливка электролита происходит под вакуумом в dry room.
Category: manufacturing

NL: de dry room
Transcription: draɪ rʊm
RU: сухая комната
Example_NL: Een dry room handhaaft -40 °C dauwpunt voor celproductie.
Example_RU: Dry room поддерживает точку росы -40 °C для производства ячеек.
Category: manufacturing

NL: de formatie-cyclering
Transcription: fɔrˈmaːsi sɪˈklɛrɪŋ
RU: формирование цикла
Example_NL: Formatie-cyclering vormt de SEI-laag op grafietanodes.
Example_RU: Формирование цикла создаёт SEI-слой на графитовых анодах.
Category: manufacturing

NL: de energiedichtheid Wh/kg
Transcription: ʔeːnɛrˈɣiˌdɪxthɛit ˈʋɑtʔyrpɛrkiloˌɣrɑm
RU: плотность энергии Вт·ч/кг
Example_NL: Moderne NMC-cellen halen 270 Wh/kg energiedichtheid.
Example_RU: Современные NMC-ячейки достигают 270 Вт·ч/кг.
Category: metrics

NL: de vermogensdichtheid W/kg
Transcription: vɛrˈmoːɣəns ˈdɪxthɛit ˈʋɑtpɛrkiloˌɣrɑm
RU: плотность мощности Вт/кг
Example_NL: High-power cellen leveren 5000 W/kg piekvermogen.
Example_RU: Высокомощные ячейки выдают пик 5000 Вт/кг.
Category: metrics

NL: de BMS-master
Transcription: biːʔɛmˌʔɛs ˈmɑstər
RU: BMS-мастер
Example_NL: BMS-master communiceert via CAN met BMU-slaves per module.
Example_RU: BMS-мастер связывается через CAN с BMU-slave на модуль.
Category: bms

NL: de pre-charge resistor
Transcription: priːˈtʃɑrdʒ rɪˈzɪstər
RU: предзарядный резистор
Example_NL: De pre-charge resistor laadt DC-link condensator voor contactor.
Example_RU: Предзарядный резистор заряжает DC-link конденсатор перед контактором.
Category: power

NL: de DC-disconnect
Transcription: deːˈseː dɪskəˈnɛkt
RU: DC-отключение
Example_NL: DC-disconnect isoleert PV-strings tijdens onderhoud aan omvormer.
Example_RU: DC-отключение изолирует PV-стринги при обслуживании инвертора.
Category: power

NL: de AC-coupled-BESS
Transcription: ʔɑːseː ˈkʌpəld ˈbɛs
RU: AC-coupled BESS
Example_NL: AC-coupled-BESS sluit aan op bestaande PV-installaties zonder DC-link.
Example_RU: AC-coupled BESS подключается к существующим PV без DC-link.
Category: topology

NL: de DC-coupled-BESS
Transcription: deːˈseː ˈkʌpəld ˈbɛs
RU: DC-coupled BESS
Example_NL: DC-coupled-BESS deelt MPPT-omvormer met PV voor minder verliezen.
Example_RU: DC-coupled BESS делит MPPT-инвертор с PV ради меньших потерь.
Category: topology

NL: de off-grid BESS
Transcription: ɔfˈɣrɪt ˈbɛs
RU: off-grid BESS
Example_NL: Off-grid BESS levert eilandbedrijf voor afgelegen telecommasten.
Example_RU: Off-grid BESS обеспечивает островной режим для отдалённых телебашен.
Category: topology

NL: het microgrid
Transcription: ˈmaɪkroʊɡrɪt
RU: микросеть
Example_NL: Een microgrid kan eilandbedrijf draaien wanneer hoofdnet uitvalt.
Example_RU: Микросеть может работать в островном режиме при сбое главной.
Category: topology

NL: de virtuele krachtcentrale
Transcription: vɪrtyˈʔeːlə ˈkrɑxtsɛnˌtraːlə
RU: виртуальная электростанция
Example_NL: Een VPP aggregateert duizenden thuisbatterijen voor flexibiliteit.
Example_RU: VPP агрегирует тысячи домашних батарей ради гибкости.
Category: vpp

NL: het demand response
Transcription: dɪˈmɑːnd rɪˈspɔns
RU: управление спросом
Example_NL: Demand response betaalt afnemers voor verlaging tijdens piekuren.
Example_RU: Demand response платит потребителям за снижение в часы пик.
Category: grid_services

NL: de frequentieregeling FCR
Transcription: freːˈkʋɛnsi ˌreːɣəlɪŋ ʔɛfseːʔɛr
RU: регулирование частоты FCR
Example_NL: FCR-prequalificatie vereist 30 sec respons op frequentieafwijking.
Example_RU: FCR-квалификация требует отклика 30 с на отклонение частоты.
Category: grid_services

NL: de aFRR-secondaire reserve
Transcription: ʔɑʔɛfʔɛrʔɛr seːkʏnˈdɛrə rəˈsɛrvə
RU: aFRR-вторичный резерв
Example_NL: aFRR-bieding op TenneT-platform levert 5 min ramp.
Example_RU: Ставка aFRR на платформе TenneT даёт 5-минутный ramp.
Category: grid_services

NL: de mFRR-tertiaire reserve
Transcription: ʔɛmʔɛfʔɛrʔɛr tɛrsiˈʔɛrə rəˈsɛrvə
RU: mFRR-третичный резерв
Example_NL: mFRR wordt manueel geactiveerd binnen 12.5 minuten.
Example_RU: mFRR активируется вручную в течение 12.5 минут.
Category: grid_services

NL: de black start-capaciteit
Transcription: blɛk stɑrt kaːpaːsiˈtɛit
RU: black start-возможность
Example_NL: Black start-BESS herstart krachtcentrale na totale netuitval.
Example_RU: Black start-BESS перезапускает станцию после полного блэкаута.
Category: grid_services

NL: de inertie-emulatie
Transcription: ʔiˈnɛrsi ʔeːmuˈlɑːsi
RU: эмуляция инерции
Example_NL: Grid-forming omvormers leveren synthetische inertie-emulatie.
Example_RU: Grid-forming инверторы дают синтетическую эмуляцию инерции.
Category: grid_services

NL: de grid-forming omvormer
Transcription: ɡrɪt ˈfɔrmɪŋ ˈɔmˌvɔrmər
RU: grid-forming инвертор
Example_NL: Een grid-forming omvormer levert spanningsbron-gedrag aan eilandnet.
Example_RU: Grid-forming инвертор обеспечивает поведение источника напряжения в островной сети.
Category: topology

NL: de grid-following omvormer
Transcription: ɡrɪt ˈfɔlowɪŋ ˈɔmˌvɔrmər
RU: grid-following инвертор
Example_NL: Grid-following omvormer synchroniseert PLL met netspanning.
Example_RU: Grid-following инвертор синхронизирует PLL с напряжением сети.
Category: topology

NL: de transformator-impedantie
Transcription: trɑnsfɔrˈmaːtɔr ɪmpəˈdɑnsi
RU: импеданс трансформатора
Example_NL: Lage transformator-impedantie verbetert kortsluitstroom-bijdrage van BESS.
Example_RU: Низкий импеданс трансформатора улучшает вклад в ток короткого замыкания.
Category: power

NL: de skin-effect koeling
Transcription: skɪn ʔɪˈfɛkt ˈkuːlɪŋ
RU: охлаждение скин-эффекта
Example_NL: Bij hoge frequentie verhoogt skin-effect koelvereisten voor busbars.
Example_RU: На высоких частотах скин-эффект повышает требования к охлаждению busbars.
Category: thermal

NL: de cold-plate koeling
Transcription: koʊld pleːt ˈkuːlɪŋ
RU: охлаждение холодной пластиной
Example_NL: Cold-plate koeling met glycol-water houdt 4680-cellen onder 35 °C.
Example_RU: Охлаждение холодной пластиной с гликоль-водой держит 4680-ячейки ниже 35 °C.
Category: thermal

NL: de SENEC home V3 hybrid duo
Transcription: ˈzeːnɛk ɦoːm driː ˈɦaɪbrɪt ˈdyoː
RU: SENEC home V3 hybrid duo
Example_NL: SENEC home V3 hybrid duo combineert opslag met geïntegreerde omvormer.
Example_RU: SENEC home V3 hybrid duo сочетает хранение с интегрированным инвертором.
Category: products

NL: de RCT Power Storage DC
Transcription: ʔɛrseːteː ˈpaʊər ˈstɔrɛdʒ deːseː
RU: RCT Power Storage DC
Example_NL: RCT Power Storage DC 10.0 levert 3 MPPT-trackers en 10 kWh batterij.
Example_RU: RCT Power Storage DC 10.0 даёт 3 MPPT-трекера и 10 кВт·ч батарею.
Category: products

NL: de E3DC S10 X compact
Transcription: ʔeː driː deːseː ʔɛs tin ʔɛks kɔmˈpɑkt
RU: E3DC S10 X compact
Example_NL: E3DC S10 X compact biedt 13 tot 39 kWh met grid backup-functie.
Example_RU: E3DC S10 X compact предлагает 13-39 кВт·ч с grid backup.
Category: products

NL: de BYD Battery-Box Premium HVM
Transcription: ˈbiːwaɪdiː ˈbɛtəri bɔks prəˈmiːʏm ɦɑːfeːʔɛm
RU: BYD Battery-Box Premium HVM
Example_NL: BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 levert 22 kWh in 8 modules.
Example_RU: BYD Battery-Box Premium HVM 22.1 даёт 22 кВт·ч в 8 модулях.
Category: products

NL: de Huawei LUNA2000-S0
Transcription: ˈhwɑːweɪ ˈlunaː tʋeːdyzənt ʔɛs nul
RU: Huawei LUNA2000-S0
Example_NL: Huawei LUNA2000-5/15-S0 schaalt 5 tot 15 kWh per stack.
Example_RU: Huawei LUNA2000-5/15-S0 масштабируется 5-15 кВт·ч на стек.
Category: products

NL: de Solaredge Energy Bank
Transcription: ˈsoʊlɑrɛdʒ ˈɛnərdʒi bɛŋk
RU: Solaredge Energy Bank
Example_NL: Solaredge Energy Bank 10 kWh sluit aan op Solaredge Home Hub.
Example_RU: Solaredge Energy Bank 10 кВт·ч подключается к Solaredge Home Hub.
Category: products

NL: de Enphase IQ Battery 5P
Transcription: ɛnˈfɛis ʔɑɪˈkjuː ˈbɛtəri vɛif peː
RU: Enphase IQ Battery 5P
Example_NL: Enphase IQ Battery 5P heeft 6 micro-omvormers per 5 kWh-unit.
Example_RU: Enphase IQ Battery 5P имеет 6 микроинверторов на 5 кВт·ч блок.
Category: products

NL: de Panasonic EverVolt 2.0
Transcription: ˈpɑnasɔnɪk ˈɛvərvɔlt tʋeː pʏnt nul
RU: Panasonic EverVolt 2.0
Example_NL: Panasonic EverVolt 2.0 schaalt tot 102 kWh in 6 ringen.
Example_RU: Panasonic EverVolt 2.0 масштабируется до 102 кВт·ч в 6 кольцах.
Category: products

NL: de SunPower SunVault
Transcription: ˈsʌnpaʊər ˈsʌnvɔlt
RU: SunPower SunVault
Example_NL: SunPower SunVault biedt 13 tot 39 kWh stackbare LFP-modules.
Example_RU: SunPower SunVault предлагает 13-39 кВт·ч стэкируемых LFP-модулей.
Category: products

NL: de bluettiepower AC500
Transcription: ˈbluːʔɛti ˈpaʊər ʔɑːseː vɛifhɔnˈdərt
RU: Bluetti AC500
Example_NL: Bluetti AC500 portable powerstation levert 5000 W output.
Example_RU: Bluetti AC500 портативная электростанция выдаёт 5000 Вт.
Category: portable

NL: de Bluetti EP900
Transcription: ˈbluːʔɛti ʔeː peː neːɣənˈɦɔndərt
RU: Bluetti EP900
Example_NL: Bluetti EP900 home BESS gekoppeld aan B500 batterijmodules.
Example_RU: Bluetti EP900 домашний BESS подключён к модулям B500.
Category: portable

NL: de Zendure SolarFlow
Transcription: ˈzɛndjʏr ˈsoʊlɑrfloː
RU: Zendure SolarFlow
Example_NL: Zendure SolarFlow balcon-set werkt met balkonpanelen 800 W.
Example_RU: Zendure SolarFlow балконный комплект работает с балконными панелями 800 Вт.
Category: portable

NL: de NeoVolta NV24
Transcription: ˈnioˈvɔlta ʔɛn veː vɛifenˈtʋɪntəx
RU: NeoVolta NV24
Example_NL: NeoVolta NV24 levert 24 kWh LFP voor commercieel gebruik.
Example_RU: NeoVolta NV24 даёт 24 кВт·ч LFP для коммерческого использования.
Category: products

NL: de Trina Storage Elementa
Transcription: ˈtrina ˈstɔrɛdʒ ʔɛləˈmɛnta
RU: Trina Storage Elementa
Example_NL: Trina Storage Elementa 2 biedt 5 MWh LFP per container.
Example_RU: Trina Storage Elementa 2 предлагает 5 МВт·ч LFP на контейнер.
Category: products

NL: de Jinko Eagle Block
Transcription: ˈdʒɪŋkoː ˈiːɡəl blɔk
RU: Jinko Eagle Block
Example_NL: Jinko Eagle Block 5 MWh BESS heeft eigen LFP-cellen 314 Ah.
Example_RU: Jinko Eagle Block 5 МВт·ч BESS со своими LFP-ячейками 314 А·ч.
Category: products

NL: de Envision AESC Mozi
Transcription: ɛnˈvɪʒən ˈeːʔɛsˈseːseː ˈmoʊzi
RU: Envision AESC Mozi
Example_NL: Envision AESC Mozi BESS 8 MWh-unit lanceert in 2025.
Example_RU: Envision AESC Mozi BESS 8 МВт·ч блок выходит в 2025.
Category: products

NL: de Kore Power Mark 1
Transcription: kɔr ˈpaʊər mɑrk ʔeːn
RU: Kore Power Mark 1
Example_NL: Kore Power Mark 1 LFP-cellen voor stationaire BESS in Arizona.
Example_RU: Kore Power Mark 1 LFP-ячейки для стационарных BESS в Аризоне.
Category: products

NL: de FlexGen HybridOS
Transcription: flɛksˈdʒɛn ˈɦaɪbrɪtʔoʊʔɛs
RU: FlexGen HybridOS
Example_NL: FlexGen HybridOS bestuurt grootschalige BESS via energy management.
Example_RU: FlexGen HybridOS управляет крупными BESS через energy management.
Category: software

NL: de Wärtsilä GEMS Digital Energy
Transcription: ˈʋɛrtsilɑː dʒɛms ˈdɪdʒɪtəl ˈɛnərdʒi
RU: Wärtsilä GEMS Digital Energy
Example_NL: Wärtsilä GEMS Digital Energy bestuurt portfolio van 4 GW BESS.
Example_RU: Wärtsilä GEMS Digital Energy управляет портфелем 4 ГВт BESS.
Category: software

NL: de Fluence Mosaic
Transcription: ˈfluːəns moʊˈzeɪɪk
RU: Fluence Mosaic
Example_NL: Fluence Mosaic bid-platform optimaliseert BESS-revenue per markt.
Example_RU: Fluence Mosaic торговая платформа оптимизирует выручку BESS.
Category: software

NL: de Tesla Autobidder
Transcription: ˈtɛsla ˈoːtoːbɪdər
RU: Tesla Autobidder
Example_NL: Tesla Autobidder voert AI-gestuurde dispatch op Hornsdale.
Example_RU: Tesla Autobidder выполняет AI-управляемый dispatch на Hornsdale.
Category: software

NL: de Habitat Energy PowerIQ
Transcription: ˈɦɑbitɑt ˈɛnərdʒi ˈpaʊərʔɑɪˈkjuː
RU: Habitat Energy PowerIQ
Example_NL: Habitat Energy PowerIQ optimaliseert BESS-trading op UK-balancing-markt.
Example_RU: Habitat Energy PowerIQ оптимизирует BESS-торговлю на UK-балансировке.
Category: software

NL: de Stem Athena AI
Transcription: stɛm ʔaːˈteːna ʔeːʔiː
RU: Stem Athena AI
Example_NL: Stem Athena AI bestuurt achter-de-meter BESS bij commerciële klanten.
Example_RU: Stem Athena AI управляет BESS за счётчиком у коммерческих клиентов.
Category: software

NL: de Voltus DERMS
Transcription: ˈvɔltʏs dɛrms
RU: Voltus DERMS
Example_NL: Voltus DERMS aggregateert DR en BESS voor ISO-markten.
Example_RU: Voltus DERMS агрегирует DR и BESS для ISO-рынков.
Category: software

NL: de AutoGrid Flex
Transcription: ˈoːtoːɡrɪt flɛks
RU: AutoGrid Flex
Example_NL: AutoGrid Flex DERMS-platform werd door Schneider Electric overgenomen.
Example_RU: AutoGrid Flex DERMS-платформа куплена Schneider Electric.
Category: software

NL: de GE Reservoir BESS
Transcription: ʒeː ʔeː ˈrɛzərvwɑr bɛs
RU: GE Reservoir BESS
Example_NL: GE Reservoir BESS gebruikt eigen converter en proprietary controls.
Example_RU: GE Reservoir BESS использует собственный конвертер и proprietary controls.
Category: products

NL: de Doosan GridTech HEMS
Transcription: doːsɑːn ˈɡrɪttɛk ɦɛms
RU: Doosan GridTech HEMS
Example_NL: Doosan GridTech HEMS bestuurt hybrid PV-BESS-installaties.
Example_RU: Doosan GridTech HEMS управляет гибридными PV-BESS установками.
Category: software

NL: de ABB EssPro Grid
Transcription: ʔɑːbeːbeː ˈɛspro ɡrɪt
RU: ABB EssPro Grid
Example_NL: ABB EssPro Grid BESS-platform integreert MV-aansluitingen.
Example_RU: ABB EssPro Grid BESS-платформа интегрирует MV-подключения.
Category: products

NL: de Schneider Electric EcoStruxure BESS
Transcription: ˈʃnaɪdər ʔeːˈlɛktrik ˈeːkostrʏkˌʃʏr bɛs
RU: Schneider EcoStruxure BESS
Example_NL: Schneider EcoStruxure BESS biedt grid-scale energy storage met EMS.
Example_RU: Schneider EcoStruxure BESS предлагает grid-scale хранение с EMS.
Category: products

NL: de Siemens Sicharge UC
Transcription: ˈzimɛns ˈzɪtʃɑrdʒ ʔuː seː
RU: Siemens Sicharge UC
Example_NL: Siemens Sicharge UC 200 levert 200 kW DC-laad voor depot-laden.
Example_RU: Siemens Sicharge UC 200 даёт 200 кВт DC-зарядки для депо-зарядки.
Category: products

NL: de Siemens BlueVault
Transcription: ˈzimɛns ˈbluːvɔlt
RU: Siemens BlueVault
Example_NL: Siemens BlueVault marine-BESS gebruikt LFP-cellen voor ferries.
Example_RU: Siemens BlueVault морская BESS использует LFP-ячейки для паромов.
Category: products

NL: de Corvus Orca Energy
Transcription: ˈkɔrvʏs ˈɔrka ˈɛnərdʒi
RU: Corvus Orca Energy
Example_NL: Corvus Orca Energy ESS draait op meer dan 700 marine vessels.
Example_RU: Corvus Orca Energy ESS работает на 700+ морских судах.
Category: products

NL: de Leclanché Marine Rack System
Transcription: ləˈklɑnʃe maˈrin rɛk ˈsɪstəm
RU: Leclanché Marine Rack System
Example_NL: Leclanché Marine Rack System MRS-3 voldoet aan DNV-typegoedkeuring.
Example_RU: Leclanché Marine Rack System MRS-3 соответствует DNV-типосертификации.
Category: products

NL: de Echandia LTO-batterij
Transcription: ʔɛˈtʃandja ʔɛltiʔoː bɑtəˈrɛi
RU: Echandia LTO-батарея
Example_NL: Echandia LTO-batterij voor zware marine en heavy duty toepassingen.
Example_RU: Echandia LTO-батарея для тяжёлой морской и heavy duty работы.
Category: products

NL: de Saft Seanergy
Transcription: sɑft seːʔɛˈnɛrdʒi
RU: Saft Seanergy
Example_NL: Saft Seanergy LFP-systeem voor commerciële marine vessels.
Example_RU: Saft Seanergy LFP-система для коммерческих морских судов.
Category: products

NL: de SAFT Flex'ion
Transcription: sɑft ˈflɛksiʔɔn
RU: SAFT Flex'ion
Example_NL: SAFT Flex'ion NMC-batterijen worden gebruikt in 2nd-life-projecten.
Example_RU: SAFT Flex'ion NMC-батареи используются во 2nd-life-проектах.
Category: products

NL: de Nidec ASI BESS
Transcription: ˈnaɪdɛk ʔɑːʔɛsʔiː bɛs
RU: Nidec ASI BESS
Example_NL: Nidec ASI BESS bestuurt hybrid microgrids op afgelegen eilanden.
Example_RU: Nidec ASI BESS управляет гибридными микросетями на отдалённых островах.
Category: products

NL: de Toshiba SCiB
Transcription: toːˈʃiba ˈɛsˈsiˈʔɑɪˈbeː
RU: Toshiba SCiB
Example_NL: Toshiba SCiB LTO-cellen leveren 20000+ cycli zonder degradatie.
Example_RU: Toshiba SCiB LTO-ячейки дают 20000+ циклов без деградации.
Category: products

NL: de Kokam SLPB
Transcription: ˈkoːkam ʔɛsʔɛlpeːbeː
RU: Kokam SLPB
Example_NL: Kokam SLPB ultra-high-power cellen voor frequentieregeling.
Example_RU: Kokam SLPB ультра-мощные ячейки для регулирования частоты.
Category: products

NL: de Murata FORTELION
Transcription: muˈrata fɔrteːliˈʔɔn
RU: Murata FORTELION
Example_NL: Murata FORTELION LFP-modules voor industriële opslag.
Example_RU: Murata FORTELION LFP-модули для промышленного хранения.
Category: products

NL: de Bloom Energy ES5
Transcription: blʌm ˈɛnərdʒi ʔiː ʔɛs vɛif
RU: Bloom Energy ES5
Example_NL: Bloom Energy ES5 SOFC-server levert 300 kW elektriciteit.
Example_RU: Bloom Energy ES5 SOFC-сервер даёт 300 кВт электричества.
Category: fuel_cells

NL: de Plug Power GenDrive
Transcription: plʌɡ ˈpaʊər dʒɛnˈdraɪv
RU: Plug Power GenDrive
Example_NL: Plug Power GenDrive H2-fuel-cells vervangen lood-zuur in heftrucks.
Example_RU: Plug Power GenDrive H2-топливные элементы заменяют свинец-кислоту в погрузчиках.
Category: fuel_cells

NL: de Ballard FCmove
Transcription: ˈbɛlərt ʔɛfseːmuːv
RU: Ballard FCmove
Example_NL: Ballard FCmove-HD+ levert 70-100 kW voor brandstofcelbussen.
Example_RU: Ballard FCmove-HD+ даёт 70-100 кВт для топливных автобусов.
Category: fuel_cells

NL: de Cummins HyPM
Transcription: ˈkʌmɪns ɦɑɪˈpiːʔɛm
RU: Cummins HyPM
Example_NL: Cummins HyPM HD-modules voor zware H2-mobiliteit.
Example_RU: Cummins HyPM HD-модули для тяжёлой H2-мобильности.
Category: fuel_cells

NL: de Doosan Mobility DM30
Transcription: doːsɑːn moːˈbɪliti deː ʔɛm dɛrtəx
RU: Doosan Mobility DM30
Example_NL: Doosan Mobility DM30 H2-drones blijven 2 uur in de lucht.
Example_RU: Doosan Mobility DM30 H2-дроны держатся в воздухе 2 часа.
Category: fuel_cells

NL: de Nel ALK-elektrolyzer
Transcription: nɛl ʔɑlk ʔeːˈlɛktroːlɑɪzər
RU: Nel ALK-электролизёр
Example_NL: Nel ALK-elektrolyzer-A series tot 5 MW per stack.
Example_RU: Nel ALK-электролизёр серии A до 5 МВт на стек.
Category: h2_storage

NL: de ITM Power PEM-elektrolyzer
Transcription: ʔaɪtiːʔɛm ˈpaʊər peːʔɛm ʔeːˈlɛktroːlɑɪzər
RU: ITM Power PEM-электролизёр
Example_NL: ITM Power PEM-elektrolyzer Trident 5 MW lineup.
Example_RU: ITM Power PEM-электролизёр линейка Trident 5 МВт.
Category: h2_storage

NL: de Plug Power Giga PEM
Transcription: plʌɡ ˈpaʊər ˈɣiɣa peːʔɛm
RU: Plug Power Giga PEM
Example_NL: Plug Power Giga PEM levert 1 MW tot 5 MW PEM-systemen.
Example_RU: Plug Power Giga PEM выпускает системы 1-5 МВт PEM.
Category: h2_storage

NL: de Sunfire SOEC
Transcription: ˈzʏnfaɪr ʔɛs ʔoː ʔeː seː
RU: Sunfire SOEC
Example_NL: Sunfire SOEC-elektrolyzer haalt 84% efficiëntie via stoom.
Example_RU: Sunfire SOEC-электролизёр достигает 84% КПД через пар.
Category: h2_storage

NL: de zoutwaterbatterij
Transcription: ˈzɑʊtwaːtər bɑtəˈrɛi
RU: соляная батарея
Example_NL: Aquion Energy ontwikkelde zoutwaterbatterijen voor off-grid opslag.
Example_RU: Aquion Energy разработала соляные батареи для off-grid хранения.
Category: chemistries

NL: de zink-luchtbatterij
Transcription: zɪŋk lʏxt bɑtəˈrɛi
RU: цинк-воздушная батарея
Example_NL: NantEnergy en Zinc8 testen zink-luchtbatterijen voor microgrids.
Example_RU: NantEnergy и Zinc8 тестируют цинк-воздушные батареи для микросетей.
Category: chemistries

NL: de Eos Znyth-batterij
Transcription: ˈeːos znɪθ bɑtəˈrɛi
RU: Eos Znyth-батарея
Example_NL: Eos Z3 zink-hybride batterij is concurrent voor LFP-BESS.
Example_RU: Eos Z3 цинк-гибридная батарея конкурирует с LFP-BESS.
Category: products

NL: de Form Energy iron-air
Transcription: fɔrm ˈɛnərdʒi ˈaɪərn ɛr
RU: Form Energy iron-air
Example_NL: Form Energy iron-air-batterij van 100 uur dispatchable opslag.
Example_RU: Form Energy iron-air-батарея на 100 часов диспетчерского хранения.
Category: products

NL: de ESS Inc Energy Warehouse
Transcription: ʔiː ʔɛs ʔɛs ʔɪŋk ˈɛnərdʒi ˈwɛrhaʊs
RU: ESS Inc Energy Warehouse
Example_NL: ESS Inc Energy Warehouse iron-flow batterij voor 4-12 uur opslag.
Example_RU: ESS Inc Energy Warehouse iron-flow батарея на 4-12 часов хранения.
Category: products

NL: de Invinity Vanadium VS3
Transcription: ɪnˈvɪnɪti vaːˈnaːdijʏm veː ʔɛs driː
RU: Invinity Vanadium VS3
Example_NL: Invinity Vanadium VS3 modulair vanadium flow-system tot 245 kWh.
Example_RU: Invinity Vanadium VS3 модульный ванадиевый flow-system до 245 кВт·ч.
Category: products

NL: de Stryten flow-batterij
Transcription: ˈstraɪtən floː bɑtəˈrɛi
RU: Stryten flow-батарея
Example_NL: Stryten Energy bouwt vanadium-flowbatterij voor microgrids.
Example_RU: Stryten Energy строит ванадиевую flow-батарею для микросетей.
Category: products

NL: de Largo Clean Energy
Transcription: ˈlɑrɡoː klin ˈɛnərdʒi
RU: Largo Clean Energy
Example_NL: Largo Clean Energy levert vanadium-redox uit eigen mijn in Brazilië.
Example_RU: Largo Clean Energy поставляет vanadium-redox со своей шахты в Бразилии.
Category: products

NL: de Sumitomo VRFB
Transcription: suːmiˈtoʊmoː veː ʔɛr ʔɛf beː
RU: Sumitomo VRFB
Example_NL: Sumitomo VRFB 60 MWh vanadium-redox in Hokkaido sinds 2022.
Example_RU: Sumitomo VRFB 60 МВт·ч ванадий-редокс в Хоккайдо с 2022.
Category: products

NL: de Rongke Power VRFB
Transcription: ˈrɔŋkə ˈpaʊər veː ʔɛr ʔɛf beː
RU: Rongke Power VRFB
Example_NL: Rongke Power bouwt 800 MWh vanadium-flow in Dalian China.
Example_RU: Rongke Power строит 800 МВт·ч ванадий-flow в Даляне Китай.
Category: products

NL: de Primus Power EnergyPod
Transcription: ˈpraɪmʏs ˈpaʊər ˈɛnərdʒiˌpɔt
RU: Primus Power EnergyPod
Example_NL: Primus Power EnergyPod zink-broom flow batterij 25 kW per pod.
Example_RU: Primus Power EnergyPod цинк-бром flow-батарея 25 кВт на pod.
Category: products

NL: de Redflow ZBM3
Transcription: ˈrɛdfloː zɛd beː ʔɛm driː
RU: Redflow ZBM3
Example_NL: Redflow ZBM3 zink-broom batterij modulair 10 kWh per unit.
Example_RU: Redflow ZBM3 цинк-бром батарея модульно 10 кВт·ч на блок.
Category: products

NL: de Ambri liquid-metal-batterij
Transcription: ˈæmbri ˈlɪkwɪt ˈmɛtəl bɑtəˈrɛi
RU: Ambri жидкометаллическая батарея
Example_NL: Ambri liquid-metal-batterij gebruikt calcium- en antimoonelektroden.
Example_RU: Ambri жидкометаллическая батарея с кальциевыми и сурьмяными электродами.
Category: chemistries

NL: de gravity battery Tower
Transcription: ˈɡrævɪti ˈbætəri ˈtaʊər
RU: гравитационная башня
Example_NL: Gravity Power gravity battery Tower met diepschachten.
Example_RU: Gravity Power гравитационная башня с глубокими шахтами.
Category: long_duration

NL: de Highview Power CRYOBatterij
Transcription: ˈɦaɪvjuː ˈpaʊər ˈkraɪoː bɑtəˈrɛi
RU: Highview Power CRYOBattery
Example_NL: Highview Power CRYOBatterij slaat energie op in vloeibare lucht.
Example_RU: Highview Power CRYOBattery хранит энергию в жидком воздухе.
Category: long_duration

NL: het pumped-thermal storage
Transcription: pʌmpt ˈθɜrməl ˈstɔrɛdʒ
RU: насосное тепловое хранение
Example_NL: Malta Inc ontwikkelt pumped-thermal storage met gesmolten zout.
Example_RU: Malta Inc разрабатывает pumped-thermal storage с расплавленной солью.
Category: long_duration

NL: de RheEnergise HD Hydro
Transcription: ˈriːʔɛnərdʒaɪs ɦɑːdeː ˈɦaɪdroː
RU: RheEnergise HD Hydro
Example_NL: RheEnergise HD Hydro gebruikt R-19 hoogdichte vloeistof voor opslag.
Example_RU: RheEnergise HD Hydro использует R-19 высокоплотную жидкость для хранения.
Category: long_duration

NL: de Heliogen concentrated solar
Transcription: ˈɦelioˈdʒɛn ˈkɔnsɛntreɪtɪt ˈsoʊlɑr
RU: Heliogen концентрированная солнечная
Example_NL: Heliogen concentrated solar levert procewarmte boven 1000 °C.
Example_RU: Heliogen концентрированная солнечная даёт техтепло выше 1000 °C.
Category: renewables

NL: de Brenmiller bGen
Transcription: ˈbrɛnmilər beːdʒɛn
RU: Brenmiller bGen
Example_NL: Brenmiller bGen stoomopslag in crushed-rock voor industrie.
Example_RU: Brenmiller bGen паровое хранение в crushed-rock для промышленности.
Category: long_duration

NL: de Antora Energy thermal
Transcription: ʔɑnˈtoːra ˈɛnərdʒi ˈθɜrməl
RU: Antora Energy thermal
Example_NL: Antora Energy thermal-batterij hergebruikt warmte voor industrie.
Example_RU: Antora Energy thermal-батарея использует тепло для промышленности.
Category: long_duration

NL: de Rondo Heat Battery
Transcription: ˈrɔndoː ɦit ˈbætəri
RU: Rondo Heat Battery
Example_NL: Rondo Heat Battery slaat 1500 °C warmte op in firebrick.
Example_RU: Rondo Heat Battery хранит 1500 °C тепла в огнеупорном кирпиче.
Category: long_duration

NL: de Storworks E-Star
Transcription: ˈstɔrwɜrks ʔiː stɑr
RU: Storworks E-Star
Example_NL: Storworks E-Star concentrated thermal-batterij voor industriële stoom.
Example_RU: Storworks E-Star концентрированная тепловая батарея для промпара.
Category: long_duration

NL: de Kraftblock systeem
Transcription: ˈkrɑftblɔk sɪsˈteːm
RU: Kraftblock систем
Example_NL: Kraftblock systeem slaat warmte op tot 1300 °C in keramische blokken.
Example_RU: Kraftblock системы хранят тепло до 1300 °C в керамических блоках.
Category: long_duration

NL: de MGA Thermal block
Transcription: ʔɛmdʒeːʔɑː ˈθɜrməl blɔk
RU: MGA Thermal block
Example_NL: MGA Thermal block met fasechange-grafiet voor industrieel gebruik.
Example_RU: MGA Thermal block с фазопеременным графитом для промышленности.
Category: long_duration

NL: de SaltX Pebble Heater
Transcription: sɑltʔɛks ˈpɛbəl ˈɦitər
RU: SaltX Pebble Heater
Example_NL: SaltX Pebble Heater elektrische warmtebatterij voor staal en cement.
Example_RU: SaltX Pebble Heater электрическая тепловая батарея для стали и цемента.
Category: long_duration

NL: de ENERGYNEST ThermalBattery
Transcription: ˈɛnərdʒinɛst ˈθɜrməl ˈbætəri
RU: ENERGYNEST ThermalBattery
Example_NL: ENERGYNEST ThermalBattery met HEATCRETE-betonblokken.
Example_RU: ENERGYNEST ThermalBattery с HEATCRETE-бетонными блоками.
Category: long_duration

NL: de Echogen sCO2 cyclus
Transcription: ˈɛkəˌdʒɛn ʔɛsˈseːʔoː tʋeː ˈsɪklʏs
RU: Echogen sCO2 цикл
Example_NL: Echogen sCO2 cyclus combineert thermische opslag met turbine.
Example_RU: Echogen sCO2 цикл сочетает тепловое хранение с турбиной.
Category: long_duration

NL: het kalorische warmtepomp-opslag
Transcription: kaːˈlɔrisə ˈʋɑrmtəpɔmp ˈɔpslɑx
RU: калорический теплонасос-хранение
Example_NL: Calorische warmtepomp-opslag combineert HP met thermal mass.
Example_RU: Калорическое теплонасосное хранение объединяет HP с термомассой.
Category: long_duration

NL: de Stiesdal GridScale
Transcription: ˈstiːsdɑːl ˈɡrɪtskeɪl
RU: Stiesdal GridScale
Example_NL: Stiesdal GridScale Carnot-batterij gebruikt steenwol voor opslag.
Example_RU: Stiesdal GridScale Carnot-батарея использует базальтовую вату.
Category: long_duration

NL: de CMBlu Organic SolidFlow
Transcription: seːʔɛmbluː ɔrˈɣanɪk ˈsɔlɪtfloː
RU: CMBlu Organic SolidFlow
Example_NL: CMBlu Organic SolidFlow batterij gebruikt organische elektrolyt.
Example_RU: CMBlu Organic SolidFlow батарея использует органический электролит.
Category: long_duration

NL: de XL Batteries
Transcription: ʔɛksʔɛl ˈbætəris
RU: XL Batteries
Example_NL: XL Batteries organic flow batterij voor lage-cost lange-duur opslag.
Example_RU: XL Batteries органическая flow-батарея для дешёвого долгого хранения.
Category: long_duration

NL: de Quino Energy flow
Transcription: ˈkwiːnoː ˈɛnərdʒi floː
RU: Quino Energy flow
Example_NL: Quino Energy flow batterij met quinone-organisch elektrolyt.
Example_RU: Quino Energy flow-батарея с хинон-органическим электролитом.
Category: long_duration

NL: de Influit Energy nanofluid
Transcription: ɪnˈfluit ˈɛnərdʒi ˈnænoˌfluɪt
RU: Influit Energy nanofluid
Example_NL: Influit Energy nanofluid-batterij verpomp vloeibare elektroden.
Example_RU: Influit Energy nanofluid-батарея перекачивает жидкие электроды.
Category: long_duration

NL: de TerraWatt Infrastructure
Transcription: ˈtɛrawɔt ˈɪnfrəstrʌktʃər
RU: TerraWatt Infrastructure
Example_NL: TerraWatt Infrastructure ontwikkelt depot-laden voor heavy duty.
Example_RU: TerraWatt Infrastructure разрабатывает депо-зарядку для heavy duty.
Category: infrastructure

NL: de Voltus aggregator
Transcription: ˈvɔltʏs ˈæɡrɪɡeɪtər
RU: агрегатор Voltus
Example_NL: Voltus aggregator monetariseert flexibiliteit van industriële klanten.
Example_RU: Voltus агрегатор монетизирует гибкость промышленных клиентов.
Category: infrastructure

NL: de OhmConnect VPP
Transcription: ʔoːmkəˈnɛkt veːpeːpeː
RU: OhmConnect VPP
Example_NL: OhmConnect VPP betaalt huishoudens om netbelasting te verlagen.
Example_RU: OhmConnect VPP платит домохозяйствам за снижение нагрузки.
Category: infrastructure

NL: de Sunrun BrightBox
Transcription: ˈsʌnrʌn ˈbraɪtbɔks
RU: Sunrun BrightBox
Example_NL: Sunrun BrightBox combineert dakzonnepanelen met thuisbatterij.
Example_RU: Sunrun BrightBox объединяет крышные панели с домашней батареей.
Category: products

NL: de Sunnova Adaptive
Transcription: sʌˈnoːva əˈdæptɪv
RU: Sunnova Adaptive
Example_NL: Sunnova Adaptive Home combineert PV met BESS en EV-laden.
Example_RU: Sunnova Adaptive Home объединяет PV с BESS и EV-зарядкой.
Category: products

NL: de Sunpro Solar
Transcription: ˈsʌnpro ˈsoʊlɑr
RU: Sunpro Solar
Example_NL: Sunpro Solar werd door ADT Solar overgenomen in 2021.
Example_RU: Sunpro Solar куплена ADT Solar в 2021.
Category: providers

NL: de Vivint Solar
Transcription: ˈvivɪnt ˈsoʊlɑr
RU: Vivint Solar
Example_NL: Vivint Solar werd door Sunrun overgenomen voor PV-leasing.
Example_RU: Vivint Solar куплена Sunrun ради лизинга PV.
Category: providers

NL: de SunPower Equinox
Transcription: ˈsʌnpaʊər ˈekwɪnɔks
RU: SunPower Equinox
Example_NL: SunPower Equinox geïntegreerd dak-PV-systeem met Maxeon panelen.
Example_RU: SunPower Equinox интегрированная крыша-PV с Maxeon панелями.
Category: products

NL: de GAF Energy Timberline Solar
Transcription: ɣɑf ˈɛnərdʒi ˈtɪmbərlaɪn ˈsoʊlɑr
RU: GAF Energy Timberline Solar
Example_NL: GAF Energy Timberline Solar dakpannen worden door GAF dealers geleverd.
Example_RU: GAF Energy Timberline Solar черепицу поставляют дилеры GAF.
Category: products

NL: de SunStyle PV-dakpan
Transcription: ˈsʌnstaɪl peːfeː ˈdɑkpan
RU: SunStyle PV-черепица
Example_NL: SunStyle PV-dakpan biedt esthetisch geïntegreerd dak-PV.
Example_RU: SunStyle PV-черепица предлагает эстетичное интегрированное крышное PV.
Category: products

NL: de Lumeta solar tile
Transcription: ˈluːmeːta ˈsoʊlɑr taɪl
RU: Lumeta solar tile
Example_NL: Lumeta solar tile S2-systeem voor commerciële daken.
Example_RU: Lumeta solar tile S2-система для коммерческих крыш.
Category: products

NL: de PVHardware tracker
Transcription: peːfeː ˈɦɑrtwɛr ˈtrækər
RU: PVHardware tracker
Example_NL: PVHardware Axone tracker stuurt PV-panelen voor max-opbrengst.
Example_RU: PVHardware Axone tracker управляет PV-панелями ради макс-выработки.
Category: trackers

NL: de Trina Solar Vanguard
Transcription: ˈtrina ˈsoʊlɑr ˈvɛnˌɡɑrd
RU: Trina Solar Vanguard
Example_NL: Trina Solar Vanguard 2P-tracker met Agile 1.5 controlsysteem.
Example_RU: Trina Solar Vanguard 2P-трекер с Agile 1.5 системой управления.
Category: trackers

NL: de Stäubli MC4 connector
Transcription: ˈstɔɪbli ʔɛmˈseː vir kɔˈnɛktər
RU: Stäubli MC4 разъём
Example_NL: Stäubli MC4 connector is standaard voor PV-string-aansluitingen.
Example_RU: Stäubli MC4 разъём стандарт для PV-стрингов.
Category: components

NL: de Hellermann SunRamp
Transcription: ˈɦɛlərˌman ˈsʌnrɛmp
RU: Hellermann SunRamp
Example_NL: Hellermann SunRamp kabelmanagement onder PV-arrays.
Example_RU: Hellermann SunRamp кабель-менеджмент под PV-массивами.
Category: components

NL: de Multi-Contact MC3
Transcription: ˈmʌltikənˈtækt ʔɛmˈseː driː
RU: Multi-Contact MC3
Example_NL: Multi-Contact MC3 connector ouder dan MC4 wordt nog gevonden.
Example_RU: Multi-Contact MC3 разъём старее MC4 ещё встречается.
Category: components

NL: de Amphenol Helios H4
Transcription: æmˈfɛnɔl ˈɦeːlioːs ɦɑː vir
RU: Amphenol Helios H4
Example_NL: Amphenol Helios H4 PV-connector compatibel met MC4.
Example_RU: Amphenol Helios H4 PV-разъём совместим с MC4.
Category: components

NL: de Solectria PVS string-inverter
Transcription: soˈlɛktria peːfeːʔɛs strɪŋ ɪnˈvɜrtər
RU: Solectria PVS string-inverter
Example_NL: Solectria PVS-string-inverter voor commerciële PV.
Example_RU: Solectria PVS-string-инвертер для коммерческой PV.
Category: inverters

NL: de Sungrow SG320HX
Transcription: ˈsʌnɡroʊ ʔɛsˌdʒeː driːhɔndərttʋintəx ɦɑːʔɛks
RU: Sungrow SG320HX
Example_NL: Sungrow SG320HX string-inverter levert 320 kW vermogen.
Example_RU: Sungrow SG320HX string-инвертер 320 кВт мощности.
Category: inverters

NL: de Huawei SUN2000 215KTL
Transcription: ˈhwɑːweɪ sʏn tʋeːdyzənt tʋeːhɔndərtvɛiftin kɑːteːʔɛl
RU: Huawei SUN2000 215KTL
Example_NL: Huawei SUN2000-215KTL string-inverter 215 kW utility-scale.
Example_RU: Huawei SUN2000-215KTL string-инвертер 215 кВт utility-scale.
Category: inverters

NL: de Sineng EP-3125-HA-UD
Transcription: ˈsineŋ ʔɛp driːdyzəntˌɦɔndərtvɛifenˈtʋintəx ɦɑːʔɑː ʔuːdeː
RU: Sineng EP-3125-HA-UD
Example_NL: Sineng EP-3125-HA-UD central inverter 3125 kVA utility.
Example_RU: Sineng EP-3125-HA-UD центральный инвертер 3125 кВА utility.
Category: inverters

NL: de TBEA central inverter
Transcription: teːˈbeːʔeːʔɑː ˈsɛntrəl ɪnˈvɜrtər
RU: TBEA центральный инвертор
Example_NL: TBEA central inverter TC3450KTL-HV biedt 3.45 MW utility-scale.
Example_RU: TBEA центральный инвертер TC3450KTL-HV даёт 3.45 МВт.
Category: inverters

NL: de FIMER PVS-260-TL
Transcription: fiˈmɛr peːfeːʔɛs tʋeːhɔndərtzɛstəx teːʔɛl
RU: FIMER PVS-260-TL
Example_NL: FIMER PVS-260-TL string-inverter biedt 260 kVA commerciële PV.
Example_RU: FIMER PVS-260-TL string-инвертер 260 кВА коммерческий PV.
Category: inverters

NL: de SMA Sunny Central UP
Transcription: ˈɛsɛmɑː ˈsʌni ˈsɛntrəl ʔuːpeː
RU: SMA Sunny Central UP
Example_NL: SMA Sunny Central UP 4400-S levert 4.4 MVA utility-scale.
Example_RU: SMA Sunny Central UP 4400-S даёт 4.4 МВА utility-scale.
Category: inverters

NL: de Delta M125HV string-inverter
Transcription: ˈdɛlta ʔɛm ɦɔndərtvɛifentʋintəx ɦɑːfeː strɪŋ ɪnˈvɜrtər
RU: Delta M125HV string-инвертер
Example_NL: Delta M125HV string-inverter biedt 125 kW commerciële PV.
Example_RU: Delta M125HV string-инвертер 125 кВт коммерческий PV.
Category: inverters

NL: de SolisPro SOL-50K-LV
Transcription: ˈsoʊlɪspro sɔl vɛiftəx kɑː ʔɛlfeː
RU: SolisPro SOL-50K-LV
Example_NL: SolisPro SOL-50K-LV string-inverter heeft 6 MPPT-trackers.
Example_RU: SolisPro SOL-50K-LV string-инвертер с 6 MPPT-трекерами.
Category: inverters

NL: de Ginlong Solis-255K-EHV
Transcription: ˈɣɪnlɔŋ ˈsoʊlɪs tʋeːhɔndərtvɛifenvɛiftəx kɑː ʔiːhɑːfeː
RU: Ginlong Solis-255K-EHV
Example_NL: Ginlong Solis-255K-EHV utility-string-inverter 255 kW.
Example_RU: Ginlong Solis-255K-EHV utility-string-инвертер 255 кВт.
Category: inverters

NL: de KACO blueplanet 165 TL3
Transcription: ˈkɑkoː ˈbluːplɑnət ɦɔndərtvɛifenzɛstəx teːʔɛl driː
RU: KACO blueplanet 165 TL3
Example_NL: KACO blueplanet 165 TL3 string-inverter levert 165 kW.
Example_RU: KACO blueplanet 165 TL3 string-инвертер выдаёт 165 кВт.
Category: inverters

NL: de Yaskawa Solectria PVS-100
Transcription: jɑsˈkɑwa soˈlɛktria peːfeːʔɛs ɦɔndərt
RU: Yaskawa Solectria PVS-100
Example_NL: Yaskawa Solectria PVS-100 string-inverter voor commerciële PV.
Example_RU: Yaskawa Solectria PVS-100 string-инвертер для коммерческой PV.
Category: inverters

NL: de SolaX X3-PRO
Transcription: ˈsoʊlæks ʔɛks driː proː
RU: SolaX X3-PRO
Example_NL: SolaX X3-PRO 40 kW three-phase utility-PV-inverter.
Example_RU: SolaX X3-PRO 40 кВт трёхфазный utility-PV-инвертер.
Category: inverters

NL: de Goodwe MT-G3 string
Transcription: ˈɡʊdʋi ʔɛmteː dʒeː driː strɪŋ
RU: Goodwe MT-G3 string
Example_NL: Goodwe MT-G3 string-inverter biedt 60-110 kW commerciële PV.
Example_RU: Goodwe MT-G3 string-инвертер 60-110 кВт коммерческий PV.
Category: inverters

NL: de Growatt MAX-X2 LV
Transcription: ˈɡroʊwɑt mɑks ʔɛks tʋeː ʔɛlfeː
RU: Growatt MAX-X2 LV
Example_NL: Growatt MAX-X2 LV 100kW commerciële PV-inverter.
Example_RU: Growatt MAX-X2 LV 100 кВт коммерческий PV-инвертер.
Category: inverters

NL: de CPS America 350KTL-DO
Transcription: seːpeːʔɛs ʔaːˈmɛrika driːhɔndərtvɛiftəx kɑːteːʔɛl deːʔoː
RU: CPS America 350KTL-DO
Example_NL: CPS America 350KTL-DO utility-string-inverter 350 kW.
Example_RU: CPS America 350KTL-DO utility-string-инвертер 350 кВт.
Category: inverters

NL: de Chint CPS 250 string
Transcription: tʃɪnt seːpeːʔɛs tʋeːhɔndərtvɛiftəx strɪŋ
RU: Chint CPS 250 string
Example_NL: Chint CPS 250 string-inverter voor commerciële PV-installaties.
Example_RU: Chint CPS 250 string-инвертер для коммерческих PV-установок.
Category: inverters

NL: de Hithium ESS Cube
Transcription: ˈɦitijʏm ʔɛsʔɛs kjuːb
RU: Hithium ESS Cube
Example_NL: Hithium ESS Cube 5 MWh container met 587 Ah cellen.
Example_RU: Hithium ESS Cube 5 МВт·ч контейнер с ячейками 587 А·ч.
Category: products

NL: de Narada Power 280 Ah cel
Transcription: ˈnɑrada ˈpaʊər tʋeːhɔndərtɑxtəx ʔaː ɦɑː sɛl
RU: Narada Power 280 А·ч ячейка
Example_NL: Narada Power 280 Ah LFP-cel voor stationaire BESS.
Example_RU: Narada Power 280 А·ч LFP-ячейка для стационарных BESS.
Category: cells

NL: de SVOLT Short-Blade
Transcription: ˈɛsfɔlt ʃɔrt bleːd
RU: SVOLT Short-Blade
Example_NL: SVOLT Short-Blade LFP-cellen voor EV en stationaire BESS.
Example_RU: SVOLT Short-Blade LFP-ячейки для EV и стационарных BESS.
Category: cells

NL: de REPT Battero Wending
Transcription: rɛpt bɑˈtero ˈʋɛndɪŋ
RU: REPT Battero Wending
Example_NL: REPT Battero Wending 320 Ah LFP-cellen voor utility BESS.
Example_RU: REPT Battero Wending 320 А·ч LFP-ячейки для utility BESS.
Category: cells

NL: de Sunwoda HiT cel
Transcription: ˈsunˈwoda ɦɪt sɛl
RU: Sunwoda HiT ячейка
Example_NL: Sunwoda HiT 314 Ah LFP-cel met 13000 cycli levensduur.
Example_RU: Sunwoda HiT 314 А·ч LFP-ячейка с ресурсом 13000 циклов.
Category: cells

NL: de Calb 314 Ah cel
Transcription: kɑlb driːhɔndərtviːrtin ʔaːhɑː sɛl
RU: Calb 314 А·ч ячейка
Example_NL: Calb 314 Ah LFP-cel voor 5 MWh BESS-containers.
Example_RU: Calb 314 А·ч LFP-ячейка для 5 МВт·ч BESS-контейнеров.
Category: cells

NL: de Higee 1130 Ah cel
Transcription: ˈɦiɣiː dʌzənthɔndərtdɛrtəx ʔaːhɑː sɛl
RU: Higee 1130 А·ч ячейка
Example_NL: Higee Energy 1130 Ah LFP-cel grootste in markt voor BESS.
Example_RU: Higee Energy 1130 А·ч LFP-ячейка крупнейшая на рынке BESS.
Category: cells

NL: de Lishen 280 Ah cel
Transcription: ˈlɪʃən tʋeːhɔndərtɑxtəx ʔaːhɑː sɛl
RU: Lishen 280 А·ч ячейка
Example_NL: Lishen 280 Ah LFP-cel populair voor 20-ft BESS-containers.
Example_RU: Lishen 280 А·ч LFP-ячейка популярна для 20-фут BESS-контейнеров.
Category: cells

NL: de Eve LF280K cel
Transcription: ˈeːvə ʔɛlʔɛf tʋeːhɔndərtɑxtəx kɑː sɛl
RU: Eve LF280K ячейка
Example_NL: Eve LF280K LFP-cel met 280 Ah voor utility BESS.
Example_RU: Eve LF280K LFP-ячейка с 280 А·ч для utility BESS.
Category: cells

NL: de Eve LF560K cel
Transcription: ˈeːvə ʔɛlʔɛf vɛifhɔndərtzɛstəx kɑː sɛl
RU: Eve LF560K ячейка
Example_NL: Eve LF560K 560 Ah LFP-cel met 12000+ cycli.
Example_RU: Eve LF560K 560 А·ч LFP-ячейка с 12000+ циклами.
Category: cells

NL: de Eve MB30 cel
Transcription: ˈeːvə ʔɛmbeː dɛrtəx sɛl
RU: Eve MB30 ячейка
Example_NL: Eve MB30 LFP-cel 314 Ah voor commercial BESS.
Example_RU: Eve MB30 LFP-ячейка 314 А·ч для коммерческих BESS.
Category: cells

NL: de Eve Mr.Big 628 Ah
Transcription: ˈeːvə ˈmɪstər bɪɡ zɛshɔndərtɑxtentʋintəx ʔaːhɑː
RU: Eve Mr.Big 628 А·ч
Example_NL: Eve Mr.Big 628 Ah heeft 2 MWh-densiteit op containerniveau.
Example_RU: Eve Mr.Big 628 А·ч даёт 2 МВт·ч плотности на контейнер.
Category: cells

NL: de Eve Mr.Giant 1175 Ah
Transcription: ˈeːvə ˈmɪstər ˈdʒaɪənt dʌzəntmondərtvɛifenzeːvəntəx ʔaːhɑː
RU: Eve Mr.Giant 1175 А·ч
Example_NL: Eve Mr.Giant 1175 Ah cel met cost-per-kWh-doorbraak.
Example_RU: Eve Mr.Giant 1175 А·ч ячейка с прорывом cost-per-kWh.
Category: cells

NL: de Hithium 1130 Ah cel
Transcription: ˈɦitijʏm dʌzənthɔndərtdɛrtəx ʔaːhɑː sɛl
RU: Hithium 1130 А·ч ячейка
Example_NL: Hithium 1130 Ah cel voor utility-scale long-duration BESS.
Example_RU: Hithium 1130 А·ч ячейка для utility-scale долгого BESS.
Category: cells

NL: de BYD Long Blade cel
Transcription: ˈbiːwaɪdiː lɔŋ bleːd sɛl
RU: BYD Long Blade ячейка
Example_NL: BYD Long Blade cel voor 5 MWh container BESS.
Example_RU: BYD Long Blade ячейка для 5 МВт·ч контейнера BESS.
Category: cells

NL: de CATL Shenxing cel
Transcription: ˈsiːeɪtiːɛl ˈʃɛnʃiŋ sɛl
RU: CATL Shenxing ячейка
Example_NL: CATL Shenxing LFP-cel laadt 4C voor 400 km in 10 min.
Example_RU: CATL Shenxing LFP-ячейка заряжается 4C на 400 км за 10 мин.
Category: cells

NL: de CATL Qilin pack
Transcription: ˈsiːeɪtiːɛl ˈkɪlin pɛk
RU: CATL Qilin pack
Example_NL: CATL Qilin pack haalt 255 Wh/kg op pack-niveau.
Example_RU: CATL Qilin pack достигает 255 Вт·ч/кг на уровне пакета.
Category: products

NL: de Northvolt Voltpack Mobile System
Transcription: ˈnɔrθvɔlt ˈvɔltpɛk ˈmoʊbaɪl ˈsɪstəm
RU: Northvolt Voltpack Mobile
Example_NL: Northvolt Voltpack Mobile System mobiele BESS-trailer 281 kWh.
Example_RU: Northvolt Voltpack Mobile System мобильный BESS-трейлер 281 кВт·ч.
Category: products

NL: de Northvolt Voltpack Core
Transcription: ˈnɔrθvɔlt ˈvɔltpɛk kɔr
RU: Northvolt Voltpack Core
Example_NL: Northvolt Voltpack Core stackbare 245 kWh BESS-eenheid.
Example_RU: Northvolt Voltpack Core стэкируемая 245 кВт·ч BESS-единица.
Category: products

NL: de Polarium BESS 1500 V
Transcription: poˈlɑrijʏm bɛs dʌzəntvɛifhɔndərt veː
RU: Polarium BESS 1500 В
Example_NL: Polarium 1500 V BESS-containers voor telecom en utility.
Example_RU: Polarium 1500 В BESS-контейнеры для телеком и utility.
Category: products

NL: de Alfen TheBattery Elements
Transcription: ˈɑlfən ðə ˈbætəri ˈɛləmənts
RU: Alfen TheBattery Elements
Example_NL: Alfen TheBattery Elements modulair 1.7 MW per outdoor cabinet.
Example_RU: Alfen TheBattery Elements модульно 1.7 МВт на outdoor cabinet.
Category: products

NL: de Alfen TheBattery Mobile
Transcription: ˈɑlfən ðə ˈbætəri ˈmoʊbaɪl
RU: Alfen TheBattery Mobile
Example_NL: Alfen TheBattery Mobile mobiele BESS voor evenementen en bouw.
Example_RU: Alfen TheBattery Mobile мобильный BESS для мероприятий и стройки.
Category: products

NL: de SinglPoint Energy ME750
Transcription: ˈsɪŋɡəlpɔɪnt ˈɛnərdʒi ʔɛm ʔiː zeːvənhɔndərtvɛiftəx
RU: SinglPoint Energy ME750
Example_NL: SinglPoint Energy ME750 mobiele EV-laadbox met BESS.
Example_RU: SinglPoint Energy ME750 мобильный EV-зарядник с BESS.
Category: products

NL: de Greenfields GFB-2-1000
Transcription: ˈɡrinfiːlds dʒeːʔɛfbeː tʋeː dʌzənt
RU: Greenfields GFB-2-1000
Example_NL: Greenfields GFB-2-1000 1 MWh modulair BESS in Nederland.
Example_RU: Greenfields GFB-2-1000 1 МВт·ч модульный BESS в Нидерландах.
Category: products

NL: de SemperPower BESS
Transcription: ˈsɛmpər ˈpaʊər bɛs
RU: SemperPower BESS
Example_NL: SemperPower bouwt grid-scale BESS in Vlissingen Nederland.
Example_RU: SemperPower строит grid-scale BESS в Флиссингене Нидерланды.
Category: providers

NL: de Giga Storage Lelystad
Transcription: ˈɣiːɣa ˈstɔrɛdʒ ˈleːlistɑt
RU: Giga Storage Lelystad
Example_NL: Giga Storage Lelystad bouwt 100 MW BESS in Flevoland.
Example_RU: Giga Storage Lelystad строит 100 МВт BESS во Флеволанде.
Category: providers

NL: de Lion Storage Vlissingen
Transcription: ˈlion ˈstɔrɛdʒ ˈflɪsɪŋən
RU: Lion Storage Vlissingen
Example_NL: Lion Storage bouwt 300 MW BESS in Vlissingen-Oost.
Example_RU: Lion Storage строит 300 МВт BESS в Флиссинген-Ост.
Category: providers

NL: de Return BESS Schiphol
Transcription: ˈrɛtʏrn bɛs ˈsxɪphɔl
RU: Return BESS Schiphol
Example_NL: Return BESS bouwt 100 MW BESS bij Schiphol Trade Park.
Example_RU: Return BESS строит 100 МВт BESS у Schiphol Trade Park.
Category: providers

NL: de Wattlab Maritime Solar
Transcription: ˈwɔtlɑːb mɛrɪˈtɑɪm ˈsoʊlɑr
RU: Wattlab Maritime Solar
Example_NL: Wattlab Maritime Solar PV-systemen voor binnenvaart.
Example_RU: Wattlab Maritime Solar PV-системы для внутреннего судоходства.
Category: providers

NL: de Sympower aggregator
Transcription: ˈsɪmpaʊər ˈæɡrɪɡeɪtər
RU: Sympower агрегатор
Example_NL: Sympower aggregator handelt in flexibiliteit op TenneT-balansmarkt.
Example_RU: Sympower агрегатор торгует гибкостью на балансрынке TenneT.
Category: providers

NL: de Eneco CrowdNett
Transcription: ʔeːˈneko ˈkraʊtnɛt
RU: Eneco CrowdNett
Example_NL: Eneco CrowdNett combineert thuisbatterijen tot virtual power plant.
Example_RU: Eneco CrowdNett объединяет домашние батареи в VPP.
Category: providers

NL: de Vandebron Stroom van de Buren
Transcription: vɑndəˈbrɔn stroːm vɑn də ˈbʏrən
RU: Vandebron Stroom van de Buren
Example_NL: Vandebron Stroom van de Buren P2P-stroomhandel tussen prosumers.
Example_RU: Vandebron Stroom van de Buren P2P-торговля током между prosumer.
Category: providers

NL: de Powerfield Solar Park
Transcription: ˈpaʊərfilt ˈsoʊlɑr pɑrk
RU: Powerfield Solar Park
Example_NL: Powerfield bouwt grote zonneparken in Nederland en Duitsland.
Example_RU: Powerfield строит крупные солнечные парки в Нидерландах и Германии.
Category: providers

NL: de TPSolar PV-park
Transcription: teːpeː ˈsoʊlɑr peːfeː pɑrk
RU: TPSolar PV-парк
Example_NL: TPSolar bouwt het zonnepark Vloeivelden Hollandia bij Assen.
Example_RU: TPSolar строит солнечный парк Vloeivelden Hollandia у Ассена.
Category: providers

NL: de Crosswind Hollandse Kust
Transcription: ˈkrɔswɪnt ˈɦɔlɑndsə kʏst
RU: Crosswind Hollandse Kust
Example_NL: Crosswind Hollandse Kust Noord wind-park van Shell en Eneco.
Example_RU: Crosswind Hollandse Kust Норд ветропарк Shell и Eneco.
Category: providers

NL: de Ecowende windpark
Transcription: ʔeːkoʊˈwɛndə ˈʋɪntpɑrk
RU: Ecowende ветропарк
Example_NL: Ecowende Hollandse Kust West VI ecologisch wind-op-zee park.
Example_RU: Ecowende Hollandse Kust West VI экологичный морской ветропарк.
Category: providers

NL: de RWE Sofia OFW
Transcription: ʔɛrˈveːʔeː ˈsoːfia ʔoː ʔɛf ʋeː
RU: RWE Sofia OFW
Example_NL: RWE Sofia OFW 1.4 GW offshore wind voor UK-net.
Example_RU: RWE Sofia OFW 1.4 ГВт offshore-ветер для UK-сети.
Category: providers

NL: de Orsted Hornsea Three
Transcription: ˈɔrstɛt ˈɦɔrnsi θriː
RU: Orsted Hornsea Three
Example_NL: Orsted Hornsea Three 2.85 GW wereldwijd grootste offshore wind.
Example_RU: Orsted Hornsea Three 2.85 ГВт крупнейший в мире offshore-ветер.
Category: providers

NL: de Equinor Empire Wind
Transcription: ˈɛkwinɔr ˈɛmpaɪr wɪnt
RU: Equinor Empire Wind
Example_NL: Equinor Empire Wind 810 MW project voor de kust van New York.
Example_RU: Equinor Empire Wind 810 МВт проект у побережья Нью-Йорка.
Category: providers

NL: de Coastal Virginia OFW
Transcription: ˈkoʊstəl vərˈdʒɪnjə ʔoː ʔɛf ʋeː
RU: Coastal Virginia OFW
Example_NL: Coastal Virginia OFW Dominion Energy 2.6 GW project.
Example_RU: Coastal Virginia OFW Dominion Energy проект 2.6 ГВт.
Category: providers

NL: de TenneT 2GW Program
Transcription: ˈtɛnət tʋeː ɡeːʋeː ˈproːɣrɛm
RU: TenneT 2GW Program
Example_NL: TenneT 2GW Program standaardiseert HVDC-aansluiting voor windparken.
Example_RU: TenneT 2GW Program стандартизирует HVDC-подключение ветропарков.
Category: grid

NL: de SuedLink HVDC
Transcription: ˈzytlɪŋk ɦɑːfeːdeːseː
RU: SuedLink HVDC
Example_NL: SuedLink HVDC verbindt noord-Duitse windenergie met zuiden.
Example_RU: SuedLink HVDC связывает северогерманский ветер с югом.
Category: grid

NL: de SuedOstLink HVDC
Transcription: ˈzytˈʔɔstlɪŋk ɦɑːfeːdeːseː
RU: SuedOstLink HVDC
Example_NL: SuedOstLink HVDC 2 GW DC-corridor Saksen-Anhalt naar Beieren.
Example_RU: SuedOstLink HVDC 2 ГВт DC-коридор Саксония-Анхальт в Баварию.
Category: grid

NL: de COBRAcable HVDC
Transcription: ˈkoːbrakeːbəl ɦɑːfeːdeːseː
RU: COBRAcable HVDC
Example_NL: COBRAcable HVDC 700 MW interconnector Nederland-Denemarken.
Example_RU: COBRAcable HVDC 700 МВт интерконнектор Нидерланды-Дания.
Category: grid

NL: de NorNed HVDC
Transcription: ˈnɔrnɛt ɦɑːfeːdeːseː
RU: NorNed HVDC
Example_NL: NorNed HVDC 700 MW interconnector Noorwegen-Nederland.
Example_RU: NorNed HVDC 700 МВт интерконнектор Норвегия-Нидерланды.
Category: grid

NL: de North Sea Link HVDC
Transcription: nɔrθ siː lɪŋk ɦɑːfeːdeːseː
RU: North Sea Link HVDC
Example_NL: North Sea Link HVDC 1.4 GW UK-Noorwegen langste subzee-link.
Example_RU: North Sea Link HVDC 1.4 ГВт UK-Норвегия длиннейший подводный линк.
Category: grid

NL: de ELECLink HVDC
Transcription: ʔɛˈlɛklɪŋk ɦɑːfeːdeːseː
RU: ELECLink HVDC
Example_NL: ELECLink HVDC 1 GW interconnector UK-Frankrijk via Eurotunnel.
Example_RU: ELECLink HVDC 1 ГВт интерконнектор UK-Франция через Евротоннель.
Category: grid

NL: de Viking Link HVDC
Transcription: ˈvaɪkɪŋ lɪŋk ɦɑːfeːdeːseː
RU: Viking Link HVDC
Example_NL: Viking Link HVDC 1.4 GW UK-Denemarken sinds 2023 actief.
Example_RU: Viking Link HVDC 1.4 ГВт UK-Дания активен с 2023.
Category: grid

NL: de Hitachi Energy LiveLine HVDC
Transcription: ɦɪˈtɑtʃi ˈɛnərdʒi ˈlaɪvlaɪn ɦɑːfeːdeːseː
RU: Hitachi LiveLine HVDC
Example_NL: Hitachi LiveLine HVDC kabelfabrikant voor offshore-projecten.
Example_RU: Hitachi LiveLine HVDC производитель кабелей для offshore-проектов.
Category: grid

NL: de NKT 525 kV DC-kabel
Transcription: ʔɛnˈkɑːteː vɛifhɔndərtvɛifentʋintəx ˈkiloˌvɔlt deːseː ˈkɑːbəl
RU: NKT 525 кВ DC-кабель
Example_NL: NKT 525 kV DC-kabel voor wereldwijde HVDC-projecten.
Example_RU: NKT 525 кВ DC-кабель для глобальных HVDC-проектов.
Category: grid

NL: de Prysmian P-Laser kabel
Transcription: ˈprɪzmiən peː ˈleɪzər ˈkɑːbəl
RU: Prysmian P-Laser кабель
Example_NL: Prysmian P-Laser HVDC-kabel zonder metallische scherm.
Example_RU: Prysmian P-Laser HVDC-кабель без металлического экрана.
Category: grid

NL: de Nexans Halden HVDC
Transcription: ˈnɛksans ˈɦɑldən ɦɑːfeːdeːseː
RU: Nexans Halden HVDC
Example_NL: Nexans Halden in Noorwegen produceert massa-geïmpregneerde HVDC-kabel.
Example_RU: Nexans Halden в Норвегии делает массово-импрегнированный HVDC-кабель.
Category: grid

NL: de Siemens Energy converter station
Transcription: ˈzimɛns ˈɛnərdʒi kənˈvɜrtər ˈsteɪʃən
RU: Siemens Energy converter station
Example_NL: Siemens Energy bouwt HVDC-converterstations voor TenneT.
Example_RU: Siemens Energy строит HVDC-конвертерстанции для TenneT.
Category: grid

NL: de ABB Hitachi HVDC Light
Transcription: ʔɑːbeːbeː ɦɪˈtɑtʃi ɦɑːfeːdeːseː laɪt
RU: ABB Hitachi HVDC Light
Example_NL: ABB Hitachi HVDC Light VSC-technologie voor offshore wind.
Example_RU: ABB Hitachi HVDC Light VSC-технология для offshore-ветра.
Category: grid

NL: de GE Grid Solutions HVDC
Transcription: ʒeːʔeː ɡrɪt səˈluʃəns ɦɑːfeːdeːseː
RU: GE Grid Solutions HVDC
Example_NL: GE Grid Solutions levert HVDC-converters voor INELFE.
Example_RU: GE Grid Solutions поставляет HVDC-конвертеры для INELFE.
Category: grid

NL: de Aibel Servicemodule HVDC
Transcription: ˈaɪbəl sərˈvɪsmoːdyl ɦɑːfeːdeːseː
RU: Aibel Servicemodule HVDC
Example_NL: Aibel bouwt HVDC-servicemodules voor offshore-platformen.
Example_RU: Aibel строит HVDC-сервисмодули для offshore-платформ.
Category: grid

NL: de Petrofac offshore-platform
Transcription: ˈpɛtroːfɑk ˌɔfˈʃɔr ˈplɑtfɔrm
RU: Petrofac offshore-платформа
Example_NL: Petrofac bouwt offshore-converterstations voor wind.
Example_RU: Petrofac строит offshore-конвертерстанции для ветра.
Category: grid

NL: de Heerema Sleipnir kraanschip
Transcription: ˈɦɛrəma ˈslaɪpnɪr ˈkraːnsxɪp
RU: Heerema Sleipnir кран-судно
Example_NL: Heerema Sleipnir kraanschip installeert offshore HVDC-platforms.
Example_RU: Heerema Sleipnir кран-судно ставит offshore HVDC-платформы.
Category: grid

NL: de Cadeler installatieschip
Transcription: ˈkædələr ʔɪnstaːlaˈtsisxɪp
RU: Cadeler установочное судно
Example_NL: Cadeler installeert offshore-windturbines voor Vattenfall.
Example_RU: Cadeler ставит offshore-ветротурбины для Vattenfall.
Category: grid

NL: de Van Oord Aeolus
Transcription: vɑn ʔoːrt ʔeːˈoʊlʏs
RU: Van Oord Aeolus
Example_NL: Van Oord Aeolus jack-up vessel installeert windturbines.
Example_RU: Van Oord Aeolus jack-up судно ставит ветротурбины.
Category: grid

NL: de Boskalis Bokalift 2
Transcription: ˈbɔskalis ˈbɔkalɪft tʋeː
RU: Boskalis Bokalift 2
Example_NL: Boskalis Bokalift 2 kraanschip voor zware offshore-tilling.
Example_RU: Boskalis Bokalift 2 кран-судно для тяжёлого offshore-подъёма.
Category: grid

NL: de DEME Apollo
Transcription: ˈdimə ʔaːˈpɔlo
RU: DEME Apollo
Example_NL: DEME Apollo zwaarwerk-installatieschip voor wind-foundations.
Example_RU: DEME Apollo тяжёлое установочное судно для wind-foundation.
Category: grid

NL: de Jan De Nul Voltaire
Transcription: jɑn də nʏl vɔlˈtɛr
RU: Jan De Nul Voltaire
Example_NL: Jan De Nul Voltaire grootste jack-up vessel wereldwijd.
Example_RU: Jan De Nul Voltaire крупнейшее jack-up судно в мире.
Category: grid

NL: de Saipem 7000 kraanschip
Transcription: saɪˈpɛm zeːvəndyzənt ˈkraːnsxɪp
RU: Saipem 7000 кран-судно
Example_NL: Saipem 7000 14000-ton kraanschip voor offshore-operaties.
Example_RU: Saipem 7000 14000-тонное кран-судно для offshore-операций.
Category: grid

NL: de Allseas Pioneering Spirit
Transcription: ʔɑlˈseːs paɪəˈnirɪŋ ˈspɪrɪt
RU: Allseas Pioneering Spirit
Example_NL: Allseas Pioneering Spirit grootste pipelay-vessel ter wereld.
Example_RU: Allseas Pioneering Spirit крупнейшее pipelay-судно в мире.
Category: grid

NL: de Subsea7 Seven Borealis
Transcription: ˈsʌbsiː seːvən ˈseːvən boːˈreːalis
RU: Subsea7 Seven Borealis
Example_NL: Subsea7 Seven Borealis pipelay en heavy lift vessel.
Example_RU: Subsea7 Seven Borealis pipelay и heavy lift судно.
Category: grid

NL: de TechnipFMC subsea
Transcription: tɛkˈnɪp ʔɛfʔɛmseː ˈsʌbsiː
RU: TechnipFMC subsea
Example_NL: TechnipFMC subsea engineering voor energie-infrastructuur.
Example_RU: TechnipFMC subsea инжиниринг для энергоинфраструктуры.
Category: grid

NL: de Aker Solutions subsea
Transcription: ˈɑkər səˈluʃəns ˈsʌbsiː
RU: Aker Solutions subsea
Example_NL: Aker Solutions subsea production en wind-foundations engineering.
Example_RU: Aker Solutions subsea production и wind-foundations инжиниринг.
Category: grid

NL: de Trelleborg cable protection
Transcription: ˈtrɛləbɔrɣ ˈkeɪbəl proˈtɛkʃən
RU: Trelleborg cable protection
Example_NL: Trelleborg cable protection systemen voor subsea HV-kabels.
Example_RU: Trelleborg cable protection системы для subsea HV-кабелей.
Category: grid

NL: de Tekmar Energy CPS
Transcription: ˈtɛkmɑr ˈɛnərdʒi seːpeːʔɛs
RU: Tekmar Energy CPS
Example_NL: Tekmar Energy CPS beschermt subsea-kabels op windturbines.
Example_RU: Tekmar Energy CPS защищает subsea-кабели на ветротурбинах.
Category: grid

NL: de Hellenic Cables HVDC
Transcription: ɦɛˈlɛnɪk ˈkeɪbəls ɦɑːfeːdeːseː
RU: Hellenic Cables HVDC
Example_NL: Hellenic Cables levert HVDC-kabel voor IFA-2 en NeuConnect.
Example_RU: Hellenic Cables поставляет HVDC-кабель для IFA-2 и NeuConnect.
Category: grid

NL: de LS Cable & System HVDC
Transcription: ʔɛlʔɛs ˈkeɪbəl ʔɛn ˈsɪstəm ɦɑːfeːdeːseː
RU: LS Cable & System HVDC
Example_NL: LS Cable & System HVDC-kabel voor Koreaanse en US-windparken.
Example_RU: LS Cable & System HVDC-кабель для корейских и US ветропарков.
Category: grid

NL: de Sumitomo Electric HVDC
Transcription: suːmiˈtoʊmoː ʔiˈlɛktrɪk ɦɑːfeːdeːseː
RU: Sumitomo Electric HVDC
Example_NL: Sumitomo Electric HVDC-kabel voor Japanse subzee-aansluitingen.
Example_RU: Sumitomo Electric HVDC-кабель для японских подводных подключений.
Category: grid

NL: de Goldwind GW171-5.X turbine
Transcription: ˈɡoldwɪnt ɡeːʋeː ɦɔndərtʔeːnenzeːvəntəx vɛif punt ʔɛks
RU: Goldwind GW171-5.X турбина
Example_NL: Goldwind GW171-5.X turbine onshore wind van 5-6 MW.
Example_RU: Goldwind GW171-5.X турбина onshore-ветер 5-6 МВт.
Category: wind

NL: de Mingyang MySE 18.X-20MW
Transcription: ˈmɪŋˌjɑŋ maɪʔɛsʔiː ʔɑxtin punt ʔɛks tʋintəx ʔɛmʋeː
RU: Mingyang MySE 18.X-20MW
Example_NL: Mingyang MySE 18.X-20MW grootste offshore-turbine wereldwijd.
Example_RU: Mingyang MySE 18.X-20MW крупнейшая offshore-турбина в мире.
Category: wind

NL: de Vestas V236-15.0 MW
Transcription: ˈvɛstas veː tʋeːhɔndərtzɛsendɛrtəx vɛiftin punt nul ʔɛmʋeː
RU: Vestas V236-15.0 МВт
Example_NL: Vestas V236-15.0 MW offshore-turbine met 236 m rotor.
Example_RU: Vestas V236-15.0 МВт offshore-турбина с ротором 236 м.
Category: wind

NL: de Siemens Gamesa SG 14-236 DD
Transcription: ˈzimɛns ɡɑˈmeːsa ʔɛsdʒeː viːrtin tʋeːhɔndərtzɛsendɛrtəx deːdeː
RU: Siemens Gamesa SG 14-236 DD
Example_NL: Siemens Gamesa SG 14-236 DD direct-drive offshore turbine.
Example_RU: Siemens Gamesa SG 14-236 DD direct-drive offshore-турбина.
Category: wind

NL: de GE Haliade-X 14.7
Transcription: ʒeːʔeː ˈɦɑliəd ʔɛks viːrtin punt zeːvən
RU: GE Haliade-X 14.7
Example_NL: GE Haliade-X 14.7 MW offshore turbine voor Dogger Bank.
Example_RU: GE Haliade-X 14.7 МВт offshore-турбина для Dogger Bank.
Category: wind

NL: de Nordex Delta4000 N163
Transcription: ˈnɔrdɛks ˈdɛlta viːrdyzənt ʔɛn ɦɔndərtdriːenzɛstəx
RU: Nordex Delta4000 N163
Example_NL: Nordex Delta4000 N163 onshore turbine 5.7 MW per unit.
Example_RU: Nordex Delta4000 N163 onshore-турбина 5.7 МВт.
Category: wind

NL: de Enercon E-175 EP5
Transcription: ʔeˈnɛrkɔn ʔeː ɦɔndərtvɛifenzeːvəntəx ʔeːpeː vɛif
RU: Enercon E-175 EP5
Example_NL: Enercon E-175 EP5 6 MW onshore-turbine direct-drive.
Example_RU: Enercon E-175 EP5 6 МВт onshore-турбина direct-drive.
Category: wind

NL: de Senvion 5.6M152 offshore
Transcription: ˈzɛnˌviʔɔn vɛif punt zɛs ʔɛm ɦɔndərttʋeːenvɛiftəx ˌɔfˈʃɔr
RU: Senvion 5.6M152 offshore
Example_NL: Senvion 5.6M152 offshore-turbine met carbon-pitch blades.
Example_RU: Senvion 5.6M152 offshore-турбина с карбон-pitch лопастями.
Category: wind

NL: de Lagerwey L100 onshore
Transcription: ˈlɑɣərweɪ ʔɛl ɦɔndərt ˌɔnˈʃɔr
RU: Lagerwey L100 onshore
Example_NL: Lagerwey L100 2.6 MW direct-drive turbine Nederlandse maak.
Example_RU: Lagerwey L100 2.6 МВт direct-drive турбина голландского производства.
Category: wind

NL: de EWT DW54 turbine
Transcription: ʔeːʋeːteː deːʋeː viːrenvɛiftəx tʏrˈbɪnə
RU: EWT DW54 турбина
Example_NL: EWT DW54 900 kW turbine voor decentrale toepassing.
Example_RU: EWT DW54 900 кВт турбина для децентрализованного применения.
Category: wind

NL: de XEMC XE140 turbine
Transcription: ʔɛksʔiːʔɛmseː ʔɛks ʔiː ɦɔndərtviːrtəx tʏrˈbɪnə
RU: XEMC XE140 турбина
Example_NL: XEMC XE140 5 MW offshore-turbine voor Chinese projecten.
Example_RU: XEMC XE140 5 МВт offshore-турбина для китайских проектов.
Category: wind

NL: de Dongfang DEW-D8000-185 offshore
Transcription: ˈdɔŋˌfaːŋ deːʔeːʋeː deː ʔɑxtdyzənt ɦɔndərtvɛifenɑxtəx ˌɔfˈʃɔr
RU: Dongfang DEW-D8000-185
Example_NL: Dongfang DEW-D8000-185 8 MW offshore-turbine voor Chinese kust.
Example_RU: Dongfang DEW-D8000-185 8 МВт offshore-турбина для китайского побережья.
Category: wind

NL: de Envision EN-220 offshore
Transcription: ɛnˈvɪʒən ʔɛn tʋeːhɔndərttʋintəx ˌɔfˈʃɔr
RU: Envision EN-220 offshore
Example_NL: Envision EN-220 16 MW offshore-turbine voor wereldmarkt.
Example_RU: Envision EN-220 16 МВт offshore-турбина для мирового рынка.
Category: wind

NL: de SANY SI-23560 turbine
Transcription: ˈsɑːni ʔɛsʔiː driːenʔɛnˈtʋintəx vɛifhɔndərtzɛstəx tʏrˈbɪnə
RU: SANY SI-23560 турбина
Example_NL: SANY SI-23560 13 MW offshore-turbine voor Chinese parken.
Example_RU: SANY SI-23560 13 МВт offshore-турбина для китайских парков.
Category: wind

NL: de CSSC Haizhuang H260
Transcription: seːʔɛsʔɛsseː ˈɦaɪzhuəŋ ɦɑː tʋeːhɔndərtzɛstəx
RU: CSSC Haizhuang H260
Example_NL: CSSC Haizhuang H260 18 MW offshore-turbine in 2024 onthuld.
Example_RU: CSSC Haizhuang H260 18 МВт offshore-турбина представлена в 2024.
Category: wind

NL: de Doosan Enerbility WinDS3300
Transcription: doːsɑːn ʔɛnərˈbiliti wɪntˈdiːʔɛs driːenddriːhɔndərt
RU: Doosan Enerbility WinDS3300
Example_NL: Doosan Enerbility WinDS3300 5.5 MW offshore-turbine Korea.
Example_RU: Doosan Enerbility WinDS3300 5.5 МВт offshore-турбина Корея.
Category: wind

NL: de Hyundai Heavy Industries 5.5MW
Transcription: hjʏnˈdaɪ ˈɦɛvi ˈɪndəstriz vɛif punt vɛif ʔɛmʋeː
RU: Hyundai HI 5.5MW
Example_NL: Hyundai Heavy Industries 5.5MW offshore-turbine voor Koreaanse markt.
Example_RU: Hyundai Heavy Industries 5.5MW offshore-турбина для корейского рынка.
Category: wind

NL: de MingYang OceanX twin-rotor
Transcription: ˈmɪŋˌjɑŋ ˈoʊʃənʔɛks tʋɪn ˈroʊtər
RU: MingYang OceanX twin-rotor
Example_NL: MingYang OceanX twin-rotor floating wind 16 MW conceptueel.
Example_RU: MingYang OceanX twin-rotor плавучий ветер 16 МВт концепт.
Category: wind

NL: de SPT Tonn floating
Transcription: ʔɛspeːteː tɔn floːˈtɪŋ
RU: SPT Tonn плавучий
Example_NL: SPT Tonn floating offshore wind platform Noors design.
Example_RU: SPT Tonn плавучая offshore-ветроплатформа норвежский дизайн.
Category: wind

NL: de Bourbon Subsea Services
Transcription: burˈbɔn ˈsʌbsiː sərˈvɪsɪz
RU: Bourbon Subsea Services
Example_NL: Bourbon Subsea Services installeert floating wind ankers.
Example_RU: Bourbon Subsea Services ставит якоря плавучего ветра.
Category: wind

NL: de Vryhof drag anchor
Transcription: ˈvrɛihɔf drɑɣ ˈæŋkər
RU: Vryhof drag anchor
Example_NL: Vryhof drag anchor voor floating wind en olie-installaties.
Example_RU: Vryhof drag anchor для плавучего ветра и нефтеустановок.
Category: wind

NL: de Bardex offshore winch
Transcription: bɑrˈdɛks ˌɔfˈʃɔr wɪnʃ
RU: Bardex offshore лебёдка
Example_NL: Bardex offshore winch voor zware mooring-operaties.
Example_RU: Bardex offshore лебёдка для тяжёлых mooring-операций.
Category: wind

NL: de MacGregor crane systems
Transcription: məkˈɡrɛɣər kreːn ˈsɪstəms
RU: MacGregor crane systems
Example_NL: MacGregor crane systems voor offshore vessels en wind-installatie.
Example_RU: MacGregor crane systems для offshore-судов и установки ветра.
Category: wind

NL: de Liebherr LR1300 SX kraan
Transcription: ˈliːbhɛr ʔɛlʔɛr dʌzəntdriːhɔndərt ʔɛsʔɛks ˈkraːn
RU: Liebherr LR1300 SX кран
Example_NL: Liebherr LR1300 SX rupskraan voor wind-onshore installatie.
Example_RU: Liebherr LR1300 SX гусеничный кран для onshore-ветровой установки.
Category: wind

NL: de Mammoet PTC 200 DS
Transcription: ˈmɑmuːt peːteːseː tʋeːhɔndərt deːʔɛs
RU: Mammoet PTC 200 DS
Example_NL: Mammoet PTC 200 DS ringkraan voor zware tilling van turbines.
Example_RU: Mammoet PTC 200 DS кольцевой кран для тяжёлой установки турбин.
Category: wind

NL: de Sarens SGC-250 ringkraan
Transcription: ˈsɑrəns ʔɛsdʒeːseː tʋeːhɔndərtvɛiftəx ˈrɪŋkraːn
RU: Sarens SGC-250 кольцевой кран
Example_NL: Sarens SGC-250 ringkraan voor zwaarste wind-turbine-installatie.
Example_RU: Sarens SGC-250 кольцевой кран для самой тяжёлой установки ветра.
Category: wind

NL: de NUS Wind Turbine Installation
Transcription: ɛnʔuːʔɛs wɪnt ˈtɜrbaɪn ˈɪnstaːlaˈʃən
RU: NUS Wind Turbine Installation
Example_NL: NUS Wind installeert onshore en near-shore turbines.
Example_RU: NUS Wind ставит onshore и near-shore турбины.
Category: wind

NL: de Smulders foundation
Transcription: ˈsmʏldərs faʊnˈdeɪʃən
RU: Smulders фундамент
Example_NL: Smulders foundation engineering voor offshore-jacket structures.
Example_RU: Smulders foundation инжиниринг для offshore-jacket конструкций.
Category: wind

NL: de Sif Group monopile
Transcription: sɪf ɡruːp ˈmɔnoːpaɪl
RU: Sif Group monopile
Example_NL: Sif Group monopile fabriek Maasvlakte voor offshore wind.
Example_RU: Sif Group monopile завод Maasvlakte для offshore-ветра.
Category: wind

NL: de EEW Special Pipe Constructions
Transcription: ʔiːʔiːʋeː ˈspɛʃəl paɪp kənˈstrʌkʃəns
RU: EEW Special Pipe
Example_NL: EEW Special Pipe Constructions levert monopiles voor wind.
Example_RU: EEW Special Pipe Constructions поставляет monopile для ветра.
Category: wind

NL: de LM Wind Power blade
Transcription: ʔɛlʔɛm wɪnt ˈpaʊər bleːd
RU: LM Wind Power лопасть
Example_NL: LM Wind Power 107 m blade voor 14 MW offshore.
Example_RU: LM Wind Power лопасть 107 м для 14 МВт offshore.
Category: wind

NL: de SGRE B115 blade
Transcription: ʔɛsˌdʒeːʔɛrˈʔeː beː ɦɔndərtvɛiftin bleːd
RU: SGRE B115 лопасть
Example_NL: SGRE B115 IntegralBlade voor 14 MW DD-turbine.
Example_RU: SGRE B115 IntegralBlade для 14 МВт DD-турбины.
Category: wind

NL: de Aerodyne Energiesystem
Transcription: ˈɛroːˌdaɪnə ʔeːnərˈɣisistɛm
RU: Aerodyne Energiesystem
Example_NL: Aerodyne Energiesystem ontwerpt rotor blades en hub-systemen.
Example_RU: Aerodyne Energiesystem проектирует лопасти и hub-системы.
Category: wind

NL: de Aerovide Lagerwey design
Transcription: ˈɛroːˌvaɪdə ˈlɑɣərweɪ dɪˈzaɪn
RU: Aerovide Lagerwey design
Example_NL: Aerovide Lagerwey design voor Enercon en Nordex prototype.
Example_RU: Aerovide Lagerwey design для прототипа Enercon и Nordex.
Category: wind

NL: de Hexcel composite material
Transcription: ˈɦɛksɛl kɔmˈpɔzɪt məˈtɪrjəl
RU: Hexcel composite material
Example_NL: Hexcel composite material voor lichte wind-turbine blades.
Example_RU: Hexcel composite material для лёгких лопастей ветротурбин.
Category: wind

NL: de Toray T700 carbon
Transcription: ˈtɔrɛ teː zeːvənhɔndərt ˈkɑrbən
RU: Toray T700 carbon
Example_NL: Toray T700 carbon-fiber voor blade spar caps.
Example_RU: Toray T700 углеродное волокно для spar caps лопастей.
Category: wind

NL: de Sika Polyfix bonding
Transcription: ˈzika ˈpɔlifɪks ˈbɔndɪŋ
RU: Sika Polyfix bonding
Example_NL: Sika Polyfix bonding adhesive voor blade-shell-fabricage.
Example_RU: Sika Polyfix bonding клей для производства blade-shell.
Category: wind

NL: de Henkel Loctite EA9395
Transcription: ˈɦɛŋkəl ˈlɔktaɪt ʔeːʔɑː neːɣənendɛrtəxhɔndərtvɛifenneːɣəntəx
RU: Henkel Loctite EA9395
Example_NL: Henkel Loctite EA9395 epoxy voor wind-blade root-bonding.
Example_RU: Henkel Loctite EA9395 эпоксидка для bonding корня лопастей.
Category: wind

NL: de DOW Mor-Free polyurethane
Transcription: daʊ mɔr fri ˈpɔliʔurəˈθeːn
RU: DOW Mor-Free полиуретан
Example_NL: DOW Mor-Free polyurethane voor leading-edge blade-bescherming.
Example_RU: DOW Mor-Free полиуретан для защиты передней кромки лопасти.
Category: wind

NL: de PolyTech LEP-coating
Transcription: ˈpɔliˌtɛk ʔɛlʔiːpeː ˈkoʊtɪŋ
RU: PolyTech LEP-покрытие
Example_NL: PolyTech LEP-coating Leading Edge Protection tegen erosion.
Example_RU: PolyTech LEP-покрытие Leading Edge Protection против эрозии.
Category: wind

NL: de 3M Wind Protection Tape
Transcription: driː ʔɛm wɪnt proˈtɛkʃən teɪp
RU: 3M Wind Protection Tape
Example_NL: 3M Wind Protection Tape W8607 voor blade-leading-edge.
Example_RU: 3M Wind Protection Tape W8607 для передней кромки лопасти.
Category: wind

NL: de Onyx Insight DigitalClone
Transcription: ˈɔnɪks ˈɪnsaɪt ˈdɪdʒɪtəlkloːn
RU: Onyx Insight DigitalClone
Example_NL: Onyx Insight DigitalClone digitale tweeling voor windturbine.
Example_RU: Onyx Insight DigitalClone цифровой двойник для ветротурбины.
Category: wind

NL: de SKF condition monitoring wind
Transcription: ʔɛsˌkeːʔɛf kənˈdɪʃən ˈmɔnɪtərɪŋ wɪnt
RU: SKF condition monitoring wind
Example_NL: SKF condition monitoring voor windturbine-hoofdlagers.
Example_RU: SKF condition monitoring для главных подшипников ветротурбин.
Category: wind

NL: de Mita-Teknik DEIF wind controller
Transcription: ˈmita ˈtɛknɪk deːʔiːʔɛf wɪnt kənˈtroʊlər
RU: Mita-Teknik DEIF wind controller
Example_NL: Mita-Teknik DEIF wind controller voor turbine-supervisie.
Example_RU: Mita-Teknik DEIF wind controller для супервайзинга турбины.
Category: wind

NL: de ROMO Wind iSpin
Transcription: ˈroʊmoː wɪnt ʔaɪˈspɪn
RU: ROMO Wind iSpin
Example_NL: ROMO Wind iSpin spinner-anemometer voor performance-monitoring.
Example_RU: ROMO Wind iSpin спиннер-анемометр для мониторинга.
Category: wind

NL: de Vaisala WindCube Lidar
Transcription: ˈvaɪsala ˈwɪntkjuːb ˈlɑɪdɑr
RU: Vaisala WindCube Lidar
Example_NL: Vaisala WindCube Lidar voor offshore-windmeting tot 300 m.
Example_RU: Vaisala WindCube Lidar для offshore-измерения ветра до 300 м.
Category: wind

NL: de ZX Lidars 300M
Transcription: ˈzɛtʔɛks ˈlɑɪdɑrs driːhɔndərt ʔɛm
RU: ZX Lidars 300M
Example_NL: ZX Lidars 300M continuous wave lidar voor wind-resource.
Example_RU: ZX Lidars 300M непрерывный волновой лидар для wind-resource.
Category: wind

NL: de Leosphere Windcube Scan
Transcription: lɛˈɔsfɛr ˈwɪntkjuːb skæn
RU: Leosphere Windcube Scan
Example_NL: Leosphere Windcube Scan 400S scanning lidar voor wind-park.
Example_RU: Leosphere Windcube Scan 400S сканирующий лидар для ветропарка.
Category: wind

NL: de KK-Electronic DEIF controller
Transcription: kɑːkɑː ʔeːlɛkˈtroːnɪk deːʔiːʔɛf kənˈtroʊlər
RU: KK-Electronic DEIF controller
Example_NL: KK-Electronic DEIF main-controller voor MW-turbines.
Example_RU: KK-Electronic DEIF main-controller для МВт-турбин.
Category: wind

NL: de Bachmann GS3300 wind controller
Transcription: ˈbɑxman ɡeːʔɛs driːenddriːhɔndərt wɪnt kənˈtroʊlər
RU: Bachmann GS3300 wind controller
Example_NL: Bachmann GS3300 wind controller voor Senvion turbines.
Example_RU: Bachmann GS3300 wind controller для турбин Senvion.
Category: wind

NL: de Hansen Industrial gearbox
Transcription: ˈɦɑnsən ʔɪnˈdʌstriəl ˈɣɪərbɔks
RU: Hansen Industrial gearbox
Example_NL: Hansen Industrial Transmissions wind-gearboxen voor MW-turbines.
Example_RU: Hansen Industrial Transmissions ветровые редукторы для МВт-турбин.
Category: wind

NL: de Moventas Exceed gearbox
Transcription: moːˈvɛntas ɛkˈsiːd ˈɣɪərbɔks
RU: Moventas Exceed gearbox
Example_NL: Moventas Exceed gearbox voor 8 MW offshore turbines.
Example_RU: Moventas Exceed gearbox для 8 МВт offshore-турбин.
Category: wind

NL: de Schaeffler wind bearing
Transcription: ˈʃɛflər wɪnt ˈbɛrɪŋ
RU: Schaeffler wind bearing
Example_NL: Schaeffler wind bearing voor hoofdlager en pitch-systeem.
Example_RU: Schaeffler wind bearing для главного подшипника и pitch-системы.
Category: wind

NL: de NSK main bearing wind
Transcription: ʔɛnʔɛsˈkaː meːn ˈbɛrɪŋ wɪnt
RU: NSK main bearing wind
Example_NL: NSK main bearing wind tot 6 m diameter voor 15 MW.
Example_RU: NSK main bearing wind до 6 м диаметра для 15 МВт.
Category: wind

NL: de Timken main bearing
Transcription: ˈtɪmkɪn meːn ˈbɛrɪŋ
RU: Timken main bearing
Example_NL: Timken main bearing wind 3.6 m diameter voor offshore.
Example_RU: Timken main bearing wind 3.6 м диаметра для offshore.
Category: wind

NL: de Hutchinson elastomer pitch bearing
Transcription: ˈɦʌtʃɪnsən ʔeːˈlɑstoːmər pɪtʃ ˈbɛrɪŋ
RU: Hutchinson elastomer pitch bearing
Example_NL: Hutchinson elastomer pitch bearing voor 14 MW offshore.
Example_RU: Hutchinson elastomer pitch bearing для 14 МВт offshore.
Category: wind

NL: de SSB Service yaw drive
Transcription: ʔɛsʔɛsbeː ˈsərvɪs joː draɪv
RU: SSB Service yaw drive
Example_NL: SSB Service yaw drive voor Senvion en Nordex turbines.
Example_RU: SSB Service yaw drive для Senvion и Nordex турбин.
Category: wind

NL: de Bonfiglioli yaw drive
Transcription: bɔnfiʎˈʎoli joː draɪv
RU: Bonfiglioli yaw drive
Example_NL: Bonfiglioli yaw drive voor pitch- en yaw-systemen.
Example_RU: Bonfiglioli yaw drive для pitch- и yaw-систем.
Category: wind

NL: de NIDEC SSB wind power
Transcription: ˈnaɪdɛk ʔɛsʔɛsbeː wɪnt ˈpaʊər
RU: NIDEC SSB wind power
Example_NL: NIDEC SSB wind power pitch-systemen voor MW-turbines.
Example_RU: NIDEC SSB wind power pitch-системы для МВт-турбин.
Category: wind

NL: de KEBA wind controller
Transcription: ˈkebaː wɪnt kənˈtroʊlər
RU: KEBA wind controller
Example_NL: KEBA wind controller KeWind voor MW-class turbines.
Example_RU: KEBA wind controller KeWind для МВт-class турбин.
Category: wind

NL: de Beckhoff wind controller
Transcription: ˈbɛkhɔf wɪnt kənˈtroʊlər
RU: Beckhoff wind controller
Example_NL: Beckhoff TwinCAT wind controller voor Lagerwey en EWT.
Example_RU: Beckhoff TwinCAT wind controller для Lagerwey и EWT.
Category: wind

NL: de WEG W22 wind generator
Transcription: ʋɛɡ ʋeː tʋeːentʋintəx wɪnt ˈdʒɛnəreɪtər
RU: WEG W22 wind generator
Example_NL: WEG W22 wind generator voor onshore turbines 3-6 MW.
Example_RU: WEG W22 wind generator для onshore турбин 3-6 МВт.
Category: wind

NL: de Bharat Heavy Electricals wind
Transcription: bɑˈrɑt ˈɦɛvi ʔeːlɛkˈtrɪkəls wɪnt
RU: Bharat Heavy Electricals wind
Example_NL: BHEL wind generator voor Indiase staatswindprojecten.
Example_RU: BHEL wind generator для индийских государственных ветропроектов.
Category: wind

NL: de TMEIC PowEdge MV
Transcription: teːʔɛmʔiːʔɑɪˈseː ˈpaʊərɛdʒ ʔɛmveː
RU: TMEIC PowEdge MV
Example_NL: TMEIC PowEdge MV omvormer voor offshore wind.
Example_RU: TMEIC PowEdge MV инвертер для offshore-ветра.
Category: wind

NL: de ABB PCS-6000 wind converter
Transcription: ʔɑːbeːbeː peːseːʔɛs zɛsdyzənt wɪnt kənˈvɜrtər
RU: ABB PCS-6000 wind converter
Example_NL: ABB PCS-6000 wind converter full-power voor offshore.
Example_RU: ABB PCS-6000 wind converter full-power для offshore.
Category: wind

NL: de Ingeteam INDAR wind generator
Transcription: ˈɪŋɡəteːm ʔɪnˈdɑr wɪnt ˈdʒɛnəreɪtər
RU: Ingeteam INDAR wind generator
Example_NL: Ingeteam INDAR wind generator voor Gamesa en Nordex.
Example_RU: Ingeteam INDAR wind generator для Gamesa и Nordex.
Category: wind

NL: de Switch Drive Systems
Transcription: swɪtʃ draɪv ˈsɪstəms
RU: Switch Drive Systems
Example_NL: Switch Drive Systems PMG-generator voor DD-windturbines.
Example_RU: Switch Drive Systems PMG-генератор для DD-ветротурбин.
Category: wind

NL: de Tesla Megapack Project Crimson
Transcription: ˈtɛsla ˈmeːɣapɛk proˈjɛkt ˈkrɪmsən
RU: проект Crimson
Example_NL: Crimson Storage 350 MW BESS-project van Recurrent Energy.
Example_RU: Crimson Storage 350 МВт BESS-проект Recurrent Energy.
Category: projects

NL: het Waratah Super Battery
Transcription: wəˈrɑːtə ˈsuːpər ˈbɛtəri
RU: Waratah Super Battery
Example_NL: Waratah Super Battery 850 MW BESS in NSW Australië.
Example_RU: Waratah Super Battery 850 МВт BESS в NSW Австралия.
Category: projects

NL: het Bonnybridge BESS
Transcription: ˈbɔnibrɪdʒ bɛs
RU: Bonnybridge BESS
Example_NL: Bonnybridge BESS 70 MW Schots project van Zenobe Energy.
Example_RU: Bonnybridge BESS 70 МВт шотландский проект Zenobe Energy.
Category: projects

NL: het Pillswood BESS
Transcription: ˈpɪlzwʊd bɛs
RU: Pillswood BESS
Example_NL: Pillswood BESS 196 MW grootste BESS in Europa 2023.
Example_RU: Pillswood BESS 196 МВт крупнейший BESS в Европе 2023.
Category: projects

NL: het Mendlesham BESS
Transcription: ˈmɛndəlʃəm bɛs
RU: Mendlesham BESS
Example_NL: Mendlesham BESS 50 MW project van Penso Power.
Example_RU: Mendlesham BESS 50 МВт проект Penso Power.
Category: projects

NL: het Bramley BESS
Transcription: ˈbræmli bɛs
RU: Bramley BESS
Example_NL: Bramley BESS 100 MW project bij Reading UK.
Example_RU: Bramley BESS 100 МВт проект у Рединга UK.
Category: projects

NL: de Capenhurst BESS
Transcription: ˈkeɪpənhɜrst bɛs
RU: Capenhurst BESS
Example_NL: Capenhurst BESS 50 MW Statera Energy project UK.
Example_RU: Capenhurst BESS 50 МВт Statera Energy проект UK.
Category: projects

NL: het Sundon BESS
Transcription: ˈsʌndən bɛs
RU: Sundon BESS
Example_NL: Sundon BESS 100 MW project bij Luton UK.
Example_RU: Sundon BESS 100 МВт проект у Лутона UK.
Category: projects

NL: het Minety BESS
Transcription: ˈmaɪnəti bɛs
RU: Minety BESS
Example_NL: Minety BESS 100 MW eerste grootschalige UK 2021.
Example_RU: Minety BESS 100 МВт первый крупномасштабный UK 2021.
Category: projects

NL: het BatChico BESS
Transcription: ˌbætˈtʃiːkoʊ bɛs
RU: BatChico BESS
Example_NL: BatChico BESS Tagus project in Portugal 168 MW.
Example_RU: BatChico BESS Tagus проект в Португалии 168 МВт.
Category: projects

NL: het BW ESS Brevik
Transcription: ˌbiːˈdʌbəljuː ʔɛsʔɛs ˈbreːvik
RU: BW ESS Brevik
Example_NL: BW ESS Brevik BESS 80 MW project in Noorwegen.
Example_RU: BW ESS Brevik BESS 80 МВт проект в Норвегии.
Category: projects

NL: het Lake Bonney BESS
Transcription: leːk ˈbɔni bɛs
RU: Lake Bonney BESS
Example_NL: Lake Bonney BESS 25 MW Infigen project Zuid-Australië.
Example_RU: Lake Bonney BESS 25 МВт Infigen проект Южная Австралия.
Category: projects

NL: het Wallgrove BESS
Transcription: ˈwɔlɡroʊv bɛs
RU: Wallgrove BESS
Example_NL: Wallgrove BESS 50 MW project van Transgrid NSW.
Example_RU: Wallgrove BESS 50 МВт проект Transgrid NSW.
Category: projects

NL: het Riverina BESS
Transcription: rɪvəˈriːna bɛs
RU: Riverina BESS
Example_NL: Riverina Energy Storage 60 MW Edify Energy NSW.
Example_RU: Riverina Energy Storage 60 МВт Edify Energy NSW.
Category: projects

NL: het Wandoan South BESS
Transcription: ˈwændoʊən sɑʊθ bɛs
RU: Wandoan South BESS
Example_NL: Wandoan South BESS 100 MW Vena Energy Queensland.
Example_RU: Wandoan South BESS 100 МВт Vena Energy Queensland.
Category: projects

NL: het Victorian Big Battery
Transcription: vɪkˈtɔrjən bɪɡ ˈbɛtəri
RU: Victorian Big Battery
Example_NL: Victorian Big Battery 300 MW Tesla Megapack Victoria.
Example_RU: Victorian Big Battery 300 МВт Tesla Megapack Victoria.
Category: projects

NL: het Torrens Island BESS
Transcription: ˈtɔrɪns ˈaɪlənd bɛs
RU: Torrens Island BESS
Example_NL: Torrens Island BESS 250 MW AGL Energy Zuid-Australië.
Example_RU: Torrens Island BESS 250 МВт AGL Energy Южная Австралия.
Category: projects

NL: het Hazelwood BESS
Transcription: ˈɦeɪzəlwʊd bɛs
RU: Hazelwood BESS
Example_NL: Hazelwood BESS 150 MW Engie project Victoria.
Example_RU: Hazelwood BESS 150 МВт Engie проект Victoria.
Category: projects

NL: het Eraring BESS
Transcription: ʔɛˈrɛrɪŋ bɛs
RU: Eraring BESS
Example_NL: Eraring BESS 460 MW Origin Energy project NSW.
Example_RU: Eraring BESS 460 МВт Origin Energy проект NSW.
Category: projects

NL: het Liddell BESS
Transcription: ˈlɪdəl bɛs
RU: Liddell BESS
Example_NL: Liddell BESS 500 MW AGL Energy Hunter Valley NSW.
Example_RU: Liddell BESS 500 МВт AGL Energy Hunter Valley NSW.
Category: projects

NL: het Collie BESS
Transcription: ˈkɔli bɛs
RU: Collie BESS
Example_NL: Collie BESS 500 MW Synergy project West-Australië.
Example_RU: Collie BESS 500 МВт Synergy проект Западная Австралия.
Category: projects

NL: het Kwinana BESS
Transcription: kwɪˈnaːna bɛs
RU: Kwinana BESS
Example_NL: Kwinana BESS 100 MW Synergy Western Power project.
Example_RU: Kwinana BESS 100 МВт Synergy Western Power проект.
Category: projects

NL: het Tilbury Battery Park
Transcription: ˈtɪlbri ˈbɛtəri pɑːrk
RU: Tilbury Battery Park
Example_NL: Tilbury Battery Park 100 MW Statera Energy UK.
Example_RU: Tilbury Battery Park 100 МВт Statera Energy UK.
Category: projects

NL: het Cottingham BESS
Transcription: ˈkɔtɪŋəm bɛs
RU: Cottingham BESS
Example_NL: Cottingham BESS 100 MW Pulse Clean Energy UK.
Example_RU: Cottingham BESS 100 МВт Pulse Clean Energy UK.
Category: projects

NL: het Cellarhead BESS
Transcription: ˈsɛlərhɛd bɛs
RU: Cellarhead BESS
Example_NL: Cellarhead BESS 99 MW Statera Energy Staffordshire UK.
Example_RU: Cellarhead BESS 99 МВт Statera Energy Стаффордшир UK.
Category: projects

NL: het Coalburn BESS
Transcription: ˈkoʊlbɜrn bɛs
RU: Coalburn BESS
Example_NL: Coalburn BESS 500 MW Copenhagen Infrastructure UK.
Example_RU: Coalburn BESS 500 МВт Copenhagen Infrastructure UK.
Category: projects

NL: het Blackhillock BESS
Transcription: ˈblækhɪlɔk bɛs
RU: Blackhillock BESS
Example_NL: Blackhillock BESS 200 MW Zenobe Schotland 2024.
Example_RU: Blackhillock BESS 200 МВт Zenobe Шотландия 2024.
Category: projects

NL: het Skybax BESS
Transcription: ˈskaɪbæks bɛs
RU: Skybax BESS
Example_NL: Skybax BESS 80 MW Constantine Solar UK project.
Example_RU: Skybax BESS 80 МВт Constantine Solar UK проект.
Category: projects

NL: het Larport BESS
Transcription: ˈlɑːrpɔrt bɛs
RU: Larport BESS
Example_NL: Larport BESS 50 MW Anesco project bij Hereford UK.
Example_RU: Larport BESS 50 МВт Anesco проект у Херефорда UK.
Category: projects

NL: het Burwell BESS
Transcription: ˈbɜːrwəl bɛs
RU: Burwell BESS
Example_NL: Burwell BESS 50 MW Statera Energy project Cambridgeshire.
Example_RU: Burwell BESS 50 МВт Statera Energy проект Кембриджшир.
Category: projects

NL: het Bramford BESS
Transcription: ˈbræmfərd bɛs
RU: Bramford BESS
Example_NL: Bramford BESS 100 MW Constantine Solar Suffolk UK.
Example_RU: Bramford BESS 100 МВт Constantine Solar Suffolk UK.
Category: projects

NL: het Knockanee BESS
Transcription: nɔkəˈniː bɛs
RU: Knockanee BESS
Example_NL: Knockanee BESS 26 MW ESB project in Ierland.
Example_RU: Knockanee BESS 26 МВт ESB проект в Ирландии.
Category: projects

NL: het Inchicore BESS
Transcription: ˈɪntʃikɔr bɛs
RU: Inchicore BESS
Example_NL: Inchicore BESS 100 MW Statkraft project Dublin Ierland.
Example_RU: Inchicore BESS 100 МВт Statkraft проект Дублин Ирландия.
Category: projects

NL: het Lumcloon Energy BESS
Transcription: ˈlʌmklʊn ˈɛnərdʒi bɛs
RU: Lumcloon Energy BESS
Example_NL: Lumcloon Energy 100 MW BESS Ierland enkel SO-frequentie.
Example_RU: Lumcloon Energy 100 МВт BESS Ирландия только SO-частота.
Category: projects

NL: het Kelwin BESS
Transcription: ˈkɛlwɪn bɛs
RU: Kelwin BESS
Example_NL: Kelwin BESS 11 MW SK01 EirGrid project Ierland.
Example_RU: Kelwin BESS 11 МВт SK01 EirGrid проект Ирландия.
Category: projects

NL: de Anesco Smart EMS
Transcription: əˈnɛskoʊ smɑrt ʔiːʔɛmʔɛs
RU: Anesco Smart EMS
Example_NL: Anesco Smart EMS bestuurt UK BESS portfolio 600 MW.
Example_RU: Anesco Smart EMS управляет UK BESS портфелем 600 МВт.
Category: software

NL: de Modo Energy analytics
Transcription: ˈmoʊdoʊ ˈɛnərdʒi ʔɛnəˈlɪtɪks
RU: Modo Energy analytics
Example_NL: Modo Energy analytics UK BESS-revenue benchmark platform.
Example_RU: Modo Energy analytics платформа бенчмарка UK BESS-выручки.
Category: software

NL: de Cornwall Insight BESS
Transcription: ˈkɔrnwɔl ˈɪnsaɪt bɛs
RU: Cornwall Insight BESS
Example_NL: Cornwall Insight UK BESS forecast voor projectontwikkelaars.
Example_RU: Cornwall Insight UK BESS прогноз для девелоперов.
Category: software

NL: de Aurora Energy Research
Transcription: ʔɔˈroːra ˈɛnərdʒi rɪˈsɜrtʃ
RU: Aurora Energy Research
Example_NL: Aurora Energy Research Europese power market analytics.
Example_RU: Aurora Energy Research европейская power market аналитика.
Category: software

NL: de LCP Delta market analytics
Transcription: ʔɛlseːpeː ˈdɛlta ˈmɑrkɪt ʔɛnəˈlɪtɪks
RU: LCP Delta market analytics
Example_NL: LCP Delta market analytics voor European power markets.
Example_RU: LCP Delta market analytics для европейских power markets.
Category: software

NL: de ICIS European Power Daily
Transcription: ˈɑɪˈsiːʔɑɪˈʔɛs juːrəˈpiən ˈpaʊər ˈdeɪli
RU: ICIS European Power Daily
Example_NL: ICIS European Power Daily levert hub-spot prijzen.
Example_RU: ICIS European Power Daily даёт hub-spot цены.
Category: software

NL: de Argus Daily electricity
Transcription: ˈɑrɡʏs ˈdeɪli ʔeːlɛkˈtrɪsɪti
RU: Argus Daily electricity
Example_NL: Argus Daily electricity prijsbenchmark voor energiehandel.
Example_RU: Argus Daily electricity ценовой бенчмарк для энерготрейдинга.
Category: software

NL: de S&P Global Platts
Transcription: ʔɛs ɛn peː ˈɡloʊbəl plɛts
RU: S&P Global Platts
Example_NL: S&P Global Platts JKM gas en EU power benchmark.
Example_RU: S&P Global Platts JKM газ и EU power бенчмарк.
Category: software

NL: de OPIS Renewable Volumetric Tracker
Transcription: ˈoʊpɪs riˈnjuːəbəl voʊləˈmɛtrɪk ˈtrækər
RU: OPIS RVT
Example_NL: OPIS Renewable Volumetric Tracker voor US-energiebronnen.
Example_RU: OPIS Renewable Volumetric Tracker для US-энергоисточников.
Category: software

NL: de Nuclio Energy Trading
Transcription: ˈnukliʊ ˈɛnərdʒi ˈtreɪdɪŋ
RU: Nuclio Energy Trading
Example_NL: Nuclio Energy Trading platform voor BESS dispatch.
Example_RU: Nuclio Energy Trading платформа для BESS dispatch.
Category: software

NL: de Habitat Optimise platform
Transcription: ˈɦɑbɪtɑt ˈɔptɪmaɪz ˈplætfɔrm
RU: Habitat Optimise platform
Example_NL: Habitat Optimise platform handelt UK BESS revenue stacks.
Example_RU: Habitat Optimise platform торгует UK BESS revenue stacks.
Category: software

NL: de Open Energi Dynamic Demand
Transcription: ˈoʊpən ʔɛnərˈdʒiː daɪˈnæmɪk dɪˈmɑːnd
RU: Open Energi Dynamic Demand
Example_NL: Open Energi Dynamic Demand levert FFR voor National Grid.
Example_RU: Open Energi Dynamic Demand даёт FFR для National Grid.
Category: software

NL: de Kraken Flex platform
Transcription: ˈkreɪkən flɛks ˈplætfɔrm
RU: Kraken Flex platform
Example_NL: Kraken Flex platform van Octopus Energy voor VPP.
Example_RU: Kraken Flex platform Octopus Energy для VPP.
Category: software

NL: de Sympower Active Response
Transcription: ˈsɪmpaʊər ˈæktɪv rɪˈspɔns
RU: Sympower Active Response
Example_NL: Sympower Active Response handelt grid services in NL en EU.
Example_RU: Sympower Active Response торгует grid services в NL и EU.
Category: software

NL: de Eliq Insight platform
Transcription: ʔeːˈlɪk ˈɪnsaɪt ˈplætfɔrm
RU: Eliq Insight platform
Example_NL: Eliq Insight smart-meter analytics voor energiebedrijven.
Example_RU: Eliq Insight smart-meter аналитика для энергокомпаний.
Category: software

NL: de Bidgely UtilityAI
Transcription: ˈbɪdʒəli juːˈtɪlɪtiʔeɪˈʔɑɪ
RU: Bidgely UtilityAI
Example_NL: Bidgely UtilityAI desaggregeert verbruik per apparaat.
Example_RU: Bidgely UtilityAI дезагрегирует потребление по приборам.
Category: software

NL: de Sense home energy monitor
Transcription: sɛns ɦoːm ˈɛnərdʒi ˈmɔnɪtər
RU: Sense home energy monitor
Example_NL: Sense home energy monitor herkent apparaten via ML-signaturen.
Example_RU: Sense home energy monitor распознаёт приборы через ML-сигнатуры.
Category: software

NL: de Smappee Infinity monitor
Transcription: ˈsmæpi ɪnˈfɪnɪti ˈmɔnɪtər
RU: Smappee Infinity monitor
Example_NL: Smappee Infinity monitor real-time CT-meting voor sub-circuits.
Example_RU: Smappee Infinity monitor real-time CT-измерение для подцепей.
Category: software

NL: de Plugwise Anna thermostat
Transcription: ˈplʌɣwiːs ˈʔɑnə tɛrˈmoːstaːt
RU: Plugwise Anna thermostat
Example_NL: Plugwise Anna thermostat met smart-grid-ready optimalisatie.
Example_RU: Plugwise Anna thermostat со smart-grid-ready оптимизацией.
Category: software

NL: de tado Smart AC Control
Transcription: ˈtaːdoː smɑrt ʔeːseː kənˈtroʊl
RU: tado Smart AC Control
Example_NL: tado Smart AC Control biedt geofencing en weermodus.
Example_RU: tado Smart AC Control предлагает геофенсинг и погодный режим.
Category: software

NL: de Toon Eneco display
Transcription: tuːn ʔeːˈneko dɪˈspleɪ
RU: Toon Eneco display
Example_NL: Toon Eneco display Nederlandse slimme-thermostat met energie-inzicht.
Example_RU: Toon Eneco display голландский smart-термостат с энергоанализом.
Category: software

NL: de Quby Toon platform
Transcription: ˈkubi tuːn ˈplætfɔrm
RU: Quby Toon platform
Example_NL: Quby Toon platform stuurt 400000+ slimme-thermostaten in NL.
Example_RU: Quby Toon platform управляет 400000+ smart-термостатами в NL.
Category: software

NL: de HomeWizard P1 meter
Transcription: ˈɦoʊmˌwɪzərt peː ʔeːn ˈmiːtər
RU: HomeWizard P1 meter
Example_NL: HomeWizard P1 meter leest slimme meter via P1 poort.
Example_RU: HomeWizard P1 meter читает smart-метр через P1 порт.
Category: smart_meter

NL: de DSMR-meter
Transcription: deːʔɛsʔɛmʔɛr ˈmiːtər
RU: DSMR-метр
Example_NL: DSMR-meter is de Nederlandse slimme meter standaard.
Example_RU: DSMR-метр голландский стандарт smart-метра.
Category: smart_meter

NL: de Landis+Gyr E360
Transcription: ˈlandɪs plʏs ɣɪr ʔeː driːhɔndərtzɛstəx
RU: Landis+Gyr E360
Example_NL: Landis+Gyr E360 slimme meter voor Nederlandse netbeheerder.
Example_RU: Landis+Gyr E360 smart-метр для голландского netbeheerder.
Category: smart_meter

NL: de Sagemcom slimme meter
Transcription: ˈsadʒəmkɔm ˈslɪmə ˈmiːtər
RU: Sagemcom slimme meter
Example_NL: Sagemcom T210-D slimme meter Belgisch en Nederlands gebruikt.
Example_RU: Sagemcom T210-D smart-метр используют в Бельгии и Нидерландах.
Category: smart_meter

NL: de Iskraemeco AM550
Transcription: ʔɪskraːˈeːmekoː ʔɑːʔɛm vɛifhɔndərtvɛiftəx
RU: Iskraemeco AM550
Example_NL: Iskraemeco AM550 slimme meter populair in EU-rollouts.
Example_RU: Iskraemeco AM550 smart-метр популярен в EU-роллаутах.
Category: smart_meter

NL: de Kamstrup OMNIA meter
Transcription: ˈkɑmstrʏp ʔɔmˈnia ˈmiːtər
RU: Kamstrup OMNIA meter
Example_NL: Kamstrup OMNIA smart meter voor elektriciteit en warmte.
Example_RU: Kamstrup OMNIA smart meter для электричества и тепла.
Category: smart_meter

NL: de Honeywell Elster slimme meter
Transcription: ˈɦɔnijwɛl ˈɛlstər ˈslɪmə ˈmiːtər
RU: Honeywell Elster slimme meter
Example_NL: Honeywell Elster AS3000 slimme meter UK markt rollout.
Example_RU: Honeywell Elster AS3000 smart-метр UK-рынок.
Category: smart_meter

NL: de Itron OpenWay Centron
Transcription: ˈaɪtrɔn ˈoʊpənweɪ ˈsɛntrɔn
RU: Itron OpenWay Centron
Example_NL: Itron OpenWay Centron slimme meter standaard in US.
Example_RU: Itron OpenWay Centron smart-метр стандарт в US.
Category: smart_meter

NL: de Schneider Wiser Smart Home
Transcription: ˈʃnaɪdər ˈwaɪzər smɑrt ɦoːm
RU: Schneider Wiser Smart Home
Example_NL: Schneider Wiser Smart Home integreert PV BESS EV-laden.
Example_RU: Schneider Wiser Smart Home интегрирует PV BESS EV-зарядку.
Category: ems

NL: de Loxone Miniserver
Transcription: ˈlɔksoːnə ˈmɪnisɜrvər
RU: Loxone Miniserver
Example_NL: Loxone Miniserver smart-home-controller met PV-optimalisatie.
Example_RU: Loxone Miniserver smart-home-контроллер с PV-оптимизацией.
Category: ems

NL: de Niko Home Control
Transcription: ˈniːkoː ɦoːm kənˈtroʊl
RU: Niko Home Control
Example_NL: Niko Home Control Belgisch smart-home-systeem.
Example_RU: Niko Home Control бельгийская smart-home-система.
Category: ems

NL: de Crestron Home OS
Transcription: ˈkrɛstrɔn ɦoːm ʔoːʔɛs
RU: Crestron Home OS
Example_NL: Crestron Home OS premium home automation in EU en US.
Example_RU: Crestron Home OS премиум home automation в EU и US.
Category: ems

NL: de Control4 OS3
Transcription: kənˈtroʊl viːr ʔoːʔɛs driː
RU: Control4 OS3
Example_NL: Control4 OS3 luxe home automation met BESS-integratie.
Example_RU: Control4 OS3 люкс home automation с BESS-интеграцией.
Category: ems

NL: de KNX Secure standaard
Transcription: kɑːʔɛnʔɛks səˈkjʏr ˈstɑndaːrt
RU: KNX Secure стандарт
Example_NL: KNX Secure standaard met IP en RF encryption.
Example_RU: KNX Secure стандарт с IP и RF шифрованием.
Category: ems

NL: de Matter Thread protocol
Transcription: ˈmætər θrɛt ˈproːtoːkɔl
RU: Matter Thread protocol
Example_NL: Matter over Thread voor smart home interoperabiliteit.
Example_RU: Matter over Thread для smart home интеропера.
Category: ems

NL: de Zigbee 3.0 standaard
Transcription: ˈzɪɡbi driː punt nul ˈstɑndaːrt
RU: Zigbee 3.0 стандарт
Example_NL: Zigbee 3.0 mesh-protocol voor smart home apparaten.
Example_RU: Zigbee 3.0 mesh-протокол для smart home приборов.
Category: ems

NL: de Z-Wave 800 series
Transcription: zeː weːv ʔɑxthɔndərt ˈsɪri
RU: Z-Wave 800 series
Example_NL: Z-Wave 800 series chip biedt langere range en beter battery.
Example_RU: Z-Wave 800 series чип даёт больше range и батареи.
Category: ems

NL: de TenneT BESS-aansluiting
Transcription: ˈtɛnət bɛs ˈaːnslœytɪŋ
RU: TenneT BESS-подключение
Example_NL: TenneT BESS-aansluiting via tijdelijke time-out beleid.
Example_RU: TenneT BESS-подключение через временный time-out беспорядок.
Category: grid_nl

NL: de GTV-regeling
Transcription: ɡeːteːfeː ˈreːɣəlɪŋ
RU: регулирование GTV
Example_NL: Garantie van transportvermogen GTV definieert grid-aansluiting.
Example_RU: Гарантия транспортной мощности GTV определяет grid-подключение.
Category: grid_nl

NL: de ATR85-regel
Transcription: ʔaːteːʔɛr vɛifenɑxtəx ˈreːɣəl
RU: правило ATR85
Example_NL: ATR85-regel beperkt afnamecapaciteit tijdens piekuren.
Example_RU: Правило ATR85 ограничивает мощность отбора в часы пик.
Category: grid_nl

NL: het non-firm ATO-contract
Transcription: nɔn fɜrm ʔaːteːʔoː kɔnˈtrakt
RU: non-firm ATO-контракт
Example_NL: Non-firm ATO-contract verlaagt nettarief voor flexibele afnemers.
Example_RU: Non-firm ATO-контракт снижает тариф для гибких потребителей.
Category: grid_nl

NL: het IDCONS-bod
Transcription: ʔaɪdɪkɔns bɔt
RU: IDCONS-ставка
Example_NL: IDCONS-bod op GOPACS lost congestie op via flex-koppeling.
Example_RU: IDCONS-ставка на GOPACS снимает перегрузку через flex-пары.
Category: grid_nl

NL: de harmonische vervorming THD
Transcription: ɦɑrˈmonisə vərˈvɔrmɪŋ teːhɑːdeː
RU: гармонические искажения THD
Example_NL: THD beneden 8% is vereist voor PV-omvormers en BESS.
Example_RU: THD ниже 8% требуется для PV-инверторов и BESS.
Category: grid_quality

NL: de flicker Pst
Transcription: ˈflɪkər peːʔɛsteː
RU: фликкер Pst
Example_NL: Pst-flicker meting volgens IEC 61000-4-15 voor netaansluiting.
Example_RU: Pst-фликкер измерение по IEC 61000-4-15 для подключения.
Category: grid_quality

NL: de unbalance UVF
Transcription: ʔʌnˈbɑːləns ʔuːfeːʔɛf
RU: unbalance UVF
Example_NL: UVF-onbalans tussen fasen mag niet groter zijn dan 2%.
Example_RU: Дисбаланс UVF между фазами не должен быть выше 2%.
Category: grid_quality

NL: de aardlekbeveiliging RCD
Transcription: ˈaːrtlɛkbəˈvɛiliɣɪŋ ʔɛrseːdeː
RU: защита от утечки RCD
Example_NL: RCD type B is verplicht voor laadpalen met DC-component.
Example_RU: RCD типа B обязателен для зарядных колонн с DC-компонентом.
Category: protection

NL: de smelteenheid gG
Transcription: smɛltˈeːnhɛit ɡeː ɡeː
RU: плавкая вставка gG
Example_NL: Smeltzekering gG-karakteristiek voor algemeen industrieel gebruik.
Example_RU: Плавкий gG-характеристики для общего промышленного использования.
Category: protection

NL: de NH-mesveiligheid
Transcription: ʔɛnhɑː ˈmɛsvɛiliɣhɛit
RU: NH-нож предохранителя
Example_NL: NH-mesveiligheid in MCCB-distributiekast 400 V.
Example_RU: NH-нож в MCCB-распредщите 400 В.
Category: protection

NL: de SLZ NH-zekering
Transcription: ʔɛsʔɛlzɛt ʔɛnhɑː zəˈkɛrɪŋ
RU: SLZ NH-предохранитель
Example_NL: SLZ NH-zekering snelle aR voor halfgeleiderbeveiliging.
Example_RU: SLZ NH-предохранитель быстрый aR для защиты полупроводников.
Category: protection

NL: de selectiviteit-coordinatie
Transcription: sɛlɛkˈtiviˌtɛit ko-ɔrdiˈnasi
RU: селективность координации
Example_NL: Selectiviteit-coordinatie tussen MCB en MCCB voor uplinks.
Example_RU: Селективность между MCB и MCCB для uplink.
Category: protection

NL: de openring-CT
Transcription: ˈoːpəŋrɪŋ seːteː
RU: разъёмный CT
Example_NL: Openring-CT plaatst zonder afkoppelen op bestaande kabel.
Example_RU: Разъёмный CT ставится без размыкания на существующий кабель.
Category: metering

NL: de Hall-effect-sensor
Transcription: ɦɑl ʔɪˈfɛkt ˈsɛnsɔr
RU: датчик Холла
Example_NL: Hall-effect-sensor LEM HASS voor DC-stroommeting.
Example_RU: Датчик Холла LEM HASS для DC-измерения тока.
Category: metering

NL: de LEM HASS-50S
Transcription: lɛm ɦɑs vɛiftəx ʔɛs
RU: LEM HASS-50S
Example_NL: LEM HASS-50S DC-stroomsensor voor BESS-monitoring.
Example_RU: LEM HASS-50S DC-датчик тока для BESS-мониторинга.
Category: components

NL: de LEM LF-stroomtransducer
Transcription: lɛm ʔɛlʔɛf stroːmˌtrɑnsˈdjuːsər
RU: LEM LF-преобразователь тока
Example_NL: LEM LF-505 stroomtransducer voor zware industrie.
Example_RU: LEM LF-505 преобразователь тока для тяжёлой промышленности.
Category: components

NL: de Vacuumschmelze nanocrystalline
Transcription: vaˈkuːmˌʃmɛltsə ˈnanoːˈkrɪstəlaɪn
RU: Vacuumschmelze нанокристалл
Example_NL: Vacuumschmelze nanocrystalline core voor LF-stroomtrafo.
Example_RU: Vacuumschmelze нанокристаллический сердечник для LF-CT.
Category: components

NL: de Magnetec common-mode choke
Transcription: ˈmaɡnəˌtɛk ˈkɔmənmoʊd ʃoʊk
RU: Magnetec common-mode дроссель
Example_NL: Magnetec common-mode choke voor EMC-filter in PV-omvormer.
Example_RU: Magnetec common-mode дроссель для EMC-фильтра в PV-инверторе.
Category: components

NL: de Schaffner FN3270H filter
Transcription: ˈʃɑfnər ʔɛfʔɛn driːenddriːhɔndərtzeːvəntəx ɦɑː ˈfɪltər
RU: Schaffner FN3270H filter
Example_NL: Schaffner FN3270H EMC-filter voor industriële omvormers.
Example_RU: Schaffner FN3270H EMC-фильтр для промышленных инверторов.
Category: components

NL: de Würth Elektronik WE-FCLP
Transcription: vʏrt ʔeːlɛkˈtroːnɪk ʋeːʔeː ʔɛfseːʔɛlpeː
RU: Würth Elektronik WE-FCLP
Example_NL: Würth Elektronik WE-FCLP common-mode chokes voor EV-laders.
Example_RU: Würth Elektronik WE-FCLP common-mode дроссели для EV-зарядок.
Category: components

NL: de Epcos B82734 filter
Transcription: ˈɛpkɔs beːʔɑxtenʔɑxtdyzəntzeːvənhɔndərtviːrenddɛrtəx ˈfɪltər
RU: Epcos B82734 filter
Example_NL: Epcos B82734 EMI-filter voor industriële drive applicaties.
Example_RU: Epcos B82734 EMI-фильтр для промышленных drive-приложений.
Category: components

NL: de Mersen HighLight filter
Transcription: ˈmɛrsən ˈɦaɪlaɪt ˈfɪltər
RU: Mersen HighLight filter
Example_NL: Mersen HighLight zekering voor PV-DC-string-bescherming.
Example_RU: Mersen HighLight предохранитель для PV-DC-стринговой защиты.
Category: components

NL: de Bussmann SPF-zekering
Transcription: ˈbʌsmən ʔɛspeːʔɛf zəˈkɛrɪŋ
RU: Bussmann SPF-предохранитель
Example_NL: Bussmann SPF photovoltaic fuses voor PV-string-DC-bescherming.
Example_RU: Bussmann SPF photovoltaic fuses для защиты PV-стрингов DC.
Category: components

NL: de SIBA URZ Photovoltaic fuse
Transcription: ˈzɪba ʔuːʔɛrzɛt ˈfoʊtoːvoʊlˈtaɪɪk fjuːz
RU: SIBA URZ Photovoltaic fuse
Example_NL: SIBA URZ Photovoltaic fuse 1500 V DC voor utility-PV.
Example_RU: SIBA URZ Photovoltaic fuse 1500 В DC для utility-PV.
Category: components

NL: de Littelfuse PV1000 zekering
Transcription: ˈlɪtəlfjuːz peːfeː dʌzənt zəˈkɛrɪŋ
RU: Littelfuse PV1000 предохранитель
Example_NL: Littelfuse PV1000 PV-zekering 1000 V DC voor residentieel.
Example_RU: Littelfuse PV1000 PV-предохранитель 1000 В DC для residential.
Category: components

NL: de Schaltbau S910 DC-relais
Transcription: ˈʃaltbaʊ ʔɛs neːɣənhɔndərttin deːseː rəˈlɛs
RU: Schaltbau S910 DC-реле
Example_NL: Schaltbau S910 DC-relais voor zware EV-DC en BESS-toepassing.
Example_RU: Schaltbau S910 DC-реле для тяжёлой EV-DC и BESS.
Category: components

NL: de Tyco Kilovac LEV200 relais
Transcription: ˈtaɪkoː ˈkɪloʊvæk ʔɛlʔiːfeː tʋeːhɔndərt rəˈlɛs
RU: Tyco Kilovac LEV200 реле
Example_NL: Tyco Kilovac LEV200 contactor 500 A voor EV-batterijschakeling.
Example_RU: Tyco Kilovac LEV200 контактор 500 А для EV-батарейного коммутирования.
Category: components

NL: de Gigavac GX14 contactor
Transcription: ˈɣiɣaˌvɑk ɣeːʔɛks viːrtin kɔnˈtaktɔr
RU: Gigavac GX14 contactor
Example_NL: Gigavac GX14 contactor 500 A voor MV-DC-toepassing.
Example_RU: Gigavac GX14 контактор 500 А для MV-DC применения.
Category: components

NL: de Panasonic AEV14 EV-relais
Transcription: ˈpɑnasɔnɪk ʔaːʔeːfeː viːrtin ʔiːfeː rəˈlɛs
RU: Panasonic AEV14 EV-реле
Example_NL: Panasonic AEV14 EV-relais 200 A voor charger contactors.
Example_RU: Panasonic AEV14 EV-реле 200 А для charger contactor.
Category: components

NL: de Carling Tech battery isolator
Transcription: ˈkɑːrlɪŋ tɛk ˈbɛtəri ˈaɪsəleɪtər
RU: Carling Tech battery isolator
Example_NL: Carling Tech battery isolator voor marine en off-grid.
Example_RU: Carling Tech battery isolator для marine и off-grid.
Category: components

NL: de Eaton XT contactor
Transcription: ˈiːtən ʔɛksteː kɔnˈtaktɔr
RU: Eaton XT contactor
Example_NL: Eaton XT contactor IEC tot 600 A industrieel gebruik.
Example_RU: Eaton XT контактор IEC до 600 А промышленный.
Category: components

NL: de Allen-Bradley 100-K contactor
Transcription: ˈælən ˈbrædli ɦɔndərt kɑː kɔnˈtaktɔr
RU: Allen-Bradley 100-K contactor
Example_NL: Allen-Bradley 100-K contactor voor motor-starters NEMA.
Example_RU: Allen-Bradley 100-K контактор для NEMA моторных стартеров.
Category: components

NL: de WEG CWB contactor
Transcription: ʋɛɡ seːʋeːbeː kɔnˈtaktɔr
RU: WEG CWB contactor
Example_NL: WEG CWB-contactor compact IEC voor industriële motoren.
Example_RU: WEG CWB-контактор компактный IEC для промышленных моторов.
Category: components

NL: de TeSys Deca LR2D relais
Transcription: təˈsiz ˈdeka ʔɛlʔɛr tʋeː deː rəˈlɛs
RU: TeSys Deca LR2D реле
Example_NL: TeSys Deca LR2D thermisch overloadrelais voor motorbeveiliging.
Example_RU: TeSys Deca LR2D тепловое перегрузочное реле для защиты мотора.
Category: components

NL: de Siemens 3RT2 contactor
Transcription: ˈzimɛns driː ʔɛrteː tʋeː kɔnˈtaktɔr
RU: Siemens 3RT2 contactor
Example_NL: Siemens 3RT2 vermogenscontactor voor 11-90 kW motoren.
Example_RU: Siemens 3RT2 силовой контактор для 11-90 кВт моторов.
Category: components

NL: de Siemens Sirius 3RW soft-starter
Transcription: ˈzimɛns ˈsirijʏs driː ʔɛrʋeː sɔft ˈstɑrtər
RU: Siemens Sirius 3RW soft-starter
Example_NL: Siemens Sirius 3RW soft-starter tot 1200 A motorbelasting.
Example_RU: Siemens Sirius 3RW soft-starter до 1200 А моторной нагрузки.
Category: components

NL: de ABB PSTX soft-starter
Transcription: ʔɑːbeːbeː peːʔɛsteːʔɛks sɔft ˈstɑrtər
RU: ABB PSTX soft-starter
Example_NL: ABB PSTX1250 soft-starter voor zware pomp-en-fan motoren.
Example_RU: ABB PSTX1250 soft-starter для тяжёлых насос-вент моторов.
Category: components

NL: de Danfoss MCD600 soft-starter
Transcription: ˈdɑnfɔs ʔɛmseːdeː zɛshɔndərt sɔft ˈstɑrtər
RU: Danfoss MCD600 soft-starter
Example_NL: Danfoss MCD600 soft-starter voor 1600 A motorvermogen.
Example_RU: Danfoss MCD600 soft-starter для 1600 А мощности мотора.
Category: components

NL: de Schneider Altistart 22 soft-starter
Transcription: ˈʃnaɪdər ʔɑltiˈstɑrt tʋeːentʋintəx sɔft ˈstɑrtər
RU: Schneider Altistart 22 soft-starter
Example_NL: Schneider Altistart 22 soft-starter tot 1200 kW industrieel.
Example_RU: Schneider Altistart 22 soft-starter до 1200 кВт промышленный.
Category: components

NL: de Schneider Altivar Process ATV630
Transcription: ˈʃnaɪdər ˈɑltivɑr ˈproːsɛs ʔaːteːfeː zɛshɔndərtdɛrtəx
RU: Schneider Altivar Process ATV630
Example_NL: Schneider Altivar Process ATV630 frequentieregelaar voor pompen.
Example_RU: Schneider Altivar Process ATV630 частотник для насосов.
Category: components

NL: de ABB ACS880 VFD
Transcription: ʔɑːbeːbeː ʔaːseːʔɛs ɑxthɔndərtɑxtəx feːʔɛfdeː
RU: ABB ACS880 VFD
Example_NL: ABB ACS880 VFD industriële frequentieregelaar tot 5600 kW.
Example_RU: ABB ACS880 VFD промышленный частотник до 5600 кВт.
Category: components

NL: de Siemens Sinamics G120X
Transcription: ˈzimɛns siˈnamiks ɡeː ɦɔndərttʋintəx ʔɛks
RU: Siemens Sinamics G120X
Example_NL: Siemens Sinamics G120X frequentieregelaar voor pomp-fan-app.
Example_RU: Siemens Sinamics G120X частотник для насос-вент приложений.
Category: components

NL: de Siemens Sinamics S210
Transcription: ˈzimɛns siˈnamiks ʔɛs tʋeːhɔndərttin
RU: Siemens Sinamics S210
Example_NL: Siemens Sinamics S210 servoregelaar voor dynamische motion.
Example_RU: Siemens Sinamics S210 серво-привод для динамического движения.
Category: components

NL: de Danfoss VLT FC302
Transcription: ˈdɑnfɔs feːʔɛlteː ʔɛfseː driːhɔndərttʋeː
RU: Danfoss VLT FC302
Example_NL: Danfoss VLT FC302 industriële VFD tot 800 kW.
Example_RU: Danfoss VLT FC302 промышленный VFD до 800 кВт.
Category: components

NL: de Yaskawa GA800 VFD
Transcription: jɑsˈkɑwa ɡeːʔaː ɑxthɔndərt feːʔɛfdeː
RU: Yaskawa GA800 VFD
Example_NL: Yaskawa GA800 VFD voor zware industriële motoren.
Example_RU: Yaskawa GA800 VFD для тяжёлых промышленных моторов.
Category: components

NL: de Mitsubishi FR-A800 VFD
Transcription: miˈtsʏbiʃi ʔɛfʔɛr ʔaː ɑxthɔndərt feːʔɛfdeː
RU: Mitsubishi FR-A800 VFD
Example_NL: Mitsubishi FR-A800 VFD voor flexibele machine-toepassingen.
Example_RU: Mitsubishi FR-A800 VFD для гибких машинных приложений.
Category: components

NL: de Lenze i550 VFD
Transcription: ˈlɛnzə ʔiː vɛifhɔndərtvɛiftəx feːʔɛfdeː
RU: Lenze i550 VFD
Example_NL: Lenze i550 modulaire frequentieregelaar voor procesindustrie.
Example_RU: Lenze i550 модульный частотник для процессной промышленности.
Category: components

NL: de SEW MOVIDRIVE B
Transcription: ʔɛsʔeːʋeː moʊviˈdraɪv beː
RU: SEW MOVIDRIVE B
Example_NL: SEW MOVIDRIVE B frequentieregelaar voor servo-toepassingen.
Example_RU: SEW MOVIDRIVE B частотник для серво-приложений.
Category: components

NL: de Bosch Rexroth IndraDrive
Transcription: bɔʃ ˈrɛksrɔt ˈɪndraˌdraɪv
RU: Bosch Rexroth IndraDrive
Example_NL: Bosch Rexroth IndraDrive Cs servo voor machinebouw.
Example_RU: Bosch Rexroth IndraDrive Cs серво для машиностроения.
Category: components

NL: de Kollmorgen AKD2G
Transcription: kɔlˈmɔrɣən ʔaːkɑːdeː tʋeː ɡeː
RU: Kollmorgen AKD2G
Example_NL: Kollmorgen AKD2G servoregelaar voor high-performance motion.
Example_RU: Kollmorgen AKD2G серво-привод для high-performance движения.
Category: components

NL: de Beckhoff AX5000
Transcription: ˈbɛkhɔf ʔaːʔɛks vɛifdyzənt
RU: Beckhoff AX5000
Example_NL: Beckhoff AX5000 EtherCAT servoregelaar voor multi-as.
Example_RU: Beckhoff AX5000 EtherCAT серво для multi-axis.
Category: components

NL: de Sigma-7 Yaskawa servo
Transcription: ˈsɪɡma zeːvən jɑsˈkɑwa ˈsɛrvoː
RU: Sigma-7 Yaskawa servo
Example_NL: Sigma-7 Yaskawa servomotor voor precisie-machinebouw.
Example_RU: Sigma-7 Yaskawa серводвигатель для точного машиностроения.
Category: components

NL: de Mitsubishi MR-J5 servo
Transcription: miˈtsʏbiʃi ʔɛmʔɛr dʒeː vɛif ˈsɛrvoː
RU: Mitsubishi MR-J5 servo
Example_NL: Mitsubishi MR-J5 servoregelaar met TSN-ondersteuning.
Example_RU: Mitsubishi MR-J5 серво с TSN-поддержкой.
Category: components

NL: de Festo CMMT-AS servo
Transcription: ˈfɛstoː seːʔɛmʔɛmteː ʔɑːʔɛs ˈsɛrvoː
RU: Festo CMMT-AS servo
Example_NL: Festo CMMT-AS servo voor lineaire en rotatieve motion.
Example_RU: Festo CMMT-AS серво для линейного и поворотного движения.
Category: components

NL: de Maxon EPOS4 controller
Transcription: ˈmæksɔn ʔiːpɔs viːr kənˈtroʊlər
RU: Maxon EPOS4 controller
Example_NL: Maxon EPOS4 positie-controller voor brushless DC servo.
Example_RU: Maxon EPOS4 позиционный контроллер для brushless DC серво.
Category: components

NL: de Faulhaber FlexiDrive
Transcription: ˈfaʊlhabər ˈflɛksiˌdraɪv
RU: Faulhaber FlexiDrive
Example_NL: Faulhaber FlexiDrive voor mini-DC-motor-toepassingen.
Example_RU: Faulhaber FlexiDrive для мини-DC-моторов.
Category: components

NL: de Nanotec PD4-E
Transcription: ˈnanoːtɛk peːdeː viːr ʔeː
RU: Nanotec PD4-E
Example_NL: Nanotec PD4-E geïntegreerde stepper-motor met EtherCAT.
Example_RU: Nanotec PD4-E встроенный шаговый мотор с EtherCAT.
Category: components

NL: de Trinamic TMC5160
Transcription: ˈtriːnamɪk teːʔɛmseː vɛifdyzəndhɔndərtzɛstəx
RU: Trinamic TMC5160
Example_NL: Trinamic TMC5160 stepper-driver met StealthChop.
Example_RU: Trinamic TMC5160 степпер-драйвер со StealthChop.
Category: components

NL: de Trinamic TMC2209
Transcription: ˈtriːnamɪk teːʔɛmseː tʋeːdyzənt tʋeːhɔndərtneːɣən
RU: Trinamic TMC2209
Example_NL: Trinamic TMC2209 stiltestepper-driver voor 3D-printers.
Example_RU: Trinamic TMC2209 тихий степпер-драйвер для 3D-принтеров.
Category: components

NL: de Allegro A4988
Transcription: ʔaˈlɛɣroː ʔaː viːrdyzəntneːɣənhɔndərtɑxtenɑxtəx
RU: Allegro A4988
Example_NL: Allegro A4988 stepper-driver voor hobby-CNC-machines.
Example_RU: Allegro A4988 степпер-драйвер для хобби-CNC.
Category: components

NL: de TI DRV8825 stepper
Transcription: teːʔɪ deːʔɛrfeː ɑxtdyzəntɑxthɔndərtvɛifenʔtʋintəx ˈstɛpər
RU: TI DRV8825 stepper
Example_NL: TI DRV8825 stepper-driver met 32 microsteps per step.
Example_RU: TI DRV8825 степпер-драйвер с 32 микрошагами.
Category: components

NL: de Microchip dsPIC33EP
Transcription: ˈmaɪkroʊtʃɪp deːʔɛspɪk driːenddɛrtəx ʔiːpeː
RU: Microchip dsPIC33EP
Example_NL: Microchip dsPIC33EP DSP-MCU voor motorregeling.
Example_RU: Microchip dsPIC33EP DSP-MCU для управления моторами.
Category: components

NL: de STM32G4 motor control MCU
Transcription: ʔɛsteːʔɛm driːenddɛrtəx ɡeː viːr ˈmoʊtər kənˈtroʊl ʔɛmˈsiː ʔuː
RU: STM32G4 motor control MCU
Example_NL: STM32G4 ARM-MCU geoptimaliseerd voor field-oriented control.
Example_RU: STM32G4 ARM-MCU оптимизирован для field-oriented control.
Category: components

NL: de Nidec Industrial Solutions
Transcription: ˈnaɪdɛk ʔɪnˈdʌstriəl səˈluʃəns
RU: Nidec Industrial Solutions
Example_NL: Nidec Industrial Solutions levert grid-scale BESS-omvormers.
Example_RU: Nidec Industrial Solutions поставляет grid-scale BESS-инверторы.
Category: providers

NL: de PCS Nuevo Pignone
Transcription: peːseːʔɛs ˈnʋevoː ˈpiɲˌɲɔnə
RU: PCS Nuevo Pignone
Example_NL: PCS Nuevo Pignone GE Vernova BESS-converters voor MV.
Example_RU: PCS Nuevo Pignone GE Vernova BESS-конвертеры для MV.
Category: providers

NL: de Baker Hughes turbines
Transcription: ˈbeɪkər hjuːz tʏrˈbɪnəs
RU: Baker Hughes турбины
Example_NL: Baker Hughes LM6000 gasturbines voor BESS-hybriden.
Example_RU: Baker Hughes LM6000 газовые турбины для BESS-гибридов.
Category: providers

NL: de Wärtsilä Engine Plus BESS
Transcription: ˈʋɛrtsilɑː ˈɛnʒən plʌs bɛs
RU: Wärtsilä Engine Plus BESS
Example_NL: Wärtsilä Engine Plus BESS hybride peaker-plant in US-markt.
Example_RU: Wärtsilä Engine Plus BESS гибридная пиковая станция в US.
Category: providers

NL: de Burns & McDonnell EPC
Transcription: bɜrns ɛn məkˈdɔnəl ʔiːpeːseː
RU: Burns & McDonnell EPC
Example_NL: Burns & McDonnell EPC bouwt BESS-projecten in US.
Example_RU: Burns & McDonnell EPC строит BESS-проекты в US.
Category: providers

NL: de Black & Veatch EPC
Transcription: blɛk ɛn ˈviːtʃ ʔiːpeːseː
RU: Black & Veatch EPC
Example_NL: Black & Veatch EPC voor groot BESS- en hybride-projecten.
Example_RU: Black & Veatch EPC для крупных BESS- и гибридных проектов.
Category: providers

NL: de Bechtel Energy
Transcription: bɛkˈtɛl ˈɛnərdʒi
RU: Bechtel Energy
Example_NL: Bechtel Energy bouwt grid-scale energie-infrastructuur.
Example_RU: Bechtel Energy строит grid-scale энергоинфраструктуру.
Category: providers

NL: de Fluor Energy Solutions
Transcription: ˈfluˌɔr ˈɛnərdʒi səˈluʃəns
RU: Fluor Energy Solutions
Example_NL: Fluor Energy Solutions BESS-EPC voor utility-projecten.
Example_RU: Fluor Energy Solutions BESS-EPC для utility-проектов.
Category: providers

NL: de Mortenson Construction wind
Transcription: ˈmɔrtənsən kənˈstrʌkʃən wɪnt
RU: Mortenson Construction wind
Example_NL: Mortenson Construction wind-EPC voor onshore en BESS in US.
Example_RU: Mortenson Construction wind-EPC для onshore и BESS в US.
Category: providers

NL: de Acciona Energy BESS
Transcription: ʔɑkˈsionɑ ˈɛnərdʒi bɛs
RU: Acciona Energy BESS
Example_NL: Acciona Energy BESS-IPP-portfolio in Spanje en Australië.
Example_RU: Acciona Energy BESS-IPP-портфель в Испании и Австралии.
Category: providers

NL: de Iberdrola BESS portfolio
Transcription: ʔiˌbɛrˈdrɔla bɛs pɔrtˈfɔlioː
RU: Iberdrola BESS portfolio
Example_NL: Iberdrola BESS-portfolio combineert PV en wind in EU en UK.
Example_RU: Iberdrola BESS-портфель сочетает PV и ветер в EU и UK.
Category: providers

NL: de Endesa BESS Spanje
Transcription: ʔɛnˈdɛsa bɛs ˈspɑnjə
RU: Endesa BESS Испания
Example_NL: Endesa BESS-projecten in Andalusië en Galicië.
Example_RU: Endesa BESS-проекты в Андалусии и Галисии.
Category: providers

NL: de EDP Renováveis BESS
Transcription: ʔeːdeːpeː rɛnoˈvaveɪs bɛs
RU: EDP Renováveis BESS
Example_NL: EDP Renováveis BESS-projecten in EU en US.
Example_RU: EDP Renováveis BESS-проекты в EU и US.
Category: providers

NL: de Engie Storage portfolio
Transcription: ʔɛnˈʒi ˈstɔrɛdʒ pɔrtˈfɔlioː
RU: Engie Storage portfolio
Example_NL: Engie Storage portfolio met 1 GW BESS in operatie.
Example_RU: Engie Storage portfolio с 1 ГВт BESS в эксплуатации.
Category: providers

NL: de TotalEnergies Saft
Transcription: toˈtaːl ˈɛnərdʒiːz sɑft
RU: TotalEnergies Saft
Example_NL: TotalEnergies Saft BESS-portfolio in Frankrijk en US.
Example_RU: TotalEnergies Saft BESS-портфель во Франции и US.
Category: providers

NL: de Statkraft BESS Noorwegen
Transcription: ˈstatkrɑft bɛs ˈnoːrweːɣə
RU: Statkraft BESS Норвегия
Example_NL: Statkraft BESS Noorwegen-projecten gekoppeld aan hydro.
Example_RU: Statkraft BESS проекты в Норвегии связаны с hydro.
Category: providers

NL: de Ørsted Storage
Transcription: ˈɔrstɛt ˈstɔrɛdʒ
RU: Ørsted Storage
Example_NL: Ørsted Storage portfolio US en EU BESS-projecten.
Example_RU: Ørsted Storage портфель US и EU BESS-проектов.
Category: providers

NL: de Enel Green Power BESS
Transcription: ʔeˈnɛl ɡrin ˈpaʊər bɛs
RU: Enel Green Power BESS
Example_NL: Enel Green Power BESS-portfolio in Italië en US.
Example_RU: Enel Green Power BESS-портфель в Италии и US.
Category: providers

NL: de RWE Renewables BESS
Transcription: ʔɛrˈveːʔeː riˈnjuːəbəls bɛs
RU: RWE Renewables BESS
Example_NL: RWE Renewables BESS-Limondale-projecten in EU en US.
Example_RU: RWE Renewables BESS-Limondale-проекты в EU и US.
Category: providers

NL: de Lightsource BP BESS
Transcription: ˈlaɪtsɔrs biːpiː bɛs
RU: Lightsource BP BESS
Example_NL: Lightsource BP PV-BESS portfolio in Europa en Brazilië.
Example_RU: Lightsource BP PV-BESS портфель в Европе и Бразилии.
Category: providers

NL: de Acciona Nordex Group
Transcription: ʔɑkˈsionɑ ˈnɔrdɛks ɡruːp
RU: Acciona Nordex Group
Example_NL: Acciona Nordex Group hybride wind-BESS in Spanje.
Example_RU: Acciona Nordex Group гибридный ветер-BESS в Испании.
Category: providers

NL: de Innogy Renewables
Transcription: ʔɪnˈnoɣi riˈnjuːəbəls
RU: Innogy Renewables
Example_NL: Innogy Renewables ging op in RWE Renewables in 2020.
Example_RU: Innogy Renewables вошёл в RWE Renewables в 2020.
Category: providers

NL: de Vestas Hybrid BESS-park
Transcription: ˈvɛstas ˈɦaɪbrɪt bɛs pɑrk
RU: Vestas Hybrid BESS-park
Example_NL: Vestas hybride wind-BESS-installatie Lemnhult Zweden.
Example_RU: Vestas гибридная wind-BESS-установка Lemnhult Швеция.
Category: projects

NL: de Siemens Gamesa Asgard BESS
Transcription: ˈzimɛns ɡɑˈmeːsa ˈasɡart bɛs
RU: Siemens Gamesa Asgard BESS
Example_NL: Siemens Gamesa hybride Asgard project met BESS in NL.
Example_RU: Siemens Gamesa гибридный Asgard проект с BESS в NL.
Category: projects

NL: de SaskPower Diefenbaker BESS
Transcription: ˈsæskˌpaʊər ˈdiːfənbeɪkər bɛs
RU: SaskPower Diefenbaker BESS
Example_NL: SaskPower 20 MW Diefenbaker BESS Canada.
Example_RU: SaskPower 20 МВт Diefenbaker BESS Канада.
Category: projects

NL: de AltaGas BESS
Transcription: ˈʔɑltaɣas bɛs
RU: AltaGas BESS
Example_NL: AltaGas BESS-projecten in Alberta en BC Canada.
Example_RU: AltaGas BESS-проекты в Альберте и BC Канада.
Category: projects

NL: de Capital Power BESS
Transcription: ˈkæpɪtəl ˈpaʊər bɛs
RU: Capital Power BESS
Example_NL: Capital Power BESS-projecten in Alberta en Ontario.
Example_RU: Capital Power BESS-проекты в Альберте и Онтарио.
Category: projects

NL: de Northland Power
Transcription: ˈnɔrθlənd ˈpaʊər
RU: Northland Power
Example_NL: Northland Power offshore wind en BESS in NL en Taiwan.
Example_RU: Northland Power offshore-ветер и BESS в NL и Тайване.
Category: providers

NL: de Boralex BESS
Transcription: boːrəˈlɛks bɛs
RU: Boralex BESS
Example_NL: Boralex BESS portfolio in Frankrijk en Canada.
Example_RU: Boralex BESS портфель во Франции и Канаде.
Category: providers

NL: de Innergex BESS
Transcription: ʔɪnərˈɣɛks bɛs
RU: Innergex BESS
Example_NL: Innergex BESS-projecten in Canada Chili en Frankrijk.
Example_RU: Innergex BESS-проекты в Канаде Чили и Франции.
Category: providers

NL: de Pattern Energy
Transcription: ˈpætərn ˈɛnərdʒi
RU: Pattern Energy
Example_NL: Pattern Energy SunZia transmissielijn voor wind in US.
Example_RU: Pattern Energy SunZia линия передачи для ветра в US.
Category: providers

NL: de Invenergy BESS portfolio
Transcription: ʔɪnˈvɛnərdʒi bɛs pɔrtˈfɔlioː
RU: Invenergy BESS portfolio
Example_NL: Invenergy BESS-portfolio in Texas en Californië.
Example_RU: Invenergy BESS-портфель в Техасе и Калифорнии.
Category: providers

NL: de ESI Energy NextEra BESS
Transcription: ʔɛsʔɪ ˈɛnərdʒi nɛksˈtɛra bɛs
RU: ESI Energy NextEra BESS
Example_NL: ESI Energy NextEra BESS-projecten in Florida en Texas.
Example_RU: ESI Energy NextEra BESS-проекты в Флориде и Техасе.
Category: providers

NL: de Clearway Energy BESS
Transcription: ˈklɪrweɪ ˈɛnərdʒi bɛs
RU: Clearway Energy BESS
Example_NL: Clearway Energy BESS-projecten in Californië en Hawaï.
Example_RU: Clearway Energy BESS-проекты в Калифорнии и Гавайях.
Category: providers

NL: de Recurrent Energy Crimson
Transcription: rɪˈkɜrənt ˈɛnərdʒi ˈkrɪmsən
RU: Recurrent Energy Crimson
Example_NL: Recurrent Energy Crimson BESS 350 MW Califonië.
Example_RU: Recurrent Energy Crimson BESS 350 МВт Калифорния.
Category: projects

NL: de Vistra Moss Landing Phase III
Transcription: ˈvɪstra mɔs ˈlændɪŋ feːz driː
RU: Vistra Moss Landing Phase III
Example_NL: Vistra Moss Landing Phase III BESS-uitbreiding 350 MW.
Example_RU: Vistra Moss Landing Phase III BESS-расширение 350 МВт.
Category: projects

NL: de LS Power Diablo BESS
Transcription: ʔɛlʔɛs ˈpaʊər diˈɑbloː bɛs
RU: LS Power Diablo BESS
Example_NL: LS Power Diablo BESS 200 MW Californië project.
Example_RU: LS Power Diablo BESS 200 МВт калифорнийский проект.
Category: projects

NL: de Hecate Energy BESS
Transcription: həˈkaːte ˈɛnərdʒi bɛs
RU: Hecate Energy BESS
Example_NL: Hecate Energy BESS portfolio in US-markten.
Example_RU: Hecate Energy BESS портфель в US-рынках.
Category: providers

NL: de Plus Power BESS
Transcription: plʌs ˈpaʊər bɛs
RU: Plus Power BESS
Example_NL: Plus Power BESS Kapolei Energy Storage Hawaï 185 MW.
Example_RU: Plus Power BESS Kapolei Energy Storage Гавайи 185 МВт.
Category: projects

NL: de Convergent Energy Power
Transcription: kənˈvɜrdʒənt ˈɛnərdʒi ˈpaʊər
RU: Convergent Energy Power
Example_NL: Convergent Energy Power C&I BESS-portfolio US.
Example_RU: Convergent Energy Power C&I BESS-портфель US.
Category: providers

NL: de Energy Vault BESS Texas
Transcription: ˈɛnərdʒi vɔlt bɛs ˈtɛksəs
RU: Energy Vault BESS Texas
Example_NL: Energy Vault Stoneridge BESS 75 MW Texas project.
Example_RU: Energy Vault Stoneridge BESS 75 МВт техасский проект.
Category: projects

NL: de Available Power Texas BESS
Transcription: əˈveɪləbəl ˈpaʊər ˈtɛksəs bɛs
RU: Available Power Texas BESS
Example_NL: Available Power Texas BESS-grupo for ERCOT.
Example_RU: Available Power Texas BESS-группа для ERCOT.
Category: projects

NL: de Madison Gas Electric BESS
Transcription: ˈmædɪsən ɡæs ʔeːˈlɛktrɪk bɛs
RU: Madison Gas Electric BESS
Example_NL: Madison Gas Electric BESS Wisconsin utility-projecten.
Example_RU: Madison Gas Electric BESS Висконсин utility-проекты.
Category: projects

NL: de Xcel Energy Sherco
Transcription: ɛkˈsɛl ˈɛnərdʒi ˈʃɛrkoː
RU: Xcel Energy Sherco
Example_NL: Xcel Energy Sherco coal-to-solar-BESS conversie Minnesota.
Example_RU: Xcel Energy Sherco coal-to-solar-BESS конверсия Миннесота.
Category: projects

NL: de Salt River Project BESS
Transcription: sɔlt ˈrɪvər proˈjɛkt bɛs
RU: Salt River Project BESS
Example_NL: Salt River Project SRP Sonoran Solar BESS Arizona.
Example_RU: Salt River Project SRP Sonoran Solar BESS Аризона.
Category: projects

NL: de TEP Wilmot Energy Center
Transcription: teːʔiːpeː ˈwɪlmət ˈɛnərdʒi ˈsɛntər
RU: TEP Wilmot Energy Center
Example_NL: Tucson Electric Power Wilmot BESS Arizona project.
Example_RU: Tucson Electric Power Wilmot BESS аризонский проект.
Category: projects

NL: de APS Sonoran Energy Center
Transcription: ʔaːpeːʔɛs ˈsɔnɔran ˈɛnərdʒi ˈsɛntər
RU: APS Sonoran Energy Center
Example_NL: APS Sonoran Energy Center BESS Arizona 200 MW.
Example_RU: APS Sonoran Energy Center BESS Аризона 200 МВт.
Category: projects

NL: de SCE BESS Long Beach
Transcription: ʔɛsseːʔiː bɛs lɔŋ bitʃ
RU: SCE BESS Long Beach
Example_NL: SCE BESS Long Beach 100 MW project Californië.
Example_RU: SCE BESS Long Beach 100 МВт проект Калифорния.
Category: projects

NL: de PG&E Moss Landing BESS
Transcription: peːʒeːʔeː mɔs ˈlændɪŋ bɛs
RU: PG&E Moss Landing BESS
Example_NL: PG&E Moss Landing BESS 182.5 MW project Californië.
Example_RU: PG&E Moss Landing BESS 182.5 МВт проект Калифорния.
Category: projects

NL: de SDG&E Carlsbad Energy
Transcription: ʔɛsdeːɡeːʔeː ˈkɑrlzbæd ˈɛnərdʒi
RU: SDG&E Carlsbad Energy
Example_NL: SDG&E Carlsbad Energy BESS-project Californië 30 MW.
Example_RU: SDG&E Carlsbad Energy BESS-проект Калифорния 30 МВт.
Category: projects

NL: de NV Energy Reid Gardner
Transcription: ʔɛnˈveː ˈɛnərdʒi rid ˈɡɑrdnər
RU: NV Energy Reid Gardner
Example_NL: NV Energy Reid Gardner BESS Nevada 220 MW.
Example_RU: NV Energy Reid Gardner BESS Невада 220 МВт.
Category: projects

NL: de Avangrid Roaring Brook
Transcription: əˈvænɡrɪt ˈrɔrɪŋ brʊk
RU: Avangrid Roaring Brook
Example_NL: Avangrid Roaring Brook BESS New York project.
Example_RU: Avangrid Roaring Brook BESS Нью-Йорк проект.
Category: projects

NL: de Excelerate Energy LNG
Transcription: ɛkˈsɛləreɪt ˈɛnərdʒi ʔɛlʔɛnˈdʒeː
RU: Excelerate Energy LNG
Example_NL: Excelerate Energy FSRU-LNG schepen voor Pakistan en Brazilië.
Example_RU: Excelerate Energy FSRU-LNG суда для Пакистана и Бразилии.
Category: providers

NL: de NextDecade Rio Grande LNG
Transcription: nɛkstˈdiːkeɪt ˈriː ˈɡrændə ʔɛlʔɛnˈdʒeː
RU: NextDecade Rio Grande LNG
Example_NL: NextDecade Rio Grande LNG Texas export terminal.
Example_RU: NextDecade Rio Grande LNG техасский экспортный терминал.
Category: providers

NL: de Cheniere Sabine Pass LNG
Transcription: ʃəˈnɪər səˈbaɪn pæs ʔɛlʔɛnˈdʒeː
RU: Cheniere Sabine Pass LNG
Example_NL: Cheniere Sabine Pass LNG voor exports naar EU en Azië.
Example_RU: Cheniere Sabine Pass LNG для экспорта в EU и Азию.
Category: providers

NL: de Venture Global Plaquemines
Transcription: ˈvɛntʃər ˈɡloʊbəl plækəˈmiːnz
RU: Venture Global Plaquemines
Example_NL: Venture Global Plaquemines LNG export Louisiana.
Example_RU: Venture Global Plaquemines LNG экспорт Луизиана.
Category: providers

NL: de Eemshaven LNG Gate Terminal
Transcription: ˈeːmshaːfə ʔɛlʔɛnˈdʒeː ɡeːt tɛrmiˈnaːl
RU: Eemshaven LNG Gate Terminal
Example_NL: Eemshaven Gate Terminal regassificeert Nederlandse LNG-import.
Example_RU: Eemshaven Gate Terminal регазифицирует голландский LNG-импорт.
Category: providers

NL: de EnergyHub aggregator
Transcription: ˈɛnərdʒihʌb ˈæɡrɪɡeɪtər
RU: EnergyHub агрегатор
Example_NL: EnergyHub aggregator-platform voor utility-DER-programma.
Example_RU: EnergyHub агрегатор-платформа для utility-DER-программ.
Category: software

NL: de Itron IntelliSOURCE
Transcription: ˈaɪtrɔn ʔɪnˌtɛliˈsɔrs
RU: Itron IntelliSOURCE
Example_NL: Itron IntelliSOURCE DERMS voor utility-thermostaten en EV.
Example_RU: Itron IntelliSOURCE DERMS для utility-термостатов и EV.
Category: software

NL: de Uplight DERMS platform
Transcription: ˈʌplaɪt dɛrms ˈplætfɔrm
RU: Uplight DERMS platform
Example_NL: Uplight DERMS platform voor utility-customer-engagement.
Example_RU: Uplight DERMS платформа для utility-customer-engagement.
Category: software

NL: de Honeywell Tridium Niagara
Transcription: ˈɦɔnijwɛl ˈtrɪdjʏm naɪˈæɡrə
RU: Honeywell Tridium Niagara
Example_NL: Honeywell Tridium Niagara framework voor building automation.
Example_RU: Honeywell Tridium Niagara фреймворк для building automation.
Category: software

NL: de Schneider EcoStruxure Building
Transcription: ˈʃnaɪdər ˈeːkostrʏkˌʃʏr ˈbɪldɪŋ
RU: Schneider EcoStruxure Building
Example_NL: Schneider EcoStruxure Building Operation BMS-platform.
Example_RU: Schneider EcoStruxure Building Operation BMS-платформа.
Category: software

NL: de Siemens Desigo CC
Transcription: ˈzimɛns dɛˈsiɡoː seːseː
RU: Siemens Desigo CC
Example_NL: Siemens Desigo CC building-management-platform.
Example_RU: Siemens Desigo CC building-management-платформа.
Category: software

NL: de Johnson Controls Metasys
Transcription: ˈdʒɔnsən kənˈtroʊls ˈmɛtəsɪs
RU: Johnson Controls Metasys
Example_NL: Johnson Controls Metasys BMS-platform voor commerciële vastgoed.
Example_RU: Johnson Controls Metasys BMS-платформа для коммерческой недвижимости.
Category: software

NL: de Distech Controls EC-NetAX
Transcription: dɪsˈtɛk kənˈtroʊls ʔiːseː nɛtʔɑːʔɛks
RU: Distech Controls EC-NetAX
Example_NL: Distech Controls EC-NetAX Niagara BMS-supervisor.
Example_RU: Distech Controls EC-NetAX Niagara BMS-супервайзер.
Category: software

NL: de Reliable Controls MACH-System
Transcription: rɪˈlaɪəbəl kənˈtroʊls mɑʃ ˈsɪstəm
RU: Reliable Controls MACH-System
Example_NL: Reliable Controls MACH-System BMS voor commerciële gebouwen.
Example_RU: Reliable Controls MACH-System BMS для коммерческих зданий.
Category: software

NL: de Delta Controls O3
Transcription: ˈdɛlta kənˈtroʊls ʔoː driː
RU: Delta Controls O3
Example_NL: Delta Controls O3 sensor hub voor IoT-BMS-integratie.
Example_RU: Delta Controls O3 sensor hub для IoT-BMS-интеграции.
Category: software

NL: de KMC Controls Conquest
Transcription: kɑːʔɛmseː kənˈtroʊls ˈkɔnkwɛst
RU: KMC Controls Conquest
Example_NL: KMC Controls Conquest BACnet-controllers voor BMS.
Example_RU: KMC Controls Conquest BACnet-контроллеры для BMS.
Category: software

NL: de Automated Logic WebCTRL
Transcription: ˈoːtoːmeɪtɪt ˈlɔdʒɪk wɛbsiːtiːʔɛrʔɛl
RU: Automated Logic WebCTRL
Example_NL: Automated Logic WebCTRL BMS-platform van Carrier.
Example_RU: Automated Logic WebCTRL BMS-платформа Carrier.
Category: software

NL: de Honeywell Niagara Framework
Transcription: ˈɦɔnijwɛl naɪˈæɡrə ˈfreɪmwɜrk
RU: Honeywell Niagara Framework
Example_NL: Honeywell Niagara Framework integreert multi-protocol BMS.
Example_RU: Honeywell Niagara Framework интегрирует multi-protocol BMS.
Category: software

NL: de Lynxspring JENEsys
Transcription: lɪŋksˈsprɪŋ ˈdʒɛnəsɪs
RU: Lynxspring JENEsys
Example_NL: Lynxspring JENEsys Niagara-supervisor en edge-controller.
Example_RU: Lynxspring JENEsys Niagara-супервайзер и edge-контроллер.
Category: software

NL: de Tridium AX framework
Transcription: ˈtrɪdjʏm ʔaːʔɛks ˈfreɪmwɜrk
RU: Tridium AX framework
Example_NL: Tridium AX framework legacy BMS-platform Niagara 3.
Example_RU: Tridium AX framework legacy BMS-платформа Niagara 3.
Category: software

NL: de Tridium N4 framework
Transcription: ˈtrɪdjʏm ʔɛn viːr ˈfreɪmwɜrk
RU: Tridium N4 framework
Example_NL: Tridium N4 framework moderne BMS-platform met HTML5.
Example_RU: Tridium N4 framework современная BMS-платформа с HTML5.
Category: software

NL: de ESS Inc Energy Center
Transcription: ʔiː ʔɛs ʔɛs ʔɪŋk ˈɛnərdʒi ˈsɛntər
RU: ESS Inc Energy Center
Example_NL: ESS Inc Energy Center 75 MWh iron-flow voor utility-BESS.
Example_RU: ESS Inc Energy Center 75 МВт·ч iron-flow для utility-BESS.
Category: products

NL: de Natron Energy BlueTray
Transcription: ˈneɪtrɔn ˈɛnərdʒi ˈbluːtreɪ
RU: Natron Energy BlueTray
Example_NL: Natron Energy BlueTray 4000 natriumion BESS-rack.
Example_RU: Natron Energy BlueTray 4000 натрий-ион BESS-rack.
Category: products

NL: de Faradion Sodium-Ion
Transcription: fəˈrɑdjən ˈsoʊdjəm ˈaɪɔn
RU: Faradion Sodium-Ion
Example_NL: Faradion Sodium-Ion cellen voor stationaire BESS.
Example_RU: Faradion Sodium-Ion ячейки для стационарных BESS.
Category: chemistries

NL: de Altris natrium-cel
Transcription: ʔɑlˈtris ˈnaːtrijʏm sɛl
RU: Altris натрий-ячейка
Example_NL: Altris natrium-cel met prussian-white kathode in Zweden.
Example_RU: Altris натрий-ячейка с prussian-white катодом в Швеции.
Category: chemistries

NL: de HiNa Battery natrium
Transcription: ɦiˈna ˈbɛtəri ˈnaːtrijʏm
RU: HiNa Battery натрий
Example_NL: HiNa Battery levert sodium-ion voor JAC en Sehol auto's.
Example_RU: HiNa Battery поставляет натрий-ион для авто JAC и Sehol.
Category: chemistries

NL: de Tiamat Sodium-Ion
Transcription: ˈtiˌamat ˈsoʊdjəm ˈaɪɔn
RU: Tiamat Sodium-Ion
Example_NL: Tiamat Sodium-Ion Frans bedrijf voor power-tools en BESS.
Example_RU: Tiamat Sodium-Ion французская компания для power-tools и BESS.
Category: chemistries

NL: de Sila Nanotechnologies
Transcription: ˈsiːla ˌnɑːnoʊtɛkˈnɔlədʒiːz
RU: Sila Nanotechnologies
Example_NL: Sila Nanotechnologies silicium-anode voor Mercedes G-Klasse EV.
Example_RU: Sila Nanotechnologies кремниевый анод для Mercedes G-Klasse EV.
Category: materials

NL: de Nexeon silicium-anode
Transcription: ˈnɛksiɔn siˈlitsijʏm ˈanoːdə
RU: Nexeon silicium-anode
Example_NL: Nexeon silicium-anode voor LG en Panasonic-cellen.
Example_RU: Nexeon кремниевый анод для LG и Panasonic-ячеек.
Category: materials

NL: de Enovix advanced battery
Transcription: ʔeˈnoʊvɪks ədˈvænst ˈbɛtəri
RU: Enovix advanced battery
Example_NL: Enovix Advanced Silicon Battery voor smartphones en wearables.
Example_RU: Enovix Advanced Silicon Battery для смартфонов и wearables.
Category: materials

NL: de Amprius Si-NW anode
Transcription: ˈæmpriəs ʔɛs ʔiː ʔɛnˈveː ˈanoːdə
RU: Amprius Si-NW anode
Example_NL: Amprius Si-NW silicon nanowire anode voor luchtvaart.
Example_RU: Amprius Si-NW silicon nanowire anode для авиации.
Category: materials

NL: de Group14 SCC55 anode
Transcription: ɡruːp viːrtin ʔɛsˌsiːˌsiːˌvɛifvɛif ˈanoːdə
RU: Group14 SCC55 anode
Example_NL: Group14 SCC55 silicium-koolstof anode voor Porsche EVs.
Example_RU: Group14 SCC55 кремний-углерод анод для Porsche EV.
Category: materials

NL: de OneD Battery Sciences
Transcription: ʋʌn diː ˈbætəri ˈsaɪənsɪz
RU: OneD Battery Sciences
Example_NL: OneD Battery Sciences silicium-nanowire op grafiet anode.
Example_RU: OneD Battery Sciences кремний-нанопровод на графитовом аноде.
Category: materials

NL: de Norge Battery silicium
Transcription: ˈnɔrɣə ˈbɛtəri siˈlitsijʏm
RU: Norge Battery silicium
Example_NL: Norge Battery silicium-anode voor Noord-Europese EV-markt.
Example_RU: Norge Battery кремниевый анод для североевропейского EV-рынка.
Category: materials

NL: de Solidion Technology batterij
Transcription: soˈlɪdjən tɛkˈnɔlədʒi bɑtəˈrɛi
RU: Solidion Technology батарея
Example_NL: Solidion Technology semi-solid-state batterij voor commercial.
Example_RU: Solidion Technology semi-solid-state батарея для commercial.
Category: chemistries

NL: de Factorial Energy FEST
Transcription: ˈfæktoriəl ˈɛnərdʒi fɛst
RU: Factorial Energy FEST
Example_NL: Factorial Energy FEST solid-state-cellen voor Mercedes EQS.
Example_RU: Factorial Energy FEST solid-state-ячейки для Mercedes EQS.
Category: chemistries

NL: de Solid Power SP2 cel
Transcription: ˈsɔlɪd ˈpaʊər ʔɛspeː tʋeː sɛl
RU: Solid Power SP2 ячейка
Example_NL: Solid Power SP2 solid-state cel voor BMW en Ford projecten.
Example_RU: Solid Power SP2 solid-state ячейка для BMW и Ford проектов.
Category: chemistries

NL: de QuantumScape QSE-5
Transcription: ˈkwɔntəmskeɪp kjuːʔɛsʔiː vɛif
RU: QuantumScape QSE-5
Example_NL: QuantumScape QSE-5 solid-state cel voor PowerCo gigafabriek.
Example_RU: QuantumScape QSE-5 solid-state ячейка для гигазавода PowerCo.
Category: chemistries

NL: de WeLion semi-solid
Transcription: ˈweːliɔn ˈsɛmiˈsɔlɪd
RU: WeLion semi-solid
Example_NL: WeLion semi-solid cellen voor NIO ET7 150 kWh pack.
Example_RU: WeLion semi-solid ячейки для NIO ET7 150 кВт·ч пакета.
Category: chemistries

NL: de SES AI Apollo cel
Transcription: ʔɛsʔiːʔɛs ʔeːʔɑɪ ʔaːˈpɔloː sɛl
RU: SES AI Apollo ячейка
Example_NL: SES AI Apollo lithium-metaal cel voor Honda en GM partnerschap.
Example_RU: SES AI Apollo литий-металл ячейка для партнёрства Honda и GM.
Category: chemistries

NL: de Pro Logium GBC cel
Transcription: proː ˈloɣijʏm ɡeːbeːseː sɛl
RU: Pro Logium GBC ячейка
Example_NL: Pro Logium Greater Bay Cell semi-solid voor automotive.
Example_RU: Pro Logium Greater Bay Cell semi-solid для automotive.
Category: chemistries

NL: de ION Storage Systems cel
Transcription: ʔɪˈʔɔn ˈstɔrɛdʒ ˈsɪstəms sɛl
RU: ION Storage Systems ячейка
Example_NL: ION Storage Systems solid-state cel met geen-pressure design.
Example_RU: ION Storage Systems solid-state ячейка no-pressure дизайн.
Category: chemistries

NL: de Imperium 3 New York
Transcription: ɪmˈpɪriʏm driː njuː jɔrk
RU: Imperium 3 New York
Example_NL: Imperium 3 New York LFP-gigafabriek planning in Endicott.
Example_RU: Imperium 3 New York LFP-гигазавод планируется в Эндикотте.
Category: providers

NL: de KORE Power gigafabriek
Transcription: kɔr ˈpaʊər ˌɡiɣaˈfabrik
RU: KORE Power гигазавод
Example_NL: KORE Power KOREPlex gigafabriek Buckeye Arizona.
Example_RU: KORE Power KOREPlex гигазавод Buckeye Аризона.
Category: providers

NL: de Our Next Energy ONE Aries
Transcription: ˈaʊər nɛkst ˈɛnərdʒi ʋʌn ˈɛriːz
RU: Our Next Energy ONE Aries
Example_NL: Our Next Energy ONE Aries 752-Wh/L celdichtheid.
Example_RU: Our Next Energy ONE Aries 752 Вт·ч/л плотность.
Category: products

NL: de Our Next Energy Gemini
Transcription: ˈaʊər nɛkst ˈɛnərdʒi ˈdʒɛmɪnaɪ
RU: Our Next Energy Gemini
Example_NL: Our Next Energy Gemini dual-chemistry pack voor 600 mile range.
Example_RU: Our Next Energy Gemini dual-chemistry пакет на 600 миль range.
Category: products

NL: de Mitra Chem LMFP
Transcription: ˈmitrə tʃɛm ʔɛlʔɛmʔɛfpeː
RU: Mitra Chem LMFP
Example_NL: Mitra Chem LMFP lithium-mangaan-ijzerfosfaat kathode.
Example_RU: Mitra Chem LMFP литий-марганец-железофосфат катод.
Category: materials

NL: de Sila NEO grade material
Transcription: ˈsiːla ˈnioː ɡreːt məˈtɪrjəl
RU: Sila NEO grade material
Example_NL: Sila NEO grade material silicium-anode voor mainstream EV.
Example_RU: Sila NEO grade material кремний-анод для mainstream EV.
Category: materials

NL: de Microvast LpCO cel
Transcription: ˈmaɪkroʊvast ʔɛlpeːˈseːʔoː sɛl
RU: Microvast LpCO ячейка
Example_NL: Microvast LpCO LFP-cellen voor commerciële EV in China.
Example_RU: Microvast LpCO LFP-ячейки для коммерческих EV в Китае.
Category: products

NL: de Microvast 53.5-Ah HpCO
Transcription: ˈmaɪkroʊvast driːenvɛiftəx pʏnt vɛif ʔaːhɑː ɦɑːpiːseːʔoː
RU: Microvast 53.5 Ah HpCO
Example_NL: Microvast HpCO 53.5 Ah NMC voor heavy-duty EV.
Example_RU: Microvast HpCO 53.5 А·ч NMC для heavy-duty EV.
Category: cells

NL: de Romeo Power BESS-pack
Transcription: ˈroʊmiːoː ˈpaʊər bɛs pɛk
RU: Romeo Power BESS-pack
Example_NL: Romeo Power BESS-pack voor heavy-duty toepassingen.
Example_RU: Romeo Power BESS-пакет для heavy-duty приложений.
Category: products

NL: de Proterra Powered system
Transcription: proˈtɛrɑ ˈpaʊərd ˈsɪstəm
RU: Proterra Powered system
Example_NL: Proterra Powered system batterijpacks voor commerciële EV.
Example_RU: Proterra Powered system батарейные пакеты для коммерческих EV.
Category: products

NL: de XL Fleet PaaS
Transcription: ʔɛksʔɛl flit pɑs
RU: XL Fleet PaaS
Example_NL: XL Fleet Power-as-a-Service voor commerciële fleet-elektrificatie.
Example_RU: XL Fleet Power-as-a-Service для электрификации коммерческого fleet.
Category: providers

NL: de Lightning eMotors Lightning
Transcription: ˈlaɪtnɪŋ ʔiːˈmoʊtərs ˈlaɪtnɪŋ
RU: Lightning eMotors Lightning
Example_NL: Lightning eMotors Lightning ZEV4 elektrische cargo van.
Example_RU: Lightning eMotors Lightning ZEV4 электрический грузовой фургон.
Category: products

NL: de Workhorse W750 cargo van
Transcription: ˈwɜrkhɔrs dʌzəntvɛifenvɛiftəx ˈkɑrɡoʊ væn
RU: Workhorse W750 cargo van
Example_NL: Workhorse W750 elektrische cargo van voor delivery.
Example_RU: Workhorse W750 электрический фургон для доставки.
Category: products

NL: de Bollinger B4 chassis
Transcription: ˈbɔlɪndʒər beː viːr ˈʃæsi
RU: Bollinger B4 chassis
Example_NL: Bollinger B4 chassis Class 4 elektrische heavy duty.
Example_RU: Bollinger B4 chassis Class 4 электрический heavy duty.
Category: products

NL: de Mullen Truck Class 3
Transcription: ˈmʌlən trʌk klɑs driː
RU: Mullen Truck Class 3
Example_NL: Mullen Truck Class 3 ONE elektrische cargo van.
Example_RU: Mullen Truck Class 3 ONE электрический фургон.
Category: products

NL: de Hyzon Motors H2 truck
Transcription: ˈɦaɪzɔn ˈmoʊtərs ɦɑː tʋeː trʌk
RU: Hyzon Motors H2 truck
Example_NL: Hyzon Motors H2 fuel-cell truck voor heavy-duty markt.
Example_RU: Hyzon Motors H2 fuel-cell грузовик для heavy-duty.
Category: products

NL: de Nikola Tre BEV
Transcription: ˈnaɪkoʊla treː beːʔiːfeː
RU: Nikola Tre BEV
Example_NL: Nikola Tre BEV elektrische heavy-duty trekker 350 mile.
Example_RU: Nikola Tre BEV электрический heavy-duty тягач 350 миль.
Category: products

NL: de Nikola Tre FCEV
Transcription: ˈnaɪkoʊla treː ʔɛfseːʔiːfeː
RU: Nikola Tre FCEV
Example_NL: Nikola Tre FCEV waterstof-truck 500 mile range.
Example_RU: Nikola Tre FCEV водородный грузовик 500 миль range.
Category: products

NL: de Hyundai XCIENT FCEV
Transcription: hjʏnˈdaɪ ʔɛksˈsɛnt ʔɛfseːʔiːfeː
RU: Hyundai XCIENT FCEV
Example_NL: Hyundai XCIENT FCEV waterstof-truck in Zwitserland en Korea.
Example_RU: Hyundai XCIENT FCEV водородный грузовик в Швейцарии и Корее.
Category: products

NL: de Volvo FH Electric
Transcription: ˈvɔlvoː ʔɛfhɑː ʔeːˈlɛktrɪk
RU: Volvo FH Electric
Example_NL: Volvo FH Electric 540 kWh heavy-duty trekker.
Example_RU: Volvo FH Electric 540 кВт·ч heavy-duty тягач.
Category: products

NL: de Renault Trucks E-Tech T
Transcription: rəˈnoː trʌks ʔiː tɛk teː
RU: Renault Trucks E-Tech T
Example_NL: Renault Trucks E-Tech T elektrische long-haul tractor.
Example_RU: Renault Trucks E-Tech T электрический long-haul тягач.
Category: products

NL: de Iveco eDaily 7.2-tons
Transcription: ˈivekoː ʔiː ˈdeɪli zeːvən punt tʋeː tɔn
RU: Iveco eDaily 7.2 тонн
Example_NL: Iveco eDaily 7.2-tons elektrische cargo van.
Example_RU: Iveco eDaily 7.2-тонный электрический фургон.
Category: products

NL: de Iveco S-eWay BEV
Transcription: ˈivekoː ʔɛs ʔiː ʋeː beːʔiːfeː
RU: Iveco S-eWay BEV
Example_NL: Iveco S-eWay 4x2 BEV trekker met 490 kWh batterij.
Example_RU: Iveco S-eWay 4x2 BEV тягач с 490 кВт·ч батареей.
Category: products

NL: de DAF XB Electric
Transcription: dɑf ʔɛksbeː ʔeːˈlɛktrɪk
RU: DAF XB Electric
Example_NL: DAF XB Electric LF-platform voor stedelijke distributie.
Example_RU: DAF XB Electric LF-платформа для городской логистики.
Category: products

NL: de DAF XF Electric
Transcription: dɑf ʔɛksʔɛf ʔeːˈlɛktrɪk
RU: DAF XF Electric
Example_NL: DAF XF Electric 350 kWh trekker tot 220 km bereik.
Example_RU: DAF XF Electric 350 кВт·ч тягач до 220 км range.
Category: products

NL: de Mercedes eActros LongHaul
Transcription: mɛrˈseːdəs ʔeːˈʔaktrɔs ˈlɔŋhɔl
RU: Mercedes eActros LongHaul
Example_NL: Mercedes eActros LongHaul 600 600 km range met 1 lading.
Example_RU: Mercedes eActros LongHaul 600 600 км range с 1 зарядкой.
Category: products

NL: de MAN eTGX 6x2 BEV
Transcription: mɑn ʔiːteːɡeːʔɛks zɛs taɪ tʋeː beːʔiːfeː
RU: MAN eTGX 6x2 BEV
Example_NL: MAN eTGX 6x2 BEV elektrische long-haul Europese markt.
Example_RU: MAN eTGX 6x2 BEV электрический long-haul европейский рынок.
Category: products

NL: de Scania 45R BEV truck
Transcription: ˈskɑnjɑ vɛifenviːrtəx ʔɛr beːʔiːfeː trʌk
RU: Scania 45R BEV truck
Example_NL: Scania 45R BEV 624 kWh elektrische trekker voor regio.
Example_RU: Scania 45R BEV 624 кВт·ч электрический тягач для региона.
Category: products

NL: de Tevva H2-truck
Transcription: ˈteva ɦɑː tʋeː trʌk
RU: Tevva H2-truck
Example_NL: Tevva H2-truck waterstof-elektrisch verlengde range UK.
Example_RU: Tevva H2-truck водород-электрический extended range UK.
Category: products

NL: de Volta Zero modulair
Transcription: ˈvɔlta ˈzɛroː moːdyˈlɛr
RU: Volta Zero modulair
Example_NL: Volta Zero 16-tons elektrische stedelijke distributie-truck.
Example_RU: Volta Zero 16-тонный электрический городской truck.
Category: products

NL: de Tropos Motors ABLE
Transcription: ˈtroːpɔs ˈmoʊtərs ˈeɪbəl
RU: Tropos Motors ABLE
Example_NL: Tropos Motors ABLE compact werk-EV voor on-road.
Example_RU: Tropos Motors ABLE компактный work-EV для on-road.
Category: products

NL: de Polaris GEM L6
Transcription: poˈlɑːris dʒɛm ʔɛl zɛs
RU: Polaris GEM L6
Example_NL: Polaris GEM L6 low-speed elektrische werkvoertuig.
Example_RU: Polaris GEM L6 low-speed электрический рабочий автомобиль.
Category: products

NL: de Club Car Carryall LSV
Transcription: klʌp kɑːr ˈkɛriʔɔl ʔɛlʔɛsfeː
RU: Club Car Carryall LSV
Example_NL: Club Car Carryall LSV electrische werkvoertuig voor campus.
Example_RU: Club Car Carryall LSV электрический рабочий автомобиль для кампуса.
Category: products

NL: de Goupil G6 utility EV
Transcription: ɡuːˈpil ɡeː zɛs juːˈtɪlɪti ʔiːfeː
RU: Goupil G6 utility EV
Example_NL: Goupil G6 utility EV voor stedelijke gemeentediensten.
Example_RU: Goupil G6 utility EV для городских муниципальных служб.
Category: products

NL: de Streetscooter Work L EV
Transcription: ˈstrɪtskuːtər wɜrk ʔɛl ʔiːfeː
RU: Streetscooter Work L EV
Example_NL: Streetscooter Work L EV postbestellinkjes DHL.
Example_RU: Streetscooter Work L EV DHL почтовые курьеры.
Category: products

NL: de FUSO eCanter 7.49
Transcription: ˈfʏsoː ʔiːˈkæntər zeːvən pʏnt neːɣənenviːrtəx
RU: FUSO eCanter 7.49
Example_NL: FUSO eCanter 7.49-tons elektrische LCV in NL en EU.
Example_RU: FUSO eCanter 7.49-тонный электрический LCV в NL и EU.
Category: products

NL: de Mitsubishi FUSO Canter Eco Hybrid
Transcription: miˈtsʏbiʃi ˈfʏsoː ˈkæntər ˈeːkoː ˈɦaɪbrɪt
RU: Mitsubishi FUSO Canter Eco Hybrid
Example_NL: Mitsubishi FUSO Canter Eco Hybrid stadsdistributie.
Example_RU: Mitsubishi FUSO Canter Eco Hybrid городская дистрибуция.
Category: products

NL: de Isuzu N-Series EV
Transcription: iˈsuzu ʔɛn ˈsɪriz ʔiːfeː
RU: Isuzu N-Series EV
Example_NL: Isuzu N-Series EV elektrische LCV voor stedelijke distributie.
Example_RU: Isuzu N-Series EV электрический LCV для городской дистрибуции.
Category: products

NL: de BYD ETP3 EV-truck
Transcription: ˈbiːwaɪdiː ʔiːteːpeː driː ʔiːfeː trʌk
RU: BYD ETP3 EV-truck
Example_NL: BYD ETP3 elektrische 4.5-tons LCV voor logistiek.
Example_RU: BYD ETP3 электрический 4.5-тонный LCV для логистики.
Category: products

NL: de BYD T7 EV-tractor
Transcription: ˈbiːwaɪdiː teː zeːvən ʔiːfeː trækˈtɔr
RU: BYD T7 EV-tractor
Example_NL: BYD T7 elektrische trekker voor regionale haul.
Example_RU: BYD T7 электрический тягач для регионального haul.
Category: products

NL: de BYD T9 EV-truck
Transcription: ˈbiːwaɪdiː teː neːɣən ʔiːfeː trʌk
RU: BYD T9 EV-truck
Example_NL: BYD T9 elektrische 32-tons rigid voor stedelijke distributie.
Example_RU: BYD T9 электрический 32-тонный rigid для городской дистрибуции.
Category: products

NL: de BYD Han Champion-cel
Transcription: ˈbiːwaɪdiː ɦɑn ˈtʃæmpiən sɛl
RU: BYD Han Champion-ячейка
Example_NL: BYD Han Champion-cel met blade-LFP 130 Wh/kg pack.
Example_RU: BYD Han Champion-ячейка с blade-LFP 130 Вт·ч/кг пакет.
Category: cells

NL: de Geely EX5 EV-platform
Transcription: ˈɡiːli ʔiːʔɛks vɛif ʔiːfeː ˈplætfɔrm
RU: Geely EX5 EV-platform
Example_NL: Geely EX5 elektrisch SUV Galaxy en Zeekr design platform.
Example_RU: Geely EX5 электрический SUV Galaxy и Zeekr дизайн-платформа.
Category: products

NL: de Zeekr 001 FR EV
Transcription: ˈzikər nul nul ʔeːn ʔɛfʔɛr ʔiːfeː
RU: Zeekr 001 FR EV
Example_NL: Zeekr 001 FR performance-EV met 1300 PK quad-motor.
Example_RU: Zeekr 001 FR performance-EV с 1300 л.с. quad-мотором.
Category: products

NL: de Zeekr 7X SUV
Transcription: ˈzikər zeːvən ʔɛks sʏfeː
RU: Zeekr 7X SUV
Example_NL: Zeekr 7X SUV 800 V architectuur en CATL Qilin batterij.
Example_RU: Zeekr 7X SUV 800 В архитектура и CATL Qilin батарея.
Category: products

NL: de Lynk & Co 02 EV
Transcription: lɪŋk ʔɛn koː nul tʋeː ʔiːfeː
RU: Lynk & Co 02 EV
Example_NL: Lynk & Co 02 EV compacte sedan op SEA-platform.
Example_RU: Lynk & Co 02 EV компактный седан на SEA-платформе.
Category: products

NL: de Smart 5 EV-SUV
Transcription: smɑrt vɛif ʔiːfeː sʏfeː
RU: Smart 5 EV-SUV
Example_NL: Smart 5 EV-SUV op Geely SEA-platform 800 V.
Example_RU: Smart 5 EV-SUV на Geely SEA-платформе 800 В.
Category: products

NL: de XPeng G6 SUV
Transcription: ʔɛksˈpɛŋ ɡeː zɛs sʏfeː
RU: XPeng G6 SUV
Example_NL: XPeng G6 elektrische SUV met 800 V architectuur.
Example_RU: XPeng G6 электрический SUV с 800 В архитектурой.
Category: products

NL: de XPeng X9 MPV
Transcription: ʔɛksˈpɛŋ ʔɛks neːɣən ʔɛmpeːfeː
RU: XPeng X9 MPV
Example_NL: XPeng X9 elektrische 7-zits MPV met 800 V batterij.
Example_RU: XPeng X9 электрический 7-местный MPV с 800 В батареей.
Category: products

NL: de NIO ET9 sedan
Transcription: nio ʔiːteː neːɣən ˈseːdan
RU: NIO ET9 sedan
Example_NL: NIO ET9 sedan met 900 V architectuur en Adam-chip.
Example_RU: NIO ET9 седан с 900 В архитектурой и Adam-чипом.
Category: products

NL: de NIO Onvo L60 SUV
Transcription: nio ˈɔnvoː ʔɛl zɛstəx sʏfeː
RU: NIO Onvo L60 SUV
Example_NL: NIO Onvo L60 SUV familievriendelijke EV concurrent Model Y.
Example_RU: NIO Onvo L60 SUV семейный EV конкурент Model Y.
Category: products

NL: de NIO Firefly EV
Transcription: nio ˈfaɪərflaɪ ʔiːfeː
RU: NIO Firefly EV
Example_NL: NIO Firefly EV stadsauto voor EU-markt 2025.
Example_RU: NIO Firefly EV городской авто для EU-рынка 2025.
Category: products

NL: de Avatr 12 sedan
Transcription: ʔaːˈvɑtʏr tʋɑːlf ˈseːdan
RU: Avatr 12 sedan
Example_NL: Avatr 12 sedan met Huawei en CATL technologie.
Example_RU: Avatr 12 седан с Huawei и CATL технологиями.
Category: products

NL: de Voyah Free EV-SUV
Transcription: ˈvɔɪɑ fri ʔiːfeː sʏfeː
RU: Voyah Free EV-SUV
Example_NL: Voyah Free EV-SUV van Dongfeng voor exportmarkten.
Example_RU: Voyah Free EV-SUV от Dongfeng для экспортных рынков.
Category: products

NL: de Smart fortwo EV
Transcription: smɑrt ˈfɔrtʋoː ʔiːfeː
RU: Smart fortwo EV
Example_NL: Smart fortwo EV Daimler-Geely JV stadsauto.
Example_RU: Smart fortwo EV Daimler-Geely СП городской авто.
Category: products

NL: de Smart fortwo Brabus
Transcription: smɑrt ˈfɔrtʋoː ˈbrɑbʏs
RU: Smart fortwo Brabus
Example_NL: Smart fortwo Brabus Edition met sport-pakket.
Example_RU: Smart fortwo Brabus Edition со спорт-пакетом.
Category: products

NL: de Toyota Hilux Fuel Cell concept
Transcription: tɔˈjoʊta ˈɦaɪluks fjuːl sɛl kənˈsɛpt
RU: Toyota Hilux Fuel Cell concept
Example_NL: Toyota Hilux Fuel Cell concept H2-pickup voor flotas.
Example_RU: Toyota Hilux Fuel Cell concept H2-пикап для парков.
Category: products

NL: de Toyota Mirai II
Transcription: tɔˈjoʊta ˈmiraɪ tʋeː
RU: Toyota Mirai II
Example_NL: Toyota Mirai II tweede generatie waterstof-sedan.
Example_RU: Toyota Mirai II второе поколение водородного седана.
Category: products

NL: de Renault Scenic Vision FCEV
Transcription: rəˈnoː ˈseːnik ˈvɪʒən ʔɛfseːʔiːfeː
RU: Renault Scenic Vision FCEV
Example_NL: Renault Scenic Vision FCEV concept hybride H2 en batterij.
Example_RU: Renault Scenic Vision FCEV концепт гибрид H2 и батарея.
Category: products

NL: de Stellantis Pro One H2
Transcription: stɛlɑnˈtis proː ʋʌn ɦɑː tʋeː
RU: Stellantis Pro One H2
Example_NL: Stellantis Pro One H2 fuel-cell vans Peugeot Citroen Fiat.
Category: products

NL: de Symbio fuel cell stack
Transcription: sɪmˈbio fjuːl sɛl stɛk
RU: Symbio fuel cell stack
Example_NL: Symbio fuel cell stack 60-200 kW voor heavy-duty truck.
Example_RU: Symbio fuel cell stack 60-200 кВт для heavy-duty грузовиков.
Category: fuel_cells

NL: de Powercell P-Stack
Transcription: ˈpaʊərsɛl peː stɛk
RU: Powercell P-Stack
Example_NL: Powercell P-Stack 100 kW voor marine en truck fuel-cells.
Example_RU: Powercell P-Stack 100 кВт для морских и грузовых fuel-cells.
Category: fuel_cells

NL: de Loop Energy eFlow stack
Transcription: luːp ˈɛnərdʒi ʔiːˈfloː stɛk
RU: Loop Energy eFlow stack
Example_NL: Loop Energy eFlow fuel-cell stack voor truck en bus.
Example_RU: Loop Energy eFlow fuel-cell stack для грузовиков и автобусов.
Category: fuel_cells

NL: de AFC Energy AlkaMem
Transcription: ʔaːʔɛfseː ˈɛnərdʒi ˈʔɑlkaˌmɛm
RU: AFC Energy AlkaMem
Example_NL: AFC Energy AlkaMem alkaline fuel-cell voor portable power.
Example_RU: AFC Energy AlkaMem алкальный fuel-cell для portable power.
Category: fuel_cells

NL: de Ceres Power SteelCell
Transcription: ˈsɪriːz ˈpaʊər ˈstilsɛl
RU: Ceres Power SteelCell
Example_NL: Ceres Power SteelCell SOFC met staal-tussenlaag.
Example_RU: Ceres Power SteelCell SOFC со стальным промежуточным слоем.
Category: fuel_cells

NL: de SolidPower SOFC stack
Transcription: ˈsɔlɪdˈpaʊər ʔɛs ʔoː ʔɛf seː stɛk
RU: SolidPower SOFC stack
Example_NL: SolidPower SOFC stack voor residentiële BlueGEN.
Example_RU: SolidPower SOFC stack для residential BlueGEN.
Category: fuel_cells

NL: de SunFire SOFC
Transcription: ˈzʏnfaɪr ʔɛs ʔoː ʔɛf seː
RU: SunFire SOFC
Example_NL: SunFire SOFC voor industriële combined heat and power.
Example_RU: SunFire SOFC для промышленного combined heat and power.
Category: fuel_cells

NL: de Mitsubishi Heavy MEGAMIE
Transcription: miˈtsʏbiʃi ˈɦɛvi məˈɣɑːmi
RU: Mitsubishi Heavy MEGAMIE
Example_NL: Mitsubishi Heavy MEGAMIE SOFC voor commerciële gebouwen.
Example_RU: Mitsubishi Heavy MEGAMIE SOFC для коммерческих зданий.
Category: fuel_cells

NL: de FuelCell Energy DFC3000
Transcription: ˈfjuːlsɛl ˈɛnərdʒi deːʔɛfseː driːdyzənt
RU: FuelCell Energy DFC3000
Example_NL: FuelCell Energy DFC3000 MCFC 2.8 MW commerciële installatie.
Example_RU: FuelCell Energy DFC3000 MCFC 2.8 МВт коммерческая установка.
Category: fuel_cells

NL: de Bloom Energy Server 5
Transcription: blʌm ˈɛnərdʒi ˈsərvər vɛif
RU: Bloom Energy Server 5
Example_NL: Bloom Energy Server 5 SOFC voor mission-critical datacenters.
Example_RU: Bloom Energy Server 5 SOFC для mission-critical дата-центров.
Category: fuel_cells

NL: de NEL ALK 5 MW stack
Transcription: nɛl ʔɑlk vɛif ʔɛmʋeː stɛk
RU: NEL ALK 5 МВт stack
Example_NL: NEL ALK 5 MW alkaline elektrolyzer-stack voor groene H2.
Example_RU: NEL ALK 5 МВт alkaline электролайзер-стек для зелёного H2.
Category: h2_storage

NL: de Hydrogenics HyLYZER PEM
Transcription: ɦaɪdroʊˈʒɛnɪks ɦɑɪˈlɑɪzər peːʔɛm
RU: Hydrogenics HyLYZER PEM
Example_NL: Hydrogenics HyLYZER PEM-elektrolyzer in Cummins-portfolio.
Example_RU: Hydrogenics HyLYZER PEM-электролайзер в портфеле Cummins.
Category: h2_storage

NL: de McPhy McLyzer 800-30 ALK
Transcription: məkˈfaɪ məkˈlaɪzər ɑxthɔndərt dɛrtəx ʔɑlk
RU: McPhy McLyzer 800-30 ALK
Example_NL: McPhy McLyzer 800-30 alkaline elektrolyzer voor zware industrie.
Example_RU: McPhy McLyzer 800-30 alkaline электролайзер для тяжёлой промышленности.
Category: h2_storage

NL: de Enapter AEM-elektrolyzer
Transcription: ʔeˈnɑptər ʔeːʔɛm ʔeːˈlɛktroːlɑɪzər
RU: Enapter AEM-электролайзер
Example_NL: Enapter AEM-elektrolyzer modulair 2.4 Nm3/h per unit.
Example_RU: Enapter AEM-электролайзер модульный 2.4 Нм3/ч на блок.
Category: h2_storage

NL: de Topsoe SOEC-elektrolyzer
Transcription: ˈtɔpsoː ʔɛs ʔoː ʔɛf seː ʔeːˈlɛktroːlɑɪzər
RU: Topsoe SOEC-электролайзер
Example_NL: Topsoe SOEC-elektrolyzer 84% systeem-efficiëntie met stoom.
Example_RU: Topsoe SOEC-электролайзер 84% системного КПД с паром.
Category: h2_storage

NL: de Bloom Electrolyzer 2.4 MW
Transcription: blʌm ʔeːˈlɛktroːlɑɪzər tʋeː pʏnt viːr ʔɛmʋeː
RU: Bloom Electrolyzer 2.4 MW
Example_NL: Bloom Electrolyzer SOEC voor groene staal-productie.
Example_RU: Bloom Electrolyzer SOEC для зелёного производства стали.
Category: h2_storage

NL: de Ohmium Stack 1.25 MW
Transcription: ˈoːmijʏm stɛk ʔeːn pʏnt vɛifentʋintəx ʔɛmʋeː
RU: Ohmium Stack 1.25 MW
Example_NL: Ohmium Stack 1.25 MW modulaire PEM-elektrolyzer.
Example_RU: Ohmium Stack 1.25 МВт модульный PEM-электролайзер.
Category: h2_storage

NL: de Verdagy eDynamic AWE
Transcription: vɛrˈdæɡi ʔiːdaɪˈnæmɪk ʔaːʋeːʔeː
RU: Verdagy eDynamic AWE
Example_NL: Verdagy eDynamic AWE alkaline elektrolyzer scale-up US.
Example_RU: Verdagy eDynamic AWE alkaline электролайзер scale-up US.
Category: h2_storage

NL: de John Cockerill ALK
Transcription: dʒɔn ˈkɔkəril ʔɑlk
RU: John Cockerill ALK
Example_NL: John Cockerill ALK elektrolyzer-fabricage in België.
Example_RU: John Cockerill ALK электролайзер-производство в Бельгии.
Category: h2_storage

NL: de Thyssenkrupp Uhde Alkaline
Transcription: ˈtaɪsənkrʊp ˈʔuːdə ˈʔɑlkəlaɪn
RU: Thyssenkrupp Uhde Alkaline
Example_NL: Thyssenkrupp Uhde Alkaline 20 MW BM-module elektrolyzer.
Example_RU: Thyssenkrupp Uhde Alkaline 20 МВт BM-модульный электролайзер.
Category: h2_storage

NL: de Sinopec Kuche groene H2
Transcription: ˈsinopɛk ˈkuːtʃə ɣrunə ɦɑː tʋeː
RU: Sinopec Kuche зелёный H2
Example_NL: Sinopec Kuche grootste groene H2 fabriek in China 260 MW.
Example_RU: Sinopec Kuche крупнейший зелёный H2 завод в Китае 260 МВт.
Category: projects

NL: de NEOM Helios Green H2
Transcription: nɛˈʔɔm ˈɦeːliɔs ɣrin ɦɑː tʋeː
RU: NEOM Helios Green H2
Example_NL: NEOM Helios 4 GW elektrolyzer voor groene ammoniak Saudi.
Example_RU: NEOM Helios 4 ГВт электролайзер для зелёного аммиака Саудовская Аравия.
Category: projects

NL: de HyDeal Ambition project
Transcription: ɦaɪˈdiːl æmˈbɪʃən proˈjɛkt
RU: HyDeal Ambition project
Example_NL: HyDeal Ambition project richt op 67 GW EU groen H2.
Example_RU: HyDeal Ambition проект целится на 67 ГВт EU зелёного H2.
Category: projects

NL: de Hydrogen Hansa project
Transcription: ˈɦaɪdrəʤən ˈɦɑnsa proˈjɛkt
RU: Hydrogen Hansa project
Example_NL: Hydrogen Hansa Wilhelmshaven import-terminal H2-NH3.
Example_RU: Hydrogen Hansa Wilhelmshaven импорт-терминал H2-NH3.
Category: projects

NL: de H2 Magnum centrale
Transcription: ɦɑː tʋeː ˈmæɡnʏm sɛnˈtraːlə
RU: H2 Magnum centrale
Example_NL: Vattenfall H2 Magnum 440 MW H2-ombouwbare centrale NL.
Example_RU: Vattenfall H2 Magnum 440 МВт H2-конвертируемая станция NL.
Category: projects

NL: de Aramco King Salman Park
Transcription: ʔaːˈramko kɪŋ ˈsalman pɑrk
RU: Aramco King Salman Park
Example_NL: Aramco King Salman Park groene H2 voor Saudische industrie.
Example_RU: Aramco King Salman Park зелёный H2 для саудовской промышленности.
Category: projects

NL: de Air Liquide Trailblazer
Transcription: ʔɛr ˈlɪkwiːd ˈtreɪlbleɪzər
RU: Air Liquide Trailblazer
Example_NL: Air Liquide Trailblazer 200 MW PEM-elektrolyzer Bécancour.
Example_RU: Air Liquide Trailblazer 200 МВт PEM-электролайзер Bécancour.
Category: projects

NL: de Linde H2 Niagara
Transcription: ˈlɪndə ɦɑː tʋeː naɪˈæɡrə
RU: Linde H2 Niagara
Example_NL: Linde H2 Niagara 35 MW PEM-elektrolyzer New York.
Example_RU: Linde H2 Niagara 35 МВт PEM-электролайзер Нью-Йорк.
Category: projects

NL: de Air Products Saudi Helios
Transcription: ʔɛr ˈprɔdʌkts ˈsaʊdi ˈɦeːliɔs
RU: Air Products Saudi Helios
Example_NL: Air Products Saudi Helios 2 GW elektrolyzer voor ammoniak-export.
Example_RU: Air Products Saudi Helios 2 ГВт электролайзер для аммиак-экспорта.
Category: projects

NL: de Lhyfe Bouin elektrolyzer
Transcription: ˈliːf buˈɛ̃ ʔeːˈlɛktroːlɑɪzər
RU: Lhyfe Bouin электролайзер
Example_NL: Lhyfe Bouin 1 MW pilot offshore-H2 Frankrijk.
Example_RU: Lhyfe Bouin 1 МВт пилотный offshore-H2 Франция.
Category: projects

NL: de HyOffshore wind-H2
Transcription: ˈɦaɪʔɔfʃɔr wɪnt ɦɑː tʋeː
RU: HyOffshore wind-H2
Example_NL: HyOffshore PosHYdon-project H2 op zee Nederland.
Example_RU: HyOffshore PosHYdon-проект H2 в море Нидерланды.
Category: projects

NL: de RWE Lingen Hydrogen Hub
Transcription: ʔɛrˈveːʔeː ˈlɪŋən ˈɦaɪdrəʤən ɦʌb
RU: RWE Lingen Hydrogen Hub
Example_NL: RWE Lingen Hydrogen Hub 100 MW PEM-elektrolyzer 2026.
Example_RU: RWE Lingen Hydrogen Hub 100 МВт PEM-электролайзер 2026.
Category: projects

NL: de Shell REFHYNE I
Transcription: ʃɛl rɛfˈɦɑɪn ʔeːn
RU: Shell REFHYNE I
Example_NL: Shell REFHYNE I 10 MW PEM-elektrolyzer raffinaderij Wesseling.
Example_RU: Shell REFHYNE I 10 МВт PEM-электролайзер НПЗ Wesseling.
Category: projects

NL: de BP Lingen Green Hydrogen
Transcription: biːpeː ˈlɪŋən ɡrin ˈɦaɪdrəʤən
RU: BP Lingen Green Hydrogen
Example_NL: BP Lingen Green Hydrogen 100 MW elektrolyzer 2027.
Example_RU: BP Lingen Green Hydrogen 100 МВт электролайзер 2027.
Category: projects

NL: de Equinor H2H Saltend
Transcription: ˈɛkwinɔr ɦɑː tʋeː ɦɑː ˈsɔltɛnt
RU: Equinor H2H Saltend
Example_NL: Equinor H2H Saltend 600 MW blauwe H2 ATR UK.
Example_RU: Equinor H2H Saltend 600 МВт голубой H2 ATR UK.
Category: projects

NL: de HH2E Lubmin Hydrogen
Transcription: ɦɑː ɦɑː tʋeː ʔeː ˈluːpmin ˈɦaɪdrəʤən
RU: HH2E Lubmin Hydrogen
Example_NL: HH2E Lubmin Hydrogen 100 MW PEM-elektrolyzer Duitsland.
Example_RU: HH2E Lubmin Hydrogen 100 МВт PEM-электролайзер Германия.
Category: projects

NL: de Stegra HYBRIT staal
Transcription: ˈstɛɣra ˈɦaɪbrɪt stɑːl
RU: Stegra HYBRIT сталь
Example_NL: Stegra HYBRIT groene-staal-fabriek Boden Zweden 2026.
Example_RU: Stegra HYBRIT зелёная-сталь-завод Боден Швеция 2026.
Category: projects

NL: de SSAB Oxelosund staal
Transcription: ʔɛsʔɛsʔaːbeː ˈʔɔksəlɔsʏnd stɑːl
RU: SSAB Oxelosund сталь
Example_NL: SSAB Oxelosund groene-staal-conversie tegen 2026.
Example_RU: SSAB Oxelosund зелёная-сталь конверсия к 2026.
Category: projects

NL: de Salzgitter SALCOS programma
Transcription: ˈzaltsɣiːtər ˈsɑlkoʊs proˈɣrama
RU: Salzgitter SALCOS программа
Example_NL: Salzgitter SALCOS H2-DRI staalproductie programma.
Example_RU: Salzgitter SALCOS H2-DRI стальное производство программа.
Category: projects

NL: de ArcelorMittal Gent DRI
Transcription: ʔɑrsəlɔrˈmɪtəl ɣɛnt deːʔɛrʔɪ
RU: ArcelorMittal Gent DRI
Example_NL: ArcelorMittal Gent H2-DRI installatie tegen 2030.
Example_RU: ArcelorMittal Gent H2-DRI установка к 2030.
Category: projects

NL: de Tata Steel Ijmuiden H2
Transcription: ˈtaːta stɪl ˈɛimœydən ɦɑː tʋeː
RU: Tata Steel IJmuiden H2
Example_NL: Tata Steel IJmuiden H2-DRI plant in NL tegen 2030.
Example_RU: Tata Steel IJmuiden H2-DRI завод в NL к 2030.
Category: projects

NL: de Boston Metal MOE
Transcription: ˈbɔstən ˈmɛtəl ʔɛm ʔoː ʔeː
RU: Boston Metal MOE
Example_NL: Boston Metal Molten Oxide Electrolysis groene staal-productie.
Example_RU: Boston Metal Molten Oxide Electrolysis зелёное производство стали.
Category: projects

NL: de Heidelberg Materials CO2
Transcription: ˈɦaɪdəlbɛrx maˈtɪrjals seːʔoː tʋeː
RU: Heidelberg Materials CO2
Example_NL: Heidelberg Materials CCS Brevik project Noorwegen 2024.
Example_RU: Heidelberg Materials CCS Brevik проект Норвегия 2024.
Category: projects

NL: de Carbfix CO2-mineralisatie
Transcription: ˈkɑrfbɪks seːʔoː tʋeː minəraːliˈzɑːsi
RU: Carbfix CO2-минерализация
Example_NL: Carbfix CO2-mineralisatie in basalt op IJsland.
Example_RU: Carbfix CO2-минерализация в базальте в Исландии.
Category: ccs

NL: de Climeworks Mammoth DAC
Transcription: ˈklaɪmwɜrks ˈmæmoʊθ dæk
RU: Climeworks Mammoth DAC
Example_NL: Climeworks Mammoth DAC 36000 ton CO2 per jaar IJsland.
Example_RU: Climeworks Mammoth DAC 36000 т CO2 в год Исландия.
Category: ccs

NL: de Heirloom limestone DAC
Transcription: ˈɛərlʊm ˈlaɪmstoʊn dæk
RU: Heirloom limestone DAC
Example_NL: Heirloom limestone DAC Tracy California 1000 ton CO2.
Example_RU: Heirloom limestone DAC Tracy California 1000 т CO2.
Category: ccs

NL: de Carbon Engineering Direct Air Capture
Transcription: ˈkɑrbən ˈɛndʒɪnirɪŋ dɪˈrɛkt ɛr ˈkæptʃər
RU: Carbon Engineering DAC
Example_NL: Carbon Engineering DAC Stratos Texas met Oxy Petroleum.
Example_RU: Carbon Engineering DAC Stratos Техас с Oxy Petroleum.
Category: ccs

NL: de Global Thermostat DAC
Transcription: ˈɡloʊbəl ˈθɜrməstæt dæk
RU: Global Thermostat DAC
Example_NL: Global Thermostat DAC met aminosolvent-amine technologie.
Example_RU: Global Thermostat DAC с amine-растворителем технологии.
Category: ccs

NL: de Mission Zero Technologies
Transcription: ˈmɪʃən ˈzɪroː tɛkˈnɔlədʒiːz
RU: Mission Zero Technologies
Example_NL: Mission Zero Technologies low-energy DAC voor industrie.
Example_RU: Mission Zero Technologies low-energy DAC для промышленности.
Category: ccs

NL: de Verdox electroswing DAC
Transcription: vɛrˈdɔks ʔeːˈlɛktroːswɪŋ dæk
RU: Verdox electroswing DAC
Example_NL: Verdox electroswing DAC nieuwe lage-energie-aanpak.
Example_RU: Verdox electroswing DAC новый low-energy подход.
Category: ccs

NL: de Charm Industrial bio-oil
Transcription: tʃɑrm ʔɪnˈdʌstriəl ˈbaɪoː ɔɪl
RU: Charm Industrial bio-oil
Example_NL: Charm Industrial bio-oil pyrolyse-CO2-opslag landbouwafval.
Example_RU: Charm Industrial bio-oil пиролиз-CO2-хранение сельхозотходов.
Category: ccs

NL: de Running Tide kelp seedling
Transcription: ˈrʌnɪŋ taɪd kɛlp ˈsiːdlɪŋ
RU: Running Tide kelp seedling
Example_NL: Running Tide kelp seedling CO2-binding via ocean afzinking.
Example_RU: Running Tide kelp seedling CO2-связывание через океанское осаждение.
Category: ccs

NL: de Equatic ocean carbon
Transcription: ʔɛkˈʋɑtɪk ˈoʊʃən ˈkɑrbən
RU: Equatic ocean carbon
Example_NL: Equatic ocean carbon-removal pilot Singapore en LA.
Example_RU: Equatic ocean carbon-removal пилот Сингапур и LA.
Category: ccs

NL: de Captura ocean alkalinity
Transcription: ˈkæptʏra ˈoʊʃən ʔælkəˈlɪnɪti
RU: Captura ocean alkalinity
Example_NL: Captura ocean alkalinity enhancement Caltech-spinoff.
Example_RU: Captura ocean alkalinity enhancement Caltech-спинофф.
Category: ccs

NL: de Brilliant Planet algen
Transcription: ˈbrɪljənt ˈplænət ˈʔalɣə
RU: Brilliant Planet algen
Example_NL: Brilliant Planet algen-CO2-binding in Marokkaanse woestijn.
Example_RU: Brilliant Planet algen-CO2-связывание в марокканской пустыне.
Category: ccs

NL: de Living Carbon biotech
Transcription: ˈlɪvɪŋ ˈkɑrbən ˈbaɪoːˌtɛk
RU: Living Carbon biotech
Example_NL: Living Carbon biotech genetisch verbeterde CO2-bindende bomen.
Example_RU: Living Carbon biotech генетически улучшенные CO2-связывающие деревья.
Category: ccs

NL: de Loam Bio Microcarbon
Transcription: loʊm ˈbaɪoː ˈmaɪkroʊˈkɑrbən
RU: Loam Bio Microcarbon
Example_NL: Loam Bio Microcarbon bodemmicroben voor CO2-opslag in landbouw.
Example_RU: Loam Bio Microcarbon почвенные микробы для CO2-хранения в сельхозе.
Category: ccs

NL: de Indigo Ag carbon program
Transcription: ˈɪndɪɣoʊ ɑːʒ ˈkɑrbən proˈɣrɛm
RU: Indigo Ag carbon program
Example_NL: Indigo Ag carbon program betaalt boeren voor regeneratieve methoden.
Example_RU: Indigo Ag carbon program платит фермерам за регенеративные методы.
Category: ccs

NL: de Climate Robotics seeder
Transcription: ˈklaɪmət roʊˈbɔtɪks ˈsiːdər
RU: Climate Robotics seeder
Example_NL: Climate Robotics autonome biochar-seeder voor akkers.
Example_RU: Climate Robotics автономный биочар-сеялка для полей.
Category: ccs

NL: de Cool Planet biochar
Transcription: kuːl ˈplænət ˈbaɪoːtʃɑr
RU: Cool Planet biochar
Example_NL: Cool Planet biochar bodemamendement voor CO2-binding.
Example_RU: Cool Planet biochar почвенное удобрение для CO2-связывания.
Category: ccs

NL: de Pachama forest verification
Transcription: pɑːˈtʃama ˈfɔrɪst ˈvɛrɪfɪˈkeɪʃən
RU: Pachama forest verification
Example_NL: Pachama forest verification AI-platform voor REDD+ carbon.
Example_RU: Pachama forest verification AI-платформа для REDD+ carbon.
Category: ccs

NL: de Cloverly carbon API
Transcription: ˈklʌvərli ˈkɑrbən ʔeːpeːʔaɪ
RU: Cloverly carbon API
Example_NL: Cloverly carbon-API biedt automatische CO2-offsets.
Example_RU: Cloverly carbon-API даёт автоматические CO2-офсеты.
Category: ccs

NL: de Patch carbon marketplace
Transcription: pætʃ ˈkɑrbən ˈmɑːrkɪtˌpleɪs
RU: Patch carbon marketplace
Example_NL: Patch carbon-marketplace voor verified removal credits.
Example_RU: Patch carbon marketplace для verified removal credits.
Category: ccs

NL: het batterijmanagementsysteem
Transcription: ˌbɑtərɛiˈmaːnɑʒəmɛntsɪsˌteːm
RU: система управления батареей (BMS)
Example_NL: Het BMS bewaakt celspanning en temperatuur in elke module.
Example_RU: BMS контролирует напряжение ячейки и температуру в каждом модуле.
Category: bms

NL: de cel-balancering
Transcription: sɛlˌbaːlɑnˈseːrɪŋ
RU: балансировка ячеек
Example_NL: Passieve cel-balancering ontlaadt hoogste cellen via weerstand.
Example_RU: Пассивная балансировка ячеек разряжает наиболее заряженные через резистор.
Category: bms

NL: de actieve balancering
Transcription: ˈʔɑktivə baːlɑnˈseːrɪŋ
RU: активная балансировка
Example_NL: Actieve balancering verplaatst lading tussen cellen via DC-DC.
Example_RU: Активная балансировка перемещает заряд между ячейками через DC-DC.
Category: bms

NL: de state-of-charge schatting
Transcription: steːt ʔɔf tʃɑrtʃ ˈsxɑtɪŋ
RU: оценка SoC
Example_NL: SoC-schatting via coulomb-counting met OCV-correctie bij rust.
Example_RU: Оценка SoC через coulomb-counting с OCV-коррекцией в покое.
Category: bms

NL: de state-of-health schatting
Transcription: steːt ʔɔf ɦɛlθ ˈsxɑtɪŋ
RU: оценка SoH
Example_NL: SoH-schatting toont capaciteitsverlies door cycli en kalenderveroudering.
Example_RU: Оценка SoH показывает потерю ёмкости от циклов и календарного старения.
Category: bms

NL: de state-of-power
Transcription: steːt ʔɔf ˈpaʊər
RU: состояние мощности (SoP)
Example_NL: State-of-power voorspelt maximaal beschikbaar vermogen voor 10s pulse.
Example_RU: SoP прогнозирует макс. доступную мощность на 10с импульс.
Category: bms

NL: de cel-impedantie
Transcription: sɛlˌɪmpəˈdɑntsi
RU: импеданс ячейки
Example_NL: Toename cel-impedantie wijst op SEI-laagdikte en veroudering.
Example_RU: Рост импеданса ячейки указывает на толщину SEI и старение.
Category: bms

NL: de DC-coupled opslag
Transcription: deːseː ˈkʌpəld ˈʔɔpslɑx
RU: DC-coupled накопитель
Example_NL: DC-coupled opslag deelt PV-inverter en bespaart conversieverlies.
Example_RU: DC-coupled накопитель делит PV-инвертор и экономит на конверсии.
Category: architecture

NL: de AC-coupled opslag
Transcription: ʔɑːseː ˈkʌpəld ˈʔɔpslɑx
RU: AC-coupled накопитель
Example_NL: AC-coupled opslag heeft eigen omvormer en is retrofit-vriendelijk.
Example_RU: AC-coupled накопитель имеет свой инвертор и удобен для ретрофита.
Category: architecture

NL: de hybride omvormer
Transcription: ˌɦiːˈbridə ˈʔɔmvɔrmər
RU: гибридный инвертор
Example_NL: Hybride omvormer combineert PV-MPPT en batterij-converter in één.
Example_RU: Гибридный инвертор объединяет PV-MPPT и batt-конвертер в одном.
Category: architecture

NL: de string-batterij
Transcription: strɪŋ bɑtəˈrɛi
RU: стринговая батарея
Example_NL: String-batterijen worden in serie geschakeld tot 1500V DC.
Example_RU: Стринговые батареи соединены последовательно до 1500В DC.
Category: architecture

NL: de master-slave BMS
Transcription: ˈmaːstər sleːv beːʔɛmʔɛs
RU: master-slave BMS
Example_NL: Master-slave BMS-architectuur met CAN-bus tussen modules.
Example_RU: Архитектура master-slave BMS с CAN-шиной между модулями.
Category: bms

NL: de batterijmodule
Transcription: bɑtəˈrɛimoːˌdylə
RU: батарейный модуль
Example_NL: Batterijmodule met 14-16 cellen in serie en eigen BMU.
Example_RU: Батарейный модуль с 14-16 ячейками последовательно и собственным BMU.
Category: architecture

NL: de cel-houder
Transcription: sɛlˈɦaʊdər
RU: ячеечный держатель
Example_NL: Cel-houder van kunststof scheidt en positioneert 18650 cellen.
Example_RU: Ячеечный держатель из пластика разделяет и фиксирует ячейки 18650.
Category: architecture

NL: de laser-lassen
Transcription: ˈleːzər ˈlɑsən
RU: лазерная сварка
Example_NL: Laser-lassen van nikkelstrip op cel-pool met minimale warmte.
Example_RU: Лазерная сварка никелевой ленты на полюс ячейки с мин. нагревом.
Category: manufacturing

NL: de ultrasoon-lassen
Transcription: ˈʌltrasoːn ˈlɑsən
RU: ультразвуковая сварка
Example_NL: Ultrasoon-lassen verbindt aluminium busbar met cel-tab.
Example_RU: Ультразвуковая сварка соединяет алюминиевый busbar с tab ячейки.
Category: manufacturing

NL: de cel-formatie
Transcription: sɛlfɔrˈmaːtsi
RU: формирование ячейки (formation)
Example_NL: Cel-formatie cyclet nieuwe cellen meermaals voor SEI-vorming.
Example_RU: Формирование ячейки циклирует новые ячейки для образования SEI.
Category: manufacturing

NL: de droge-kamer
Transcription: ˈdroːɣə ˈkaːmər
RU: сухая комната
Example_NL: Cel-assemblage in droge-kamer met dauwpunt onder -40°C.
Example_RU: Сборка ячеек в сухой комнате с точкой росы ниже -40°C.
Category: manufacturing

NL: de calendering-pers
Transcription: ˈkɛlɛndərɪŋ pɛrs
RU: каландровый пресс
Example_NL: Calendering-pers verdicht elektrodecoating tot optimale porositeit.
Example_RU: Каландровый пресс уплотняет покрытие электрода до оптимальной пористости.
Category: manufacturing

NL: de coating-lijn
Transcription: ˈkoːtɪŋ lɛin
RU: линия покрытия
Example_NL: Coating-lijn brengt actief materiaal op koper-/aluminiumfolie aan.
Example_RU: Линия покрытия наносит активный материал на медную/алюминиевую фольгу.
Category: manufacturing

NL: de actieve massa
Transcription: ˈʔɑktivə ˈmɑsa
RU: активная масса
Example_NL: Actieve massa van NMC bevat lithium-overgangsmetaaloxide.
Example_RU: Активная масса NMC содержит литий-переходно-металлический оксид.
Category: chemistry

NL: de binder PVDF
Transcription: ˈbɪndər peːfeːdeːʔɛf
RU: связующее PVDF
Example_NL: PVDF-binder houdt actieve massa op stroomcollector vast.
Example_RU: PVDF-связующее удерживает активную массу на токосъёмнике.
Category: chemistry

NL: de waterige binder
Transcription: ˈʋaːtəriɣə ˈbɪndər
RU: водное связующее
Example_NL: Waterige CMC/SBR-binder vervangt PVDF in anodes voor LFP.
Example_RU: Водное CMC/SBR-связующее заменяет PVDF в анодах LFP.
Category: chemistry

NL: de geleidende roet
Transcription: ɣəˈlɛidəndə rut
RU: проводящая сажа
Example_NL: Geleidende roet zorgt voor elektronische percolatie in elektrode.
Example_RU: Проводящая сажа обеспечивает электронную перколяцию в электроде.
Category: chemistry

NL: de separator
Transcription: ˈseːpaˌraːtɔr
RU: сепаратор
Example_NL: Polyethyleen-separator met keramische coating voor warmtestabiliteit.
Example_RU: Полиэтиленовый сепаратор с керамическим покрытием для термостабильности.
Category: chemistry

NL: de prismatische cel
Transcription: prɪsˈmaːtisə sɛl
RU: призматическая ячейка
Example_NL: Prismatische cel met harde aluminium behuizing voor BESS.
Example_RU: Призматическая ячейка с жёстким алюминиевым корпусом для BESS.
Category: chemistry

NL: de cilindrische cel
Transcription: siˈlɪndrisə sɛl
RU: цилиндрическая ячейка
Example_NL: Cilindrische cellen 21700 of 4680 voor automotive en BESS.
Example_RU: Цилиндрические ячейки 21700 или 4680 для автомобиля и BESS.
Category: chemistry

NL: de tabless cel
Transcription: ˈtɛblɛs sɛl
RU: tabless-ячейка
Example_NL: Tesla 4680 tabless cel heeft lagere interne weerstand.
Example_RU: Tabless-ячейка Tesla 4680 имеет более низкое внутреннее сопротивление.
Category: chemistry

NL: de gestapelde elektrode
Transcription: ɣəˈstaːpəldə ʔeːlɛkˈtroːdə
RU: укладкой собранный электрод
Example_NL: Gestapelde elektrode-architectuur in pouch-cellen geeft hoger Wh/kg.
Example_RU: Электроды стопкой в pouch-ячейках дают выше Wh/kg.
Category: chemistry

NL: de droge elektrode
Transcription: ˈdroːɣə ʔeːlɛkˈtroːdə
RU: сухой электрод
Example_NL: Droge elektrode-processen besparen oplosmiddel en energie.
Example_RU: Сухой электрод-процессы экономят растворитель и энергию.
Category: manufacturing

NL: de silicium-anode
Transcription: siˈliːsijʏm ʔaˈnoːdə
RU: кремниевый анод
Example_NL: Silicium-anode verhoogt energiedichtheid maar zwelt 300%.
Example_RU: Кремниевый анод повышает плотность энергии но вспучивается 300%.
Category: chemistry

NL: de grafiet-anode
Transcription: ɣraːˈfit ʔaˈnoːdə
RU: графитовый анод
Example_NL: Grafiet-anode standaard met intercalatie van Li tussen lagen.
Example_RU: Графитовый анод — стандарт с интеркаляцией Li между слоями.
Category: chemistry

NL: de hard-carbon anode
Transcription: ɦɑrt ˈkɑrbɔn ʔaˈnoːdə
RU: hard-carbon анод
Example_NL: Hard-carbon anode standaard voor natrium-ion batterijen.
Example_RU: Hard-carbon анод — стандарт для натрий-ионных батарей.
Category: chemistry

NL: de NMC811-kathode
Transcription: ʔɛnʔɛmseː ʔɑxt ʔeːn ʔeːn kaːˈtoːdə
RU: катод NMC811
Example_NL: NMC811-kathode 80% nikkel verhoogt energiedichtheid maar verlaagt stabiliteit.
Example_RU: Катод NMC811 80% никеля повышает плотность но снижает стабильность.
Category: chemistry

NL: de LFP-kathode
Transcription: ʔɛlʔɛfpeː kaːˈtoːdə
RU: катод LFP
Example_NL: LFP-kathode olivijn-structuur veiliger en goedkoper dan NMC.
Example_RU: Катод LFP оливиновая структура безопаснее и дешевле NMC.
Category: chemistry

NL: de LCO-kathode
Transcription: ʔɛlseːʔoː kaːˈtoːdə
RU: катод LCO
Example_NL: LCO-kathode lithium-kobaltoxide klassiek voor consumenten-elektronica.
Example_RU: Катод LCO литий-кобальтоксид классика для бытовой электроники.
Category: chemistry

NL: de LMO-kathode
Transcription: ʔɛlʔɛmʔoː kaːˈtoːdə
RU: катод LMO
Example_NL: LMO-kathode mangaan-spinel hoge piekstroom maar korte cyclus.
Example_RU: Катод LMO марганец-шпинель — высокий пик но короткий цикл.
Category: chemistry

NL: de NCA-kathode
Transcription: ʔɛnseːʔaː kaːˈtoːdə
RU: катод NCA
Example_NL: NCA-kathode nikkel-kobalt-aluminium gebruikt door Tesla/Panasonic.
Example_RU: Катод NCA никель-кобальт-алюминий — Tesla/Panasonic.
Category: chemistry

NL: de vaste-stof batterij
Transcription: ˈvɑstə stɔf bɑtəˈrɛi
RU: твёрдотельная батарея
Example_NL: Vaste-stof batterij heeft sulfide- of oxide-elektrolyt.
Example_RU: Твёрдотельная батарея имеет сульфидный или оксидный электролит.
Category: chemistry

NL: de natrium-ion batterij
Transcription: ˈnaːtrijʏm ʔiːʔɔn bɑtəˈrɛi
RU: натрий-ионная батарея
Example_NL: Natrium-ion batterij CATL en BYD voor goedkope BESS.
Example_RU: Натрий-ионная батарея CATL и BYD для дешёвых BESS.
Category: chemistry

NL: de redox-flowbatterij
Transcription: ˈreːdɔks ˈfloːbɑtəˌrɛi
RU: redox flow батарея
Example_NL: Vanadium-redox-flowbatterij schaalbaar voor lange-duur opslag.
Example_RU: Ванадий-redox flow батарея масштабируется для долгосрочного хранения.
Category: chemistry

NL: de ijzer-flowbatterij
Transcription: ˈʔɛizər ˈfloːbɑtəˌrɛi
RU: железная flow-батарея
Example_NL: ESS Inc ijzer-flowbatterij voor 4-12u opslag.
Example_RU: ESS Inc железная flow-батарея для 4-12ч хранения.
Category: chemistry

NL: de zink-bromide batterij
Transcription: zɪŋk ˈbroːmidə bɑtəˈrɛi
RU: цинк-бромидная батарея
Example_NL: Zink-bromide flow voor lange-duur grid-storage.
Example_RU: Цинк-бромидная flow для долгосрочного grid-хранения.
Category: chemistry

NL: de gesmolten-zoutbatterij
Transcription: ɣəˈsmɔltə ˈzɑutbɑtəˌrɛi
RU: расплав-солевая батарея
Example_NL: Natrium-zwavel gesmolten-zoutbatterij van NGK voor grid.
Example_RU: Натрий-серная расплав-солевая батарея NGK для grid.
Category: chemistry

NL: de Na-S batterij
Transcription: ʔɛnʔaː ʔɛs bɑtəˈrɛi
RU: Na-S батарея
Example_NL: Na-S batterij werkt bij 300°C met β-alumina elektrolyt.
Example_RU: Na-S батарея работает при 300°C с β-алюминиевым электролитом.
Category: chemistry

NL: de cel-tot-cel propagatie
Transcription: sɛl tɔt sɛl proːpaˈɣaːtsi
RU: распространение между ячейками
Example_NL: Cel-tot-cel propagatie van vuur voorkomen met mica-lagen.
Example_RU: Распространение огня между ячейками предотвращают слюдяными слоями.
Category: safety

NL: de venting-kanaal
Transcription: ˈvɛntɪŋ kaˈnaːl
RU: вентиляционный канал
Example_NL: Venting-kanaal leidt cel-uitstoot weg van naburige cellen.
Example_RU: Вентиляционный канал отводит выброс ячейки от соседних.
Category: safety

NL: de CID-onderbreker
Transcription: seːʔiːdeː ˈʔɔndərˌbreːkər
RU: CID-разрыватель
Example_NL: Current Interrupt Device onderbreekt cel-stroom bij overdruk.
Example_RU: Current Interrupt Device разрывает ток ячейки при избыточном давлении.
Category: safety

NL: de PTC-zekering
Transcription: peːteːseː ˈzeːkərɪŋ
RU: PTC-защита
Example_NL: PTC-element in cel-cap verhoogt weerstand bij hoge stroom.
Example_RU: PTC-элемент в крышке ячейки повышает сопротивление при высоком токе.
Category: safety

NL: de brandblussing-aerosol
Transcription: ˈbrɑntˌblʏsɪŋ ˌʔɑeːroːˈsɔl
RU: аэрозольное пожаротушение
Example_NL: Aerosol-blussing in BESS-container met FK-5-1-12 of Novec.
Example_RU: Аэрозольное тушение в BESS-контейнере с FK-5-1-12 или Novec.
Category: safety

NL: de waternevel-blussing
Transcription: ˈʋaːtərˌneːvəl ˈblʏsɪŋ
RU: водяной туман-тушение
Example_NL: Waternevel-blussing koelt batterij-rack bij brand.
Example_RU: Водяной туман-тушение охлаждает batterij-rack при пожаре.
Category: safety

NL: de UL9540A-test
Transcription: ʔuːʔɛl neːɣənˌvɛifvirˈnʏlʔaː tɛst
RU: UL9540A-тест
Example_NL: UL9540A-test simuleert cel/module/unit-niveau brandvoortgang.
Example_RU: UL9540A-тест моделирует распространение пожара cell/module/unit.
Category: safety

NL: de NFPA-855 norm
Transcription: ʔɛnʔɛfpeːʔaː ʔɑxtˌvɛifvɛif nɔrm
RU: норма NFPA-855
Example_NL: NFPA-855 stelt eisen aan installatie van stationaire opslag.
Example_RU: NFPA-855 требования к установке стационарного накопителя.
Category: safety

NL: de IEC 62933 norm
Transcription: ʔiːʔeːseː tweːʔɛnzɛstɪx neːɣənˈdɛrtɪx norm
RU: норма IEC 62933
Example_NL: IEC 62933 standaardeisen voor EES (electrical energy storage).
Example_RU: IEC 62933 — стандарт для EES (электрический накопитель).
Category: safety

NL: de PV+storage colocatie
Transcription: peːfeː pɫʏs ˈstɔridʒ koːloːˈkaːtsi
RU: PV+storage коллокация
Example_NL: PV+storage colocatie deelt netaansluiting en transformator.
Example_RU: PV+storage коллокация делит подключение к сети и трансформатор.
Category: applications

NL: de peak-shaving toepassing
Transcription: piːk ˈʃeːvɪŋ ˈtupɑsɪŋ
RU: пиковое сглаживание
Example_NL: Peak-shaving toepassing verlaagt afgesproken maximum vermogen.
Example_RU: Пиковое сглаживание снижает контрактный максимум мощности.
Category: applications

NL: de frequency-containment reserve
Transcription: ˈfriːkʷənsi kənˈteɪnmənt rɪˈzɜːrv
RU: FCR — резерв частоты
Example_NL: FCR levert ±50 mHz frequentiestabilisatie binnen 30 sec.
Example_RU: FCR обеспечивает ±50 мГц стабилизацию частоты в течение 30 с.
Category: applications

NL: de FCR-N markt
Transcription: ʔɛfseːʔɛrʔɛn mɑrkt
RU: рынок FCR-N
Example_NL: FCR-N markt in Nordpool voor normaal-frequentie reserve.
Example_RU: Рынок FCR-N в Nordpool — резерв нормальной частоты.
Category: applications

NL: de aFRR-markt
Transcription: ʔaːʔɛfʔɛrʔɛr mɑrkt
RU: рынок aFRR
Example_NL: aFRR automatic frequency restoration reserve van TenneT.
Example_RU: Рынок aFRR — automatic frequency restoration reserve TenneT.
Category: applications

NL: de noodstroom-functie
Transcription: ˈnoːtstroːm ˈfʏŋksi
RU: функция резервного питания
Example_NL: Noodstroom-functie via UPS-modus in hybride omvormer.
Example_RU: Функция резервного питания через UPS-режим в гибридном инверторе.
Category: applications

NL: de black-start capability
Transcription: blɛk stɑːrt keɪpəˈbɪləti
RU: способность black-start
Example_NL: Black-start capability laat BESS net opbouwen na grootschalige uitval.
Example_RU: Способность black-start позволяет BESS восстановить сеть после крупного отказа.
Category: applications

NL: de thermische runaway-detectie
Transcription: ˈtɛrmisə ˈrʌnəweɪ deːˈtɛktsi
RU: детекция теплового разгона
Example_NL: Thermische runaway-detectie via spanningsdaling en gas-sensor.
Example_RU: Детекция теплового разгона через падение напряжения и газ-сенсор.
Category: safety

NL: de gascilinder-blusinstallatie
Transcription: ˈxɑssiˌlɪndər ˈblʏsʔɪnstaːˌlaːtsi
RU: газоцилиндровая система пожаротушения
Example_NL: Gascilinder-blusinstallatie met FM-200 in batterijcontainer.
Example_RU: Газоцилиндровая установка с FM-200 в батарейном контейнере.
Category: safety

NL: de Stat-X aerosol
Transcription: ˈstɛt ʔɛks ˌʔɑeːroːˈsɔl
RU: Stat-X аэрозоль
Example_NL: Stat-X aerosol-pucks blussen Li-ion brand zonder waterschade.
Example_RU: Stat-X аэрозоль-puck тушат Li-ion пожар без водяного ущерба.
Category: safety

NL: de Novec 1230 blusgas
Transcription: ˈnoːvɛk tʋɛlfˈdɛrtɪx ˈblʏsxɑs
RU: Novec 1230 огнегасящий газ
Example_NL: Novec 1230 blusgas verdampt snel en is elektrisch veilig.
Example_RU: Novec 1230 быстро испаряется и электрически безопасен.
Category: safety

NL: de inert-gas blussing
Transcription: ʔɪˈnɛrt xɑs ˈblʏsɪŋ
RU: тушение инертным газом
Example_NL: Inert-gas blussing met N2 of Ar verlaagt O2 onder 12%.
Example_RU: Тушение инертным газом N2 или Ar снижает O2 ниже 12%.
Category: safety

NL: de stand-alone batterij-eenheid
Transcription: stɛnt ʔəˈloːn bɑtəˈrɛi ˈʔeːnˌɦɛit
RU: автономный батарейный блок
Example_NL: Stand-alone batterij-eenheid voor afgelegen bedrijf zonder grid.
Example_RU: Автономный батарейный блок для удалённого предприятия без сети.
Category: applications

NL: de container-BESS
Transcription: kɔnˈteːnər beːʔɛsʔɛs
RU: контейнерный BESS
Example_NL: Container-BESS 20-ft of 40-ft met geïntegreerde HVAC.
Example_RU: Контейнерный BESS 20-фут или 40-фут с встроенным HVAC.
Category: products

NL: de modular BESS-cabinet
Transcription: ˈmoːdyˌlɛːr beːʔɛsʔɛs ˈkɛbɪnət
RU: модульный BESS-шкаф
Example_NL: Modular BESS-cabinet voor utility-schaal projecten.
Example_RU: Модульный BESS-шкаф для utility-проектов.
Category: products

NL: de elektronische schakelkast
Transcription: ʔeːlɛkˈtroːnisə ˈsxaːkəlˌkɑst
RU: электронный распределительный шкаф
Example_NL: Elektronische schakelkast met PCS-inverter en transformator.
Example_RU: Электронный распределительный шкаф с PCS-инвертером и трансформатором.
Category: products

NL: de bidirectionele inverter
Transcription: biːdiˈrɛksjəneːlə ʔɪnˈvɛrtər
RU: двунаправленный инвертор
Example_NL: Bidirectionele inverter laadt batterij en levert AC aan net.
Example_RU: Двунаправленный инвертор заряжает батарею и отдаёт AC в сеть.
Category: products

NL: de grid-tie inverter
Transcription: ɡrɪt taɪ ʔɪnˈvɛrtər
RU: grid-tie инвертор
Example_NL: Grid-tie inverter synchroniseert met netfrequentie en spanning.
Example_RU: Grid-tie инвертор синхронизируется с сетевой частотой и напряжением.
Category: products

NL: de off-grid inverter
Transcription: ʔɔf ɡrɪt ʔɪnˈvɛrtər
RU: off-grid инвертор
Example_NL: Off-grid inverter vormt eigen 50Hz spanning zonder net.
Example_RU: Off-grid инвертор формирует собственное 50Гц напряжение без сети.
Category: products

NL: de virtual inertia
Transcription: ˈvɜːrtʃuəl ɪˈnɜːrʃə
RU: виртуальная инерция
Example_NL: Virtual inertia van BESS vervangt fysieke generator-massa.
Example_RU: Виртуальная инерция BESS заменяет физическую массу генератора.
Category: applications

NL: de Tesla Megapack 2 XL
Transcription: ˈtɛsla ˈmɛɡapɛk tʋeː ʔɛksʔɛl
RU: Tesla Megapack 2 XL
Example_NL: Tesla Megapack 2 XL 3.9 MWh per unit met LFP.
Example_RU: Tesla Megapack 2 XL 3.9 МВт·ч на юнит с LFP.
Category: products

NL: de Tesla Megapack 3
Transcription: ˈtɛsla ˈmɛɡapɛk drɪː
RU: Tesla Megapack 3
Example_NL: Tesla Megapack 3 update met hogere energiedichtheid.
Example_RU: Tesla Megapack 3 апдейт с повышенной плотностью энергии.
Category: products

NL: de Fluence Gridstack Pro
Transcription: ˈfluəns ˈɡrɪtstɛk proː
RU: Fluence Gridstack Pro
Example_NL: Fluence Gridstack Pro BESS-platform voor utility-schaal.
Example_RU: Fluence Gridstack Pro BESS-платформа для utility-масштаба.
Category: products

NL: de Fluence Edgestack
Transcription: ˈfluəns ˈɛdʒstɛk
RU: Fluence Edgestack
Example_NL: Fluence Edgestack 1-2 MWh kleinere C&I toepassingen.
Example_RU: Fluence Edgestack 1-2 МВт·ч для меньших C&I применений.
Category: products

NL: de Sungrow PowerTitan 2.0
Transcription: ˈsʌŋɡroʊ ˈpaʊərˌtaɪtən tʋeːˈnʏl
RU: Sungrow PowerTitan 2.0
Example_NL: Sungrow PowerTitan 2.0 5MWh liquid-cooled BESS-container.
Example_RU: Sungrow PowerTitan 2.0 5МВт·ч жидкостно-охлаждаемый BESS-контейнер.
Category: products

NL: de Sungrow PowerStack
Transcription: ˈsʌŋɡroʊ ˈpaʊərstɛk
RU: Sungrow PowerStack
Example_NL: Sungrow PowerStack modulaire C&I BESS van 200-2150 kWh.
Example_RU: Sungrow PowerStack модульный C&I BESS от 200-2150 кВт·ч.
Category: products

NL: de Huawei Smart String ESS
Transcription: ɦuˈʔaːʋɛi smɑrt strɪŋ ʔɛsʔɛsʔɛs
RU: Huawei Smart String ESS
Example_NL: Huawei Smart String ESS utility-schaal 1500V LFP.
Example_RU: Huawei Smart String ESS utility-масштаб 1500В LFP.
Category: products

NL: de CATL TenerOne
Transcription: seːʔaːteːʔɛl ˈtɛnərʋʌn
RU: CATL TenerOne
Example_NL: CATL TenerOne 6.25 MWh BESS-container 20-ft.
Example_RU: CATL TenerOne 6.25 МВт·ч BESS-контейнер 20-фут.
Category: products

NL: de BYD Cube T28
Transcription: beːʋɛideː kjuːb teːʔɑxtʔɛnˈtʋɪntɪx
RU: BYD Cube T28
Example_NL: BYD Cube T28 modulaire BESS 2.8 MWh per blok.
Example_RU: BYD Cube T28 модульный BESS 2.8 МВт·ч на блок.
Category: products

NL: de LG Energy Solution RESU
Transcription: ʔɛlɣeː ˈʔɛnərdʒi soːˈluʃən ˈrɛsʏ
RU: LG Energy Solution RESU
Example_NL: LG RESU 10H residentiële 9.8 kWh batterij.
Example_RU: LG RESU 10H бытовая батарея 9.8 кВт·ч.
Category: products

NL: de Samsung SDI E3-rack
Transcription: ˈsɛmsʌŋ ʔɛsdeːʔiː ʔeː drɪː rɛk
RU: Samsung SDI E3-rack
Example_NL: Samsung SDI E3-rack utility BESS-architectuur.
Example_RU: Samsung SDI E3-rack utility BESS-архитектура.
Category: products

NL: de Panasonic EverVolt
Transcription: ˌpaːnaˈsɔnik ˈʔɛvərvɔlt
RU: Panasonic EverVolt
Example_NL: Panasonic EverVolt residentiële 11-22 kWh hybride opslag.
Example_RU: Panasonic EverVolt бытовой гибрид 11-22 кВт·ч.
Category: products

NL: de Enphase IQ Battery 10
Transcription: ˈʔɛnfeːs ʔaɪkʲuː ˈbɛtəri tin
RU: Enphase IQ Battery 10
Example_NL: Enphase IQ Battery 10 modulaire microinverter-architectuur.
Example_RU: Enphase IQ Battery 10 модульный микро-инвертор архитектура.
Category: products

NL: de VARTA element backup
Transcription: ˈfɑrta ˈʔɛləmənt ˈbɛkʌp
RU: VARTA element backup
Example_NL: VARTA element backup voor noodstroom particulier.
Example_RU: VARTA element backup для домашнего резервного питания.
Category: products

NL: de Senec Home V3
Transcription: ˈseːnɛk ɦoːm feː drɪː
RU: Senec Home V3
Example_NL: Senec Home V3 residentiële opslag met cloud-koppeling.
Example_RU: Senec Home V3 бытовой накопитель с cloud-связью.
Category: products

NL: de Pylontech US3000
Transcription: ˈpaɪlɔntɛk juːʔɛs drɪːˈdaʊzənt
RU: Pylontech US3000
Example_NL: Pylontech US3000 3.5 kWh LFP-module 48V seriabel.
Example_RU: Pylontech US3000 3.5 кВт·ч LFP-модуль 48В последовательный.
Category: products

NL: de Pylontech Force H2
Transcription: ˈpaɪlɔntɛk fɔrs ɦɑː tʋeː
RU: Pylontech Force H2
Example_NL: Pylontech Force H2 hoogspanning 100-500V residential.
Example_RU: Pylontech Force H2 высокое напряжение 100-500В бытовой.
Category: products

NL: de Growatt ARK-LV
Transcription: ˈɡroʊwɑt ʔaːrk ʔɛlfeː
RU: Growatt ARK-LV
Example_NL: Growatt ARK-LV laagspanning modulair tot 25.6 kWh.
Example_RU: Growatt ARK-LV низкое напряжение модульный до 25.6 кВт·ч.
Category: products

NL: de Deye SUN-BK
Transcription: ˈdeːjə sʌn beːkaː
RU: Deye SUN-BK
Example_NL: Deye SUN-BK hybride inverter 5-50kW met batterij-poort.
Example_RU: Deye SUN-BK гибрид-инвертор 5-50кВт с батарей-портом.
Category: products

NL: de Victron MultiPlus-II
Transcription: ˈvɪktrɔn ˈmʌltipɫʏs tʋeː
RU: Victron MultiPlus-II
Example_NL: Victron MultiPlus-II hybride omvormer voor off-grid en backup.
Example_RU: Victron MultiPlus-II гибрид-инвертор для off-grid и резерва.
Category: products

NL: de Victron Cerbo GX
Transcription: ˈvɪktrɔn ˈsɛrboː ɡeːʔɛks
RU: Victron Cerbo GX
Example_NL: Victron Cerbo GX systeem-controller voor monitoring en VEbus.
Example_RU: Victron Cerbo GX системный контроллер для мониторинга и VEbus.
Category: products

NL: de Victron VRM-portal
Transcription: ˈvɪktrɔn feːʔɛrʔɛm ˈpɔrtaːl
RU: Victron VRM-портал
Example_NL: Victron VRM-portal cloud-monitoring voor remote sites.
Example_RU: Victron VRM-портал cloud-мониторинг для удалённых объектов.
Category: products

NL: de Studer Xtender
Transcription: ˈstudər ʔɛksˈtɛndər
RU: Studer Xtender
Example_NL: Studer Xtender Zwitserse off-grid inverter-lader.
Example_RU: Studer Xtender швейцарский off-grid инвертор-зарядник.
Category: products

NL: de OutBack Skybox
Transcription: ˈʔaʊtbɛk ˈskaɪbɔks
RU: OutBack Skybox
Example_NL: OutBack Skybox grid-hybrid 5kW met PV-MPPT en backup.
Example_RU: OutBack Skybox grid-гибрид 5кВт с PV-MPPT и резервом.
Category: products

NL: de Schneider Conext XW
Transcription: ˈʃnaɪdər ˈkɔneːkst ʔɛkswɛː
RU: Schneider Conext XW
Example_NL: Schneider Conext XW+ hybride inverter 6.8-8.5 kW.
Example_RU: Schneider Conext XW+ гибрид-инвертор 6.8-8.5 кВт.
Category: products

NL: de Magnum-Sensata MS-PAE
Transcription: ˈmɛɡnəm sɛnˈsɑːta ʔɛmʔɛs peːʔaːʔeː
RU: Magnum-Sensata MS-PAE
Example_NL: Magnum MS-PAE 4kW dual-stack off-grid populair in VS-RV.
Example_RU: Magnum MS-PAE 4кВт dual-stack off-grid популярен в VS-RV.
Category: products

NL: de Outback Radian GS8048A
Transcription: ˈʔaʊtbɛk ˈreːdjən ɡeːʔɛs ʔɑxtnʏlˈfirtɪxʔɑxtʔaː
RU: Outback Radian GS8048A
Example_NL: Outback Radian GS8048A 8kW grid-interactive voor backup.
Example_RU: Outback Radian GS8048A 8кВт grid-interactive для резерва.
Category: products

NL: de SMA Sunny Island
Transcription: ʔɛsʔɛmʔaː ˈsʌni ˈʔaɪlənd
RU: SMA Sunny Island
Example_NL: SMA Sunny Island 6/8 kW off-grid en backup inverter.
Example_RU: SMA Sunny Island 6/8 кВт off-grid и резервный инвертор.
Category: products

NL: de Studer Variotrack
Transcription: ˈstudər ˈvɑrioːˌtrɛk
RU: Studer Variotrack
Example_NL: Studer Variotrack MPPT-charger voor off-grid systemen.
Example_RU: Studer Variotrack MPPT-зарядник для off-grid систем.
Category: products

NL: de SimpliPhi PHI 3.8 kWh
Transcription: ˈsɪmplifaɪ peːhɑːʔiː drɪːʔɑxt kaː ʋeː ɦaː
RU: SimpliPhi PHI 3.8 kWh
Example_NL: SimpliPhi PHI 3.8 kWh LFP brandveilige module.
Example_RU: SimpliPhi PHI 3.8 кВт·ч LFP пожаробезопасный модуль.
Category: products

NL: de Discover AES 7.4 kWh
Transcription: dɪˈskɔvər ʔaːʔeːʔɛs ˈzeːvənfir kaː ʋeː ɦaː
RU: Discover AES 7.4 kWh
Example_NL: Discover AES 7.4 kWh LFP commerciële opslag.
Example_RU: Discover AES 7.4 кВт·ч LFP коммерческий накопитель.
Category: products

NL: de Trojan Trillium TR-G31
Transcription: ˈtroːʤən ˈtrɪljəm teːʔɛr ɣeː ʔeːnʔɛnˈdɛrtɪx
RU: Trojan Trillium TR-G31
Example_NL: Trojan Trillium TR-G31 LFP vervangt loodzuur 1:1.
Example_RU: Trojan Trillium TR-G31 LFP заменяет свинцово-кислотный 1:1.
Category: products

NL: de Relion RB100-LT
Transcription: rəˈlaɪən ʔɛrbeː ɦɔndərt ʔɛltiː
RU: Relion RB100-LT
Example_NL: Relion RB100-LT lithium-ion 100Ah low-temp variant.
Example_RU: Relion RB100-LT литий-ион 100Ач для низких температур.
Category: products

NL: de Battle Born GC2
Transcription: ˈbɛtəl bɔrn ɣeːseː tʋeː
RU: Battle Born GC2
Example_NL: Battle Born GC2 LFP vervanger voor golf-cart batterijen.
Example_RU: Battle Born GC2 LFP замена для гольф-кар батарей.
Category: products

NL: de RELiON Insight
Transcription: rəˈlaɪən ˈʔɪnsaɪt
RU: RELiON Insight
Example_NL: RELiON Insight serie 12V LFP voor RV en marine.
Example_RU: RELiON Insight серия 12В LFP для RV и морских.
Category: products

NL: de Dakota Lithium DL+
Transcription: dəˈkoːta ˈlɪθijəm deːʔɛlpɫʏs
RU: Dakota Lithium DL+
Example_NL: Dakota Lithium DL+ 12V high-output reel-cells.
Example_RU: Dakota Lithium DL+ 12В выходные reel-ячейки.
Category: products

NL: de Volthium 12V LFP
Transcription: ˈvɔltjʏm tʋɑlf vɔlt ʔɛlʔɛfpeː
RU: Volthium 12V LFP
Example_NL: Volthium 12V LFP Canadese fabrikant voor solar/marine.
Example_RU: Volthium 12В LFP канадский производитель для solar/marine.
Category: products

NL: de Bluetti EP500 Pro
Transcription: ˈblutiː ʔiːpeː ˈvɛifɦɔndərt proː
RU: Bluetti EP500 Pro
Example_NL: Bluetti EP500 Pro draagbare 5100Wh power-station.
Example_RU: Bluetti EP500 Pro переносная 5100Вт·ч power-station.
Category: products

NL: de EcoFlow Delta Pro
Transcription: ˈʔɛkoːfloː ˈdɛlta proː
RU: EcoFlow Delta Pro
Example_NL: EcoFlow Delta Pro 3.6 kWh uitbreidbare powerstation.
Example_RU: EcoFlow Delta Pro 3.6 кВт·ч расширяемая powerstation.
Category: products

NL: de Jackery Explorer 2000
Transcription: ˈʤɛkəri ʔɛkˈsplɔrər tʋeːˈdaʊzənt
RU: Jackery Explorer 2000
Example_NL: Jackery Explorer 2000 Plus modulaire LFP 2042Wh.
Example_RU: Jackery Explorer 2000 Plus модульный LFP 2042Вт·ч.
Category: products

NL: de Goal Zero Yeti 6000X
Transcription: ɡoːl ˈzɪroː ˈjɛti ˈzɛsˌdaʊzənt ʔɛks
RU: Goal Zero Yeti 6000X
Example_NL: Goal Zero Yeti 6000X 6071Wh draagbaar voor outdoor.
Example_RU: Goal Zero Yeti 6000X 6071Вт·ч переносной для outdoor.
Category: products

NL: de Anker SOLIX F3800
Transcription: ˈʔɛŋkər ˈsoːliks ʔɛf drɪːʔɑxtˈɦɔndərt
RU: Anker SOLIX F3800
Example_NL: Anker SOLIX F3800 3.84 kWh expandable powerstation.
Example_RU: Anker SOLIX F3800 3.84 кВт·ч расширяемая powerstation.
Category: products

NL: de Bluetti AC500
Transcription: ˈblutiː ʔɑːseː ˈvɛifɦɔndərt
RU: Bluetti AC500
Example_NL: Bluetti AC500 met B300S 3072Wh modulair systeem.
Example_RU: Bluetti AC500 с B300S 3072Вт·ч модульная система.
Category: products

NL: de Hithium 314Ah cell
Transcription: ˈɦɪθijəm drɪːfirtin ʔɑː sɛl
RU: Hithium 314Ah ячейка
Example_NL: Hithium 314Ah LFP-cel voor utility-BESS van 2024-2025.
Example_RU: Hithium 314Ah LFP-ячейка для utility-BESS 2024-2025.
Category: products

NL: de EVE 280Ah cell
Transcription: ʔiːveːʔiː tʋeːˈɦɔndərt ʔɑxtɪx ʔaː sɛl
RU: EVE 280Ah ячейка
Example_NL: EVE 280Ah LFP-cel standaard voor BESS 2022-2024.
Example_RU: EVE 280Ah LFP-ячейка стандарт для BESS 2022-2024.
Category: products

NL: de Higee 314Ah cell
Transcription: ˈɦiɣeː drɪːfirtin ʔɑː sɛl
RU: Higee 314Ah ячейка
Example_NL: Higee 314Ah LFP nieuwe generatie voor utility-projecten.
Example_RU: Higee 314Ah LFP новое поколение для utility-проектов.
Category: products

NL: de REPT 314Ah cell
Transcription: ʔɛrʔiːpeːteː drɪːfirtin ʔɑː sɛl
RU: REPT 314Ah ячейка
Example_NL: REPT BATTERO 314Ah LFP-cel hoge capaciteit.
Example_RU: REPT BATTERO 314Ah LFP-ячейка высокая ёмкость.
Category: products

NL: de Gotion 314Ah cell
Transcription: ˈɡoːtjʏn drɪːfirtin ʔaː sɛl
RU: Gotion 314Ah ячейка
Example_NL: Gotion High-Tech 314Ah LFP voor BESS-markt.
Example_RU: Gotion High-Tech 314Ah LFP для BESS-рынка.
Category: products

NL: de SVOLT 325Ah cell
Transcription: ʔɛsˈvɔlt drɪːhondərtˈvɛifʔɛntʋɪntɪx ʔaː sɛl
RU: SVOLT 325Ah ячейка
Example_NL: SVOLT short-blade 325Ah LFP-cel voor opslag.
Example_RU: SVOLT short-blade 325Ah LFP-ячейка для хранения.
Category: products

NL: de Farasis 314Ah cell
Transcription: ˈfaːraːzis drɪːfirtin ʔaː sɛl
RU: Farasis 314Ah ячейка
Example_NL: Farasis Energy 314Ah LFP voor stationaire BESS.
Example_RU: Farasis Energy 314Ah LFP для стационарных BESS.
Category: products

NL: de Lishen 280Ah cell
Transcription: ˈliʃən tʋeːˈɦɔndərt ʔɑxtɪx ʔaː sɛl
RU: Lishen 280Ah ячейка
Example_NL: Lishen 280Ah LFP-cel voor commerciële BESS.
Example_RU: Lishen 280Ah LFP-ячейка для коммерческих BESS.
Category: products

NL: de vloeistofkoeling BESS
Transcription: ˈvluɪstɔfkuːlɪŋ beːʔɛsʔɛs
RU: жидкостное охлаждение BESS
Example_NL: Vloeistofkoeling BESS-modules met glycol-water mengsel.
Example_RU: Жидкостное охлаждение BESS-модулей смесью гликоль-вода.
Category: thermal

NL: de lucht-koeling BESS
Transcription: ˈlʏxt kuːlɪŋ beːʔɛsʔɛs
RU: воздушное охлаждение BESS
Example_NL: Lucht-koeling BESS goedkoper maar lager piekvermogen.
Example_RU: Воздушное охлаждение BESS дешевле но меньше пик мощности.
Category: thermal

NL: de chiller-unit
Transcription: ˈtʃɪlər ˈjuːnɪt
RU: чиллер-юнит
Example_NL: Chiller-unit koelt glycol-circuit voor BESS-thermal.
Example_RU: Чиллер-юнит охлаждает гликолевый контур для BESS-thermal.
Category: thermal

NL: de directe vloeistofkoeling
Transcription: diˈrɛktə ˈvluɪstɔfkuːlɪŋ
RU: прямое жидкостное охлаждение
Example_NL: Directe vloeistofkoeling met dielectrische vloeistof om cellen.
Example_RU: Прямое жидкостное охлаждение диэлектрической жидкостью вокруг ячеек.
Category: thermal

NL: de phase-change material
Transcription: feːz tʃeɪndʒ məˈtɪriəl
RU: фазопереходный материал (PCM)
Example_NL: Phase-change material absorbeert warmte tijdens piekontlading.
Example_RU: PCM поглощает тепло при пиковом разряде.
Category: thermal

NL: de warmtegeleidende pasta
Transcription: ˈʋɑrmtəɣəˌlɛidəndə ˈpɑsta
RU: теплопроводная паста
Example_NL: Warmtegeleidende pasta tussen cel en cold-plate.
Example_RU: Теплопроводная паста между ячейкой и холодной плитой.
Category: thermal

NL: de afgewerkte BESS-economics
Transcription: ˈʔɑfɣəˌʋɛrktə beːʔɛsʔɛs ʔeːkoːˈnɔmiks
RU: экономика BESS
Example_NL: BESS-economics afhankelijk van LCOS en revenue-stacking.
Example_RU: Экономика BESS зависит от LCOS и revenue-stacking.
Category: economics

NL: de LCOS
Transcription: ʔɛlseːʔoːʔɛs
RU: LCOS (стоимость хранения)
Example_NL: LCOS Levelized Cost of Storage daalt onder $100/MWh in 2025.
Example_RU: LCOS Levelized Cost of Storage падает ниже $100/МВт·ч в 2025.
Category: economics

NL: de revenue-stacking
Transcription: ˈrɛvənjuː ˈstɛkɪŋ
RU: revenue stacking
Example_NL: Revenue-stacking combineert FCR arbitrage en capacity payments.
Example_RU: Revenue stacking сочетает FCR арбитраж и платежи мощности.
Category: economics

NL: de capacity-mechanisme
Transcription: kəˈpɛsɪti ˌmɛxaˈnɪsmə
RU: механизм мощности
Example_NL: Capacity-mechanisme garandeert payment voor beschikbare BESS-MW.
Example_RU: Механизм мощности гарантирует оплату за доступные BESS-МВт.
Category: economics

NL: de arbitrage-handel
Transcription: ʔɑrbiˈtraːʒə ˈɦɑndəl
RU: арбитражная торговля
Example_NL: Arbitrage-handel BESS koopt goedkoop laadt en verkoopt duur.
Example_RU: Арбитражная торговля BESS покупает дёшево и продаёт дорого.
Category: economics

NL: de spread day-ahead
Transcription: sprɛt deː ʔəˈɦɛd
RU: спред day-ahead
Example_NL: Spread day-ahead tussen piek- en daluur bepaalt arbitrage-winst.
Example_RU: Спред day-ahead между пиком и минимумом определяет арбитраж.
Category: economics

NL: de noodvermogenreserve
Transcription: ˈnoːtˌfɛrmoːɣənrəˈsɛrvə
RU: резерв аварийной мощности
Example_NL: Noodvermogenreserve TenneT roept BESS op bij grote storingen.
Example_RU: Резерв аварийной мощности TenneT вызывает BESS при крупных авариях.
Category: economics

NL: de ISDE-subsidie
Transcription: ʔiːʔɛsdeːʔeː sʏbˈsidi
RU: субсидия ISDE
Example_NL: ISDE-subsidie investeringssubsidie warmtepompen en niet voor BESS.
Example_RU: Субсидия ISDE — инвест-субсидия теплонасосов и не для BESS.
Category: economics

NL: de Investeringssubsidie BESS
Transcription: ʔɪnvɛsˈteːrɪŋsʏbˌsidi beːʔɛsʔɛs
RU: инвест-субсидия BESS
Example_NL: Investeringssubsidie BESS via EIA en MIA fiscale aftrek.
Example_RU: Инвест-субсидия BESS через EIA и MIA — налоговые вычеты.
Category: economics

NL: de EIA-regeling
Transcription: ʔeːʔiːʔaː rəˈɣeːlɪŋ
RU: схема EIA
Example_NL: EIA Energie-investeringsaftrek 45% voor BESS investering.
Example_RU: EIA Энерго-инвест-вычет 45% для BESS-инвестиций.
Category: economics

NL: de MIA-Vamil
Transcription: ʔɛmʔiːʔaː vaːˈmil
RU: MIA-Vamil
Example_NL: MIA-Vamil fiscale regeling voor milieuvriendelijke investering.
Example_RU: MIA-Vamil фискальная схема для экологичных инвестиций.
Category: economics

NL: de WACC voor BESS
Transcription: ʋɛk fɔr beːʔɛsʔɛs
RU: WACC для BESS
Example_NL: WACC voor BESS 6-8% bij goede revenue-zekerheid.
Example_RU: WACC для BESS 6-8% при хорошей revenue-уверенности.
Category: economics

NL: de Net-Metering opheffing
Transcription: nɛt ˈmiːtərɪŋ ʔɔpˈɦɛfɪŋ
RU: отмена net-metering
Example_NL: Net-Metering opheffing 2027 verhoogt BESS-aantrekkelijkheid voor PV.
Example_RU: Отмена net-metering 2027 повышает привлекательность BESS для PV.
Category: economics

NL: de Capaciteits Beperkings Contract
Transcription: kaːpaːsiˈtɛits bəˈpɛrkɪŋs kɔnˈtrɑkt
RU: контракт ограничения мощности (CBC)
Example_NL: CBC Capaciteits Beperkings Contract korting bij flexibel afnemen.
Example_RU: CBC — скидка при гибком потреблении.
Category: grid

NL: de ATR85 contract
Transcription: ʔaːteːʔɛr ˈvɛifʔɛnˌtɑxtɪx kɔnˈtrɑkt
RU: контракт ATR85
Example_NL: ATR85 contract met netbeheerder voor 85% beschikbaarheid.
Example_RU: Контракт ATR85 с сетевиком на 85% доступности.
Category: grid

NL: de Liander gebied
Transcription: liˈʔɑndər xəˈbit
RU: регион Liander
Example_NL: Liander gebied Noord-Holland en delen Flevoland.
Example_RU: Регион Liander — Сев. Голландия и часть Флеволанд.
Category: grid

NL: de Stedin gebied
Transcription: ˈstɛdɪn xəˈbit
RU: регион Stedin
Example_NL: Stedin gebied Zuid-Holland en Utrecht.
Example_RU: Регион Stedin — Южная Голландия и Утрехт.
Category: grid

NL: de Enexis gebied
Transcription: ʔeːˈnɛksɪs xəˈbit
RU: регион Enexis
Example_NL: Enexis gebied Noord en Oost Nederland.
Example_RU: Регион Enexis — Север и Восток Нидерландов.
Category: grid

NL: de Coteq gebied
Transcription: ˈkoːtɛk xəˈbit
RU: регион Coteq
Example_NL: Coteq netbeheerder Almelo-regio Twente.
Example_RU: Coteq сетевик регион Almelo Twente.
Category: grid

NL: de Rendo gebied
Transcription: ˈrɛndoː xəˈbit
RU: регион Rendo
Example_NL: Rendo regionaal netbeheerder Zuid-Drenthe en Steenwijkerland.
Example_RU: Rendo региональный сетевик Юг Drenthe и Steenwijkerland.
Category: grid

NL: de Elia-Belgium
Transcription: ʔeːˈlja ˈbɛlxijʏm
RU: Elia Belgium
Example_NL: Elia TSO van België aangrenzend aan TenneT.
Example_RU: Elia TSO Бельгии сопредельный с TenneT.
Category: grid

NL: de Amprion-Duitsland
Transcription: ˈʔɑmprijɔn ˈdœytslɑnt
RU: Amprion Германия
Example_NL: Amprion TSO West-Duitsland grenzend aan NL.
Example_RU: Amprion TSO Зап. Германии граничит с NL.
Category: grid

NL: de 50Hertz-Duitsland
Transcription: ˈvɛiftɪx ɦɛrts ˈdœytslɑnt
RU: 50Hertz Германия
Example_NL: 50Hertz TSO Oost-Duitsland verbonden met NL via COBRA-cable.
Example_RU: 50Hertz TSO Вост. Германии связан с NL через COBRA-cable.
Category: grid

NL: de COBRAcable
Transcription: ˈkoːbrakɛbəl
RU: COBRAcable
Example_NL: COBRAcable 700MW HVDC-link TenneT met Energinet.
Example_RU: COBRAcable 700МВт HVDC-link TenneT с Energinet.
Category: grid

NL: de NorNed kabel
Transcription: ˈnɔrnɛt ˈkaːbəl
RU: кабель NorNed
Example_NL: NorNed 700MW HVDC tussen NL en Noorwegen.
Example_RU: NorNed 700МВт HVDC между NL и Норвегией.
Category: grid

NL: de BritNed kabel
Transcription: ˈbrɪtnɛt ˈkaːbəl
RU: кабель BritNed
Example_NL: BritNed 1000MW HVDC tussen NL en VK.
Example_RU: BritNed 1000МВт HVDC между NL и Великобританией.
Category: grid

NL: de IFA2-kabel
Transcription: ʔiːʔɛfʔaː tʋeː ˈkaːbəl
RU: кабель IFA2
Example_NL: IFA2 1000MW HVDC tussen Frankrijk en VK.
Example_RU: IFA2 1000МВт HVDC между Францией и Великобританией.
Category: grid

NL: de Eemshaven knooppunt
Transcription: ˈeːmsˌɦaːvən ˈknoːpʏnt
RU: узел Eemshaven
Example_NL: Eemshaven knooppunt voor offshore-wind en HVDC-connecties.
Example_RU: Узел Eemshaven для offshore-wind и HVDC-связей.
Category: grid

NL: de Maasvlakte knooppunt
Transcription: ˈmaːsˌflɑktə ˈknoːpʏnt
RU: узел Maasvlakte
Example_NL: Maasvlakte knooppunt 380kV voor industrie Rotterdam.
Example_RU: Узел Maasvlakte 380кВ для промышленности Роттердам.
Category: grid

NL: de Diemen knooppunt
Transcription: ˈdimən ˈknoːpʏnt
RU: узел Diemen
Example_NL: Diemen knooppunt 380/150kV nabij Amsterdam.
Example_RU: Узел Diemen 380/150кВ возле Амстердама.
Category: grid

NL: de Krimpen knooppunt
Transcription: ˈkrɪmpən ˈknoːpʏnt
RU: узел Krimpen
Example_NL: Krimpen aan den IJssel 380kV knooppunt voor Zuid-Holland.
Example_RU: Krimpen aan den IJssel 380кВ узел для Юж. Голландии.
Category: grid

NL: de Borssele knooppunt
Transcription: ˈbɔrsələ ˈknoːpʏnt
RU: узел Borssele
Example_NL: Borssele 380kV knooppunt nabij kerncentrale en wind-park.
Example_RU: Borssele 380кВ узел возле АЭС и ветропарка.
Category: grid

NL: de wind op zee Borssele
Transcription: ʋɪnt ʔɔp zeː ˈbɔrsələ
RU: офшорный ветер Borssele
Example_NL: Wind op zee Borssele I-V totaal 2.2 GW gerealiseerd.
Example_RU: Офшорный ветер Borssele I-V всего 2.2 ГВт реализовано.
Category: grid

NL: de wind op zee Hollandse Kust
Transcription: ʋɪnt ʔɔp zeː ˈɦɔlɑntsə kʏst
RU: офшорный ветер Hollandse Kust
Example_NL: Hollandse Kust Noord/Zuid 4.7GW operationeel.
Example_RU: Hollandse Kust Noord/Zuid 4.7ГВт в работе.
Category: grid

NL: de wind op zee IJmuiden Ver
Transcription: ʋɪnt ʔɔp zeː ˈʔɛiˌmœydə fɛr
RU: офшорный ветер IJmuiden Ver
Example_NL: IJmuiden Ver 4GW gepland voor 2029-2030.
Example_RU: IJmuiden Ver 4ГВт планируется на 2029-2030.
Category: grid

NL: de wind op zee Nederwiek
Transcription: ʋɪnt ʔɔp zeː ˈneːdərˌʋik
RU: офшорный ветер Nederwiek
Example_NL: Nederwiek-zone 2GW gepland voor 2030+.
Example_RU: Зона Nederwiek 2ГВт планируется на 2030+.
Category: grid

NL: de Net op Zee
Transcription: nɛt ʔɔp zeː
RU: сеть на море (Net op Zee)
Example_NL: Net op Zee 220kV HVAC en HVDC platforms van TenneT.
Example_RU: Net op Zee 220кВ HVAC и HVDC платформы TenneT.
Category: grid

NL: de IJVer-converter station
Transcription: ʔɛifɛr kənˈvɛrtər ˈsteːʃən
RU: IJVer конвертер-станция
Example_NL: IJVer 2GW HVDC converter-station voor IJmuiden Ver.
Example_RU: IJVer 2ГВт HVDC конвертер-станция для IJmuiden Ver.
Category: grid

NL: de HVDC-light Siemens
Transcription: ɦaːfeːdeːseː laɪt ˈzimɛns
RU: HVDC-light Siemens
Example_NL: HVDC-light Siemens VSC-technologie voor offshore-link.
Example_RU: HVDC-light Siemens VSC-технология для offshore-link.
Category: grid

NL: de HVDC-MaxSine Hitachi
Transcription: ɦaːfeːdeːseː ˈmɛksaɪn ɦiˈtɑːtʃi
RU: HVDC-MaxSine Hitachi
Example_NL: Hitachi Energy HVDC MaxSine VSC voor offshore-grid.
Example_RU: Hitachi Energy HVDC MaxSine VSC для offshore-сети.
Category: grid

NL: de HVDC-Maxform GE Vernova
Transcription: ɦaːfeːdeːseː ˈmɛksfɔrm ɣeːʔeː vərˈnoːva
RU: HVDC-Maxform GE Vernova
Example_NL: GE Vernova HVDC-Maxform voor grootschalige offshore-links.
Example_RU: GE Vernova HVDC-Maxform для крупных offshore-links.
Category: grid

NL: de VSC-omvormer
Transcription: feːʔɛsseː ˈʔɔmvɔrmər
RU: VSC-инвертор
Example_NL: VSC-omvormer Voltage Source Converter biedt bi-directionele HVDC.
Example_RU: VSC-инвертор Voltage Source Converter обеспечивает би-направленный HVDC.
Category: grid

NL: de LCC-omvormer
Transcription: ʔɛlseːseː ˈʔɔmvɔrmər
RU: LCC-инвертор
Example_NL: LCC-omvormer Line Commutated Converter klassieke HVDC technologie.
Example_RU: LCC-инвертор Line Commutated Converter — классический HVDC.
Category: grid

NL: de IGBT-modulator
Transcription: ʔiːɣeːbeːteː ˈmoːdyˌlaːtɔr
RU: IGBT-модулятор
Example_NL: IGBT-modulator schakelt 3-5kV bij hoge frequentie in VSC.
Example_RU: IGBT-модулятор переключает 3-5кВ при высокой частоте в VSC.
Category: grid

NL: de MMC-converter
Transcription: ʔɛmʔɛmseː kənˈvɛrtər
RU: MMC-конвертер
Example_NL: Modular Multilevel Converter standaard voor moderne HVDC.
Example_RU: MMC Modular Multilevel Converter — стандарт для современного HVDC.
Category: grid

NL: de half-bridge MMC
Transcription: ɦaːf brɪdʒ ʔɛmʔɛmseː
RU: half-bridge MMC
Example_NL: Half-bridge MMC submodule basis-topologie voor HVDC.
Example_RU: Half-bridge MMC субмодуль — базовая топология для HVDC.
Category: grid

NL: de full-bridge MMC
Transcription: fʊl brɪdʒ ʔɛmʔɛmseː
RU: full-bridge MMC
Example_NL: Full-bridge MMC ondersteunt DC-fault clearing.
Example_RU: Full-bridge MMC поддерживает DC-fault clearing.
Category: grid

NL: de DC-onderbreker
Transcription: deːseː ˈʔɔndərbreːkər
RU: DC-выключатель
Example_NL: DC-onderbreker hybride mechanisch-elektronisch onder ontwikkeling.
Example_RU: DC-выключатель гибрид механо-электронный в разработке.
Category: grid

NL: de gasisolated switchgear
Transcription: xɑsʔiːzoːˈleːtəd ˈswɪtʃɡɪr
RU: газоизолированное распределительное устройство (GIS)
Example_NL: GIS gasisolated switchgear gebruikt SF6 of alternatieve gassen.
Example_RU: GIS использует SF6 или альтернативные газы.
Category: grid

NL: de g3-gas alternatief
Transcription: xeː drɪː xɑs ʔɑltərnaːˈtif
RU: g3-газ альтернатива
Example_NL: g3-gas alternatief voor SF6 met lager GWP.
Example_RU: g3-газ альтернатива SF6 с меньшим GWP.
Category: grid

NL: de Clean Air switchgear
Transcription: klin ʔɛːr ˈswɪtʃɡɪr
RU: Clean Air switchgear
Example_NL: Clean Air switchgear ABB met natuurlijke lucht 0% SF6.
Example_RU: Clean Air switchgear ABB с природным воздухом 0% SF6.
Category: grid

NL: de Siemens Blue GIS
Transcription: ˈzimɛns bluː ɣeːʔiːʔɛs
RU: Siemens Blue GIS
Example_NL: Siemens Blue GIS gebruikt schone lucht in plaats van SF6.
Example_RU: Siemens Blue GIS использует чистый воздух вместо SF6.
Category: grid

NL: de wireless BMS
Transcription: ˈwaɪərlɛs beːʔɛmʔɛs
RU: беспроводной BMS
Example_NL: Wireless BMS van LG Magna gebruikt RF tussen modules.
Example_RU: Беспроводной BMS LG Magna использует RF между модулями.
Category: bms

NL: de CAN-bus BMS
Transcription: kɑn bʏs beːʔɛmʔɛs
RU: CAN-bus BMS
Example_NL: CAN-bus BMS-communicatie tussen master en slave.
Example_RU: CAN-bus BMS-связь между master и slave.
Category: bms

NL: de RS-485 BMS
Transcription: ʔɛrʔɛs firhondərt vɛifʔɛnˈʔɑxtɪx beːʔɛmʔɛs
RU: RS-485 BMS
Example_NL: RS-485 Modbus voor BMS-monitoring naar SCADA.
Example_RU: RS-485 Modbus для BMS-мониторинга в SCADA.
Category: bms

NL: de SOA-grenzen
Transcription: ʔɛsoːʔaː ˈxrɛnzən
RU: границы SOA
Example_NL: SOA Safe Operating Area grenzen voor spanning stroom temperatuur.
Example_RU: SOA Safe Operating Area — границы напряжения тока температуры.
Category: bms

NL: de fail-safe BMS
Transcription: feːl seːf beːʔɛmʔɛs
RU: fail-safe BMS
Example_NL: Fail-safe BMS schakelt batterij uit bij sensorstoring.
Example_RU: Fail-safe BMS отключает батарею при отказе датчика.
Category: bms

NL: het Giga Rhino project
Transcription: ˈɡiɣa ˈraɪnoː proːˈjɛkt
RU: проект Giga Rhino
Example_NL: Giga Rhino BESS-project van GIGA Storage 200MW/800MWh in Lelystad.
Example_RU: Giga Rhino BESS-проект GIGA Storage 200МВт/800МВт·ч в Lelystad.
Category: dutch_projects

NL: het Giga Buffalo project
Transcription: ˈɡiɣa ˈbʌfəloː proːˈjɛkt
RU: проект Giga Buffalo
Example_NL: Giga Buffalo BESS 25MW/48MWh in Lelystad operationeel 2023.
Example_RU: Giga Buffalo BESS 25МВт/48МВт·ч в Lelystad в работе с 2023.
Category: dutch_projects

NL: het Giga Hippo project
Transcription: ˈɡiɣa ˈɦipoː proːˈjɛkt
RU: проект Giga Hippo
Example_NL: Giga Hippo BESS 300MW/1200MWh gepland nabij Vlissingen.
Example_RU: Giga Hippo BESS 300МВт/1200МВт·ч планируется возле Vlissingen.
Category: dutch_projects

NL: het Pollux BESS Vlissingen
Transcription: ˈpɔlʏks beːʔɛsʔɛs ˈvlɪsɪŋən
RU: Pollux BESS Vlissingen
Example_NL: Pollux BESS 30MW/68MWh van LC Energy in Vlissingen.
Example_RU: Pollux BESS 30МВт/68МВт·ч от LC Energy в Vlissingen.
Category: dutch_projects

NL: het Rilland BESS
Transcription: ˈrɪlɑnt beːʔɛsʔɛs
RU: Rilland BESS
Example_NL: Rilland BESS van SemperPower 90MW/180MWh Zeeland.
Example_RU: Rilland BESS SemperPower 90МВт/180МВт·ч Зеландия.
Category: dutch_projects

NL: het Eemshaven BESS
Transcription: ˈeːmshaːvən beːʔɛsʔɛs
RU: Eemshaven BESS
Example_NL: Eemshaven BESS hub voor wind-balansering en arbitrage.
Example_RU: Eemshaven BESS-хаб для ветр-балансировки и арбитража.
Category: dutch_projects

NL: het Lelystad BESS-park
Transcription: ˈleːlistɑt beːʔɛsʔɛs pɑrk
RU: Lelystad BESS-парк
Example_NL: Lelystad BESS-park concentratie van projecten op industrieterrein.
Example_RU: Lelystad BESS-парк концентрация проектов на промзоне.
Category: dutch_projects

NL: de SemperPower
Transcription: ˈsɛmpərpaʊər
RU: SemperPower
Example_NL: SemperPower Nederlandse BESS-ontwikkelaar gestart 2020.
Example_RU: SemperPower нидерландский BESS-разработчик с 2020.
Category: dutch_companies

NL: de Return Energy
Transcription: rɪˈtɜːrn ˈʔɛnərdʒi
RU: Return Energy
Example_NL: Return Energy BESS-platform voor C&I in NL.
Example_RU: Return Energy BESS-платформа для C&I в NL.
Category: dutch_companies

NL: de Greener BESS
Transcription: ˈxreːnər beːʔɛsʔɛs
RU: Greener BESS
Example_NL: Greener BESS verhuurt mobiele BESS-containers voor bouw.
Example_RU: Greener BESS сдаёт мобильные BESS-контейнеры для стройки.
Category: dutch_companies

NL: de Energy Storage NL
Transcription: ˈʔɛnərdʒi ˈstɔridʒ ʔɛnʔɛl
RU: Energy Storage NL
Example_NL: Energy Storage NL brancheorganisatie voor BESS-sector.
Example_RU: Energy Storage NL отраслевая организация BESS-сектора.
Category: dutch_companies

NL: de Redwood Materials
Transcription: ˈrɛdwʊd məˈtɪriəlz
RU: Redwood Materials
Example_NL: Redwood Materials JB Straubel battery-recycling in Nevada.
Example_RU: Redwood Materials — JB Straubel battery-recycling Невада.
Category: recycling

NL: de Umicore recycling
Transcription: ˈjuːmiˌkoːr riˈsaɪklɪŋ
RU: Umicore recycling
Example_NL: Umicore Hoboken pyrometallurgische batterijrecycling.
Example_RU: Umicore Hoboken пирометаллургическая переработка батарей.
Category: recycling

NL: de Glencore recycling
Transcription: ˈɡlɛnkɔr riˈsaɪklɪŋ
RU: Glencore recycling
Example_NL: Glencore recycling smelter in Sudbury voor batterij-NiCo.
Example_RU: Glencore — recycling-плавильня Sudbury для batterij-NiCo.
Category: recycling

NL: de Accurec Recycling
Transcription: ˈʔakurɛk riˈsaɪklɪŋ
RU: Accurec Recycling
Example_NL: Accurec Recycling Duitse pioneer batterij-recycling.
Example_RU: Accurec Recycling — немецкий пионер batt-переработки.
Category: recycling

NL: de Erlos recycling
Transcription: ˈʔɛrlɔs riˈsaɪklɪŋ
RU: Erlos recycling
Example_NL: Erlos Duitse recycler voor LFP en NMC cellen.
Example_RU: Erlos — немецкий ресайклер LFP и NMC ячеек.
Category: recycling

NL: de Aurubis recycling
Transcription: ʔaʊˈrubɪs riˈsaɪklɪŋ
RU: Aurubis recycling
Example_NL: Aurubis multi-metaal recycling inclusief batterij-fractie.
Example_RU: Aurubis multi-metal recycling включая batterij-фракцию.
Category: recycling

NL: de Veolia battery hub
Transcription: veːˈʔɔlja ˈbɛtəri ɦʌb
RU: Veolia battery hub
Example_NL: Veolia EV battery recycling-hub in UK en Frankrijk.
Example_RU: Veolia EV battery recycling-hub в UK и Франции.
Category: recycling

NL: de SungEel HiTech
Transcription: ˈsʌŋʔiːl ˈɦaɪtɛk
RU: SungEel HiTech
Example_NL: SungEel HiTech Koreaanse batterij-recycler met JV's.
Example_RU: SungEel HiTech корейский batterij-ресайклер с JV.
Category: recycling

NL: de SunRise Korea
Transcription: ˈsʌnraɪz koːˈreːa
RU: SunRise Korea
Example_NL: SunRise Korea hub voor LFP-recycling Azië.
Example_RU: SunRise Korea — хаб LFP-переработки Азии.
Category: recycling

NL: de Brunp Recycling
Transcription: brunp riˈsaɪklɪŋ
RU: Brunp Recycling
Example_NL: Brunp CATL-dochter wereldwijd grootste batterij-recycler.
Example_RU: Brunp дочка CATL — крупнейший мировой batt-ресайклер.
Category: recycling

NL: de GEM Co
Transcription: ɣeːʔɛm koː
RU: GEM Co
Example_NL: GEM Co Chinese recycler voor kobalt en nikkel.
Example_RU: GEM Co — китайский ресайклер кобальта и никеля.
Category: recycling

NL: de Highpower International
Transcription: ˈɦaɪpaʊər ʔɪntərˈnɛʃənəl
RU: Highpower International
Example_NL: Highpower International Shenzhen batterij-recycling.
Example_RU: Highpower International Shenzhen — batt-recycling.
Category: recycling

NL: de Northvolt Ett Skellefteå
Transcription: ˈnɔrθvɔlt ʔɛt ˈʃɛlɛftɛoː
RU: Northvolt Ett Skellefteå
Example_NL: Northvolt Ett gigafactory Skellefteå 16-32GWh/jaar.
Example_RU: Northvolt Ett gigafactory Skellefteå 16-32ГВт·ч/год.
Category: manufacturers

NL: de Morrow Batteries
Transcription: ˈmɔroʊ ˈbɛtəriz
RU: Morrow Batteries
Example_NL: Morrow Batteries 42GWh gigafactory Arendal Noorwegen.
Example_RU: Morrow Batteries 42ГВт·ч gigafactory Arendal Норвегия.
Category: manufacturers

NL: de ACC Kaiserslautern
Transcription: ʔaːseːseː ˈkaɪzərslaʊtərn
RU: ACC Kaiserslautern
Example_NL: ACC Stellantis 40GWh Kaiserslautern Duitsland.
Example_RU: ACC Stellantis 40ГВт·ч Kaiserslautern Германия.
Category: manufacturers

NL: de SK On Iváncsa
Transcription: ʔɛskeː ʔɔn ʔiˈvaːntʃa
RU: SK On Iváncsa
Example_NL: SK On 30GWh tweede fabriek Iváncsa Hongarije.
Example_RU: SK On 30ГВт·ч второй завод Iváncsa Венгрия.
Category: manufacturers

NL: de LG Energy Wroclaw
Transcription: ʔɛlɣeː ˈʔɛnərdʒi ˈvrɔtswaf
RU: LG Energy Wroclaw
Example_NL: LG Energy Solution Wroclaw 100GWh Polen.
Example_RU: LG Energy Solution Wroclaw 100ГВт·ч Польша.
Category: manufacturers

NL: de Tesla Gigafactory Berlin
Transcription: ˈtɛsla ˈɡiɣaˌfɛktɔri bɛrˈlɪn
RU: Tesla Gigafactory Berlin
Example_NL: Tesla Gigafactory Berlin Grünheide 100GWh-capaciteit.
Example_RU: Tesla Gigafactory Berlin Grünheide 100ГВт·ч-мощность.
Category: manufacturers

NL: de Tesla Megafactory Lathrop
Transcription: ˈtɛsla ˈmɛɡaˌfɛktɔri ˈlɛθrɔp
RU: Tesla Megafactory Lathrop
Example_NL: Tesla Megafactory Lathrop produceert Megapacks 40GWh/jaar.
Example_RU: Tesla Megafactory Lathrop производит Megapack 40ГВт·ч/год.
Category: manufacturers

NL: de Tesla Shanghai Megafactory
Transcription: ˈtɛsla ˈʃɑŋhaɪ ˈmɛɡaˌfɛktɔri
RU: Tesla Shanghai Megafactory
Example_NL: Tesla Shanghai Megafactory voor BESS Q1 2025 operationeel.
Example_RU: Tesla Shanghai Megafactory для BESS Q1 2025 в работе.
Category: manufacturers

NL: de Fluence Vietnam
Transcription: ˈfluəns vjɛtˈnaːm
RU: Fluence Vietnam
Example_NL: Fluence productie in Vietnam via Sungrow JV.
Example_RU: Fluence — производство в Вьетнаме через Sungrow JV.
Category: manufacturers

NL: de Stem Athena
Transcription: stɛm ʔaːˈθɪna
RU: Stem Athena
Example_NL: Stem Athena AI-platform voor BESS-optimalisatie.
Example_RU: Stem Athena AI-платформа оптимизации BESS.
Category: software

NL: de Habitat Energy
Transcription: ˈɦɛbitɛt ˈʔɛnərdʒi
RU: Habitat Energy
Example_NL: Habitat Energy battery optimization software UK.
Example_RU: Habitat Energy — battery optimization software UK.
Category: software

NL: de GridBeyond
Transcription: ɡrɪt bɪˈjɔnd
RU: GridBeyond
Example_NL: GridBeyond AI-platform voor C&I energie-optimalisatie.
Example_RU: GridBeyond AI-платформа для C&I энерго-оптимизации.
Category: software

NL: de AMS Energy
Transcription: ʔaːʔɛmʔɛs ˈʔɛnərdʒi
RU: AMS Energy
Example_NL: AMS Energy bidding-platform overgenomen door Fluence.
Example_RU: AMS Energy bidding-платформа куплена Fluence.
Category: software

NL: de Powerly platform
Transcription: ˈpaʊərli ˈplɛtfɔrm
RU: Powerly
Example_NL: Powerly NL-platform voor BESS bid optimalisatie.
Example_RU: Powerly NL-платформа для BESS bid-оптимизации.
Category: software

NL: de Modo Energy
Transcription: ˈmoːdoː ˈʔɛnərdʒi
RU: Modo Energy
Example_NL: Modo Energy BESS-data en analytics UK markt.
Example_RU: Modo Energy — BESS-данные и аналитика рынка UK.
Category: software

NL: de Wartsila GEMS
Transcription: ˈʋɑrtsila ɣɛms
RU: Wartsila GEMS
Example_NL: Wartsila GEMS Digital Energy Platform voor BESS-controle.
Example_RU: Wartsila GEMS Digital Energy Platform для BESS-управления.
Category: software

NL: de Doosan GridTech
Transcription: ˈdusan ɡrɪt tɛk
RU: Doosan GridTech
Example_NL: Doosan GridTech control en optimalisatie software BESS.
Example_RU: Doosan GridTech control и оптимизация software BESS.
Category: software

NL: de Powin Stack OS
Transcription: ˈpaʊɪn stɛk ʔoːʔɛs
RU: Powin Stack OS
Example_NL: Powin Stack OS controleert Centipede BESS-systeem.
Example_RU: Powin Stack OS управляет Centipede BESS-системой.
Category: software

NL: de Powin Centipede
Transcription: ˈpaʊɪn ˈsɛntiˌpid
RU: Powin Centipede
Example_NL: Powin Centipede modular BESS platform tot 100MWh.
Example_RU: Powin Centipede модульная BESS-платформа до 100МВт·ч.
Category: products

NL: de Powin Pod 750
Transcription: ˈpaʊɪn pɔt ˈzeːvənhondərtˈvɛiftɪx
RU: Powin Pod 750
Example_NL: Powin Pod 750 modulair BESS-platform 750kWh per pod.
Example_RU: Powin Pod 750 модульная BESS-платформа 750кВт·ч на pod.
Category: products

NL: de Mitsubishi Power-emerald
Transcription: mitsuˈbiʃi ˈpaʊər ˈʔɛmərəld
RU: Mitsubishi Power Emerald
Example_NL: Mitsubishi Power Emerald BESS-platform voor utility.
Example_RU: Mitsubishi Power Emerald BESS-платформа для utility.
Category: products

NL: de Hitachi Energy BESS
Transcription: ɦiˈtɑːtʃi ˈʔɛnərdʒi beːʔɛsʔɛs
RU: Hitachi Energy BESS
Example_NL: Hitachi Energy e-mesh PowerStore BESS-systeem.
Example_RU: Hitachi Energy e-mesh PowerStore BESS-система.
Category: products

NL: de ABB GoFlex storage
Transcription: ʔaːbeːbeː xoːflɛks ˈstɔridʒ
RU: ABB GoFlex storage
Example_NL: ABB GoFlex storage modulair BESS voor industrie.
Example_RU: ABB GoFlex storage модульный BESS для индустрии.
Category: products

NL: de Schneider BESS-Pro
Transcription: ˈʃnaɪdər beːʔɛsʔɛs proː
RU: Schneider BESS-Pro
Example_NL: Schneider Electric BESS-Pro EcoStruxure platform.
Example_RU: Schneider Electric BESS-Pro EcoStruxure платформа.
Category: products

NL: de Wartsila Quantum
Transcription: ˈʋɑrtsila ˈkʷɑntəm
RU: Wartsila Quantum
Example_NL: Wartsila Quantum 2 high-energy BESS up to 2.5MWh per unit.
Example_RU: Wartsila Quantum 2 high-energy BESS до 2.5МВт·ч на юнит.
Category: products

NL: de Wartsila GridSolv
Transcription: ˈʋɑrtsila ɡrɪtˈsɔlf
RU: Wartsila GridSolv
Example_NL: Wartsila GridSolv Quantum 2.5MWh modulair.
Example_RU: Wartsila GridSolv Quantum 2.5МВт·ч модульный.
Category: products

NL: de Saft Intensium Max
Transcription: sɑft ʔɪnˈtɛnsijʏm mɑks
RU: Saft Intensium Max
Example_NL: Saft Intensium Max High Energy 2.8MWh BESS-container.
Example_RU: Saft Intensium Max High Energy 2.8МВт·ч BESS-контейнер.
Category: products

NL: de LTO-batterij
Transcription: ʔɛltiːʔoː bɑtəˈrɛi
RU: LTO-батарея
Example_NL: LTO lithium-titanaat 25000+ cycli en -30°C werking.
Example_RU: LTO литий-титанат 25000+ циклов и работа -30°C.
Category: chemistry

NL: de Altairnano LTO
Transcription: ʔɑlˈteːrˌnaːnoː ʔɛltiːʔoː
RU: Altairnano LTO
Example_NL: Altairnano LTO-cellen voor frequency regulation BESS.
Example_RU: Altairnano LTO-ячейки для frequency regulation BESS.
Category: chemistry

NL: de Nissan xStorage
Transcription: ˈnisan ʔɛksˈstɔridʒ
RU: Nissan xStorage
Example_NL: Nissan xStorage second-life Leaf-batterijen voor huishouden.
Example_RU: Nissan xStorage second-life Leaf-батареи для дома.
Category: recycling

NL: de Daimler Buses repurpose
Transcription: ˈdaɪmlər ˈbʌsiz riˈpɜːrpəs
RU: Daimler Buses repurpose
Example_NL: Daimler bus-batterijen krijgen second-life als stationaire BESS.
Example_RU: Daimler автобусные батареи получают second-life как стац. BESS.
Category: recycling

NL: de gecomprimeerde-lucht opslag
Transcription: xəkɔmpriˈmeːrdə ˈlʏxt ˈʔɔpslɑx
RU: хранение сжатым воздухом (CAES)
Example_NL: Gecomprimeerde-lucht opslag in zoutkoepels van 100-1000MWh.
Example_RU: Хранение сжатым воздухом в соляных куполах 100-1000МВт·ч.
Category: long_duration

NL: de zwaartekracht-opslag
Transcription: ˈzʋaːrtəˌkrɑxt ˈʔɔpslɑx
RU: гравитационное хранение
Example_NL: Zwaartekracht-opslag Energy Vault tilt blokken omhoog.
Example_RU: Гравитационное хранение Energy Vault поднимает блоки вверх.
Category: long_duration

NL: de Gravitricity opslag
Transcription: ɣrɑːviˈtrɪsiti ˈʔɔpslɑx
RU: Gravitricity накопление
Example_NL: Gravitricity gebruikt verticale mijnschachten voor opslag.
Example_RU: Gravitricity использует вертикальные шахты для хранения.
Category: long_duration

NL: de pumped-hydro storage
Transcription: pʌmpt ˈɦaɪdroː ˈstɔridʒ
RU: ГАЭС (PHS)
Example_NL: Pumped-hydro storage 95% van wereldwijde energie-opslag.
Example_RU: ГАЭС 95% мирового хранения энергии.
Category: long_duration

NL: de Coo-Trois-Ponts PHS
Transcription: koː trwɑː pɔn ˈpiːʔɛitʃʔɛs
RU: Coo-Trois-Ponts PHS
Example_NL: Coo-Trois-Ponts België 1164MW pumped-hydro.
Example_RU: Coo-Trois-Ponts Бельгия 1164МВт ГАЭС.
Category: long_duration

NL: de Invinity VS3
Transcription: ʔɪnˈvɪniti veːʔɛs drɪː
RU: Invinity VS3
Example_NL: Invinity VS3 vanadium-redox-flow 25kW/100kWh per unit.
Example_RU: Invinity VS3 vanadium-redox-flow 25кВт/100кВт·ч на юнит.
Category: long_duration

NL: de StorEn flowbatterij
Transcription: stɔˈrɛn ˈfloːbɑtəˌrɛi
RU: StorEn flow-батарея
Example_NL: StorEn TFB vanadium-flow voor commerciële opslag.
Example_RU: StorEn TFB ванадий-flow для коммерческого хранения.
Category: long_duration

NL: de CellCube redox-flow
Transcription: ˈsɛlkjuːb ˈreːdɔks floː
RU: CellCube redox-flow
Example_NL: CellCube vanadium-redox van Enerox 25kW-200kW.
Example_RU: CellCube ванадий-redox от Enerox 25кВт-200кВт.
Category: long_duration

NL: de Lockheed GridStar
Transcription: ˈlɔkhid ɣrɪtˈstɑr
RU: Lockheed GridStar Flow
Example_NL: Lockheed Martin GridStar Flow opslag-systeem.
Example_RU: Lockheed Martin GridStar Flow — система хранения.
Category: long_duration

NL: de Eos Energy Znyth
Transcription: ˈʔiːʔɔs ˈʔɛnərdʒi znɪθ
RU: Eos Energy Znyth
Example_NL: Eos Energy zink-batterij Znyth voor utility-opslag.
Example_RU: Eos Energy цинковая батарея Znyth для utility-хранения.
Category: long_duration

NL: de Enerpoly natrium-ion
Transcription: ʔeːnərˈpoːli ˈnaːtrijʏm ʔiːʔɔn
RU: Enerpoly натрий-ион
Example_NL: Enerpoly Zweedse natrium-ion fabrikant voor BESS.
Example_RU: Enerpoly шведский натрий-ион производитель для BESS.
Category: long_duration

NL: de Faradion natrium-ion
Transcription: ˈfɑːraːdjɔn ˈnaːtrijʏm ʔiːʔɔn
RU: Faradion натрий-ион
Example_NL: Faradion UK pionier natrium-ion overgenomen door Reliance.
Example_RU: Faradion UK пионер натрий-ион куплен Reliance.
Category: long_duration

NL: de HiNa Battery natrium-ion
Transcription: ˈɦiːna ˈbɛtəri ˈnaːtrijʏm ʔiːʔɔn
RU: HiNa Battery натрий-ион
Example_NL: HiNa Battery Chinese natrium-ion fabriek 1GWh.
Example_RU: HiNa Battery китайский натрий-ион завод 1ГВт·ч.
Category: long_duration

NL: de Natron Energy
Transcription: ˈnaːtrɔn ˈʔɛnərdʒi
RU: Natron Energy
Example_NL: Natron Energy Prussian-blue natrium-ion voor datacenters.
Example_RU: Natron Energy Prussian-blue натрий-ион для дата-центров.
Category: long_duration

NL: de Stryten Energy
Transcription: ˈstraɪtən ˈʔɛnərdʒi
RU: Stryten Energy
Example_NL: Stryten Energy USA-loodzuur en LFP batterijen.
Example_RU: Stryten Energy USA — свинцово-кислотные и LFP батареи.
Category: long_duration

NL: de EnerVault
Transcription: ˈʔɛnərvɔlt
RU: EnerVault
Example_NL: EnerVault iron-chromium redox-flow opslag.
Example_RU: EnerVault iron-chromium redox-flow хранение.
Category: long_duration

NL: de Malta Inc PHES
Transcription: ˈmɔlta ʔɪŋk piːʔɛitʃʔiːʔɛs
RU: Malta Inc PHES
Example_NL: Malta Inc Pumped Heat Energy Storage met gesmolten zout.
Example_RU: Malta Inc Pumped Heat Energy Storage с расплавом соли.
Category: long_duration

NL: de Highview Power CRYOBattery
Transcription: ˈɦaɪvjuː ˈpaʊər ˈkraɪoːbɑtəri
RU: Highview Power CRYOBattery
Example_NL: Highview Power liquid-air CRYOBattery 50MW/250MWh.
Example_RU: Highview Power liquid-air CRYOBattery 50МВт/250МВт·ч.
Category: long_duration

NL: de Siemens Gamesa ETES
Transcription: ˈzimɛns xaːˈmesa ʔɛˈtɛs
RU: Siemens Gamesa ETES
Example_NL: Siemens Gamesa ETES vulkanische rotsen thermische opslag.
Example_RU: Siemens Gamesa ETES — вулкан. камни термическое хранение.
Category: long_duration

NL: de waterstof-opslag
Transcription: ˈʋaːtərstɔf ˈʔɔpslɑx
RU: хранение водорода
Example_NL: Waterstof-opslag in zoutkoepels GWh-schaal lange-duur.
Example_RU: Хранение водорода в соляных куполах — ГВт·ч долгосрочное.
Category: long_duration

NL: de waterstof-zoutkoepel
Transcription: ˈʋaːtərstɔf ˈzɑutˌkupəl
RU: соляной купол для водорода
Example_NL: Waterstof-zoutkoepel HyStock NL pilot in Zuidwending.
Example_RU: Соляной купол водорода HyStock NL пилот в Zuidwending.
Category: long_duration

NL: het HyStock project
Transcription: ˈɦaɪstɔk proːˈjɛkt
RU: проект HyStock
Example_NL: HyStock Gasunie waterstof-opslag pilot Zuidwending.
Example_RU: HyStock Gasunie водород-хранилище пилот Zuidwending.
Category: long_duration

NL: de turquoise waterstof
Transcription: tʏrˈkʷaːs ˈʋaːtərstɔf
RU: бирюзовый водород
Example_NL: Turquoise waterstof uit methaan-pyrolyse met vaste koolstof.
Example_RU: Бирюзовый водород из метан-пиролиза с твёрдым углеродом.
Category: hydrogen

NL: de geel waterstof
Transcription: ˈxeːl ˈʋaːtərstɔf
RU: жёлтый водород
Example_NL: Geel waterstof uit elektrolyse met solar-energie.
Example_RU: Жёлтый водород из электролиза с солнечной энергией.
Category: hydrogen

NL: de roze waterstof
Transcription: ˈroːzə ˈʋaːtərstɔf
RU: розовый водород
Example_NL: Roze waterstof uit elektrolyse met kernenergie.
Example_RU: Розовый водород из электролиза с АЭС.
Category: hydrogen

NL: de alkalische elektrolyser
Transcription: ʔɑlˈkaːlisə ʔeːlɛkˈtroːliːzər
RU: щелочной электролизёр
Example_NL: Alkalische elektrolyser klassieke technologie 30% KOH.
Example_RU: Щелочной электролизёр — классика 30% KOH.
Category: hydrogen

NL: de SOEC-elektrolyser
Transcription: ʔɛsʔoːʔeːseː ʔeːlɛkˈtroːliːzər
RU: SOEC-электролизёр
Example_NL: SOEC Solid Oxide Electrolyser hoge temperatuur efficiency.
Example_RU: SOEC Solid Oxide Electrolyser — высокая температура эффективность.
Category: hydrogen

NL: de AEM-elektrolyser
Transcription: ʔaːʔɛmʔɛm ʔeːlɛkˈtroːliːzər
RU: AEM-электролизёр
Example_NL: AEM Anion Exchange Membrane elektrolyser nieuwe technologie.
Example_RU: AEM Anion Exchange Membrane электролизёр — новая технология.
Category: hydrogen

NL: de Nel ASA elektrolyser
Transcription: nɛl ʔaːʔɛsʔaː ʔeːlɛkˈtroːliːzər
RU: Nel ASA электролизёр
Example_NL: Nel ASA Noors elektrolyser-fabrikant alkali en PEM.
Example_RU: Nel ASA норвежский elektrolyser-производитель alkali и PEM.
Category: hydrogen

NL: de Plug Power PEM
Transcription: plʊɣ ˈpaʊər peːʔɛm
RU: Plug Power PEM
Example_NL: Plug Power PEM-elektrolyser plus brandstofcellen.
Example_RU: Plug Power PEM-электролизёр плюс топливные элементы.
Category: hydrogen

NL: de ITM Power UK
Transcription: ʔaɪˈtiːʔɛm ˈpaʊər juːkeː
RU: ITM Power UK
Example_NL: ITM Power UK Sheffield PEM-elektrolyser fabriek.
Example_RU: ITM Power UK Sheffield PEM-elektrolyser завод.
Category: hydrogen

NL: de John Cockerill elektrolyse
Transcription: ʤɔn ˈkɔkəril ʔeːlɛkˈtroːlisə
RU: John Cockerill электролиз
Example_NL: John Cockerill alkalische elektrolyser tot 5MW per stack.
Example_RU: John Cockerill щелочной электролизёр до 5МВт на stack.
Category: hydrogen

NL: de McPhy elektrolyser
Transcription: məkˈfiː ʔeːlɛkˈtroːliːzər
RU: McPhy электролизёр
Example_NL: McPhy Frans alkalische elektrolyser Augmented McLyzer.
Example_RU: McPhy французский щелочной электролизёр Augmented McLyzer.
Category: hydrogen

NL: de Topsoe SOEC
Transcription: ˈtɔpsoː ʔɛsʔoːʔeːseː
RU: Topsoe SOEC
Example_NL: Topsoe Deens SOEC-elektrolyser hoge temperatuur 800°C.
Example_RU: Topsoe датский SOEC-электролизёр высокая температура 800°C.
Category: hydrogen

NL: de Bloom Energy SOEC
Transcription: blum ˈʔɛnərdʒi ʔɛsʔoːʔeːseː
RU: Bloom Energy SOEC
Example_NL: Bloom Energy reversible SOEC voor H2 productie en stroom.
Example_RU: Bloom Energy реверсивный SOEC для H2 производства и тока.
Category: hydrogen

NL: de Enapter AEM
Transcription: ˈʔɛnaptər ʔaːʔɛmʔɛm
RU: Enapter AEM
Example_NL: Enapter AEM-elektrolyser EL 4.0 modulair 2.4kW units.
Example_RU: Enapter AEM-електролизёр EL 4.0 модульный 2.4кВт units.
Category: hydrogen

NL: de Hydrogenics HyLYZER
Transcription: ˌɦaɪdroːʤəˈnɪks ˈɦaɪˌlaɪzər
RU: Hydrogenics HyLYZER
Example_NL: Hydrogenics overgenomen door Cummins voor HyLYZER product.
Example_RU: Hydrogenics куплен Cummins для HyLYZER продукта.
Category: hydrogen

NL: de Thyssenkrupp Uhde
Transcription: ˈtɪsənˌkrʏp ˈʔudə
RU: Thyssenkrupp Uhde
Example_NL: Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers 20MW elektrolyse-modules.
Example_RU: Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers 20МВт electrolysis-модули.
Category: hydrogen

NL: de waterstof-compressor
Transcription: ˈʋaːtərstɔf kɔmˈprɛsɔr
RU: водородный компрессор
Example_NL: Waterstof-compressor 350-700 bar voor mobiliteit en opslag.
Example_RU: Водородный компрессор 350-700 бар для мобильности и хранения.
Category: hydrogen

NL: de waterstof-tank type IV
Transcription: ˈʋaːtərstɔf tɛŋk tipə fir
RU: водородный бак тип IV
Example_NL: Waterstof-tank type IV composite-wikkeling voor 700 bar.
Example_RU: Водородный бак тип IV composite-намотка для 700 бар.
Category: hydrogen

NL: de waterstof-tankstation
Transcription: ˈʋaːtərstɔf ˈtɛŋkstaːˌʃɔn
RU: водородная заправка
Example_NL: Waterstof-tankstation Holthausen Greenpoint 350/700 bar.
Example_RU: Водородная заправка Holthausen Greenpoint 350/700 бар.
Category: hydrogen

NL: de Holthausen Clean Technology
Transcription: ˈɦɔlthaʊzən klin tɛkˈnɔləʤi
RU: Holthausen Clean Technology
Example_NL: Holthausen Clean Technology NL H2-truck en tankstation specialist.
Example_RU: Holthausen Clean Technology — NL H2-грузовик и заправка специалист.
Category: hydrogen

NL: de DeLorean H2-conversie
Transcription: dəˈlɔrəjan ɦɑːtʋeː kɔnˈvɛrsi
RU: DeLorean H2-конверсия
Example_NL: DeLorean H2-conversie diesel-trucks naar waterstof.
Example_RU: DeLorean H2-конверсия дизель-грузовиков на водород.
Category: hydrogen

NL: de Hyzon Motors
Transcription: ˈɦaɪzɔn ˈmoːtərs
RU: Hyzon Motors
Example_NL: Hyzon Motors fuel-cell trucks 200kW stacks.
Example_RU: Hyzon Motors fuel-cell грузовики 200кВт stacks.
Category: hydrogen

NL: de Daimler GenH2 truck
Transcription: ˈdaɪmlər ʤɛnˈɦɑːtʋeː trʏk
RU: Daimler GenH2 truck
Example_NL: Daimler GenH2 truck vloeibaar-waterstof prototype 1000km.
Example_RU: Daimler GenH2 truck жидкий водород прототип 1000км.
Category: hydrogen

NL: de Volvo Trucks FCEV
Transcription: ˈvɔlvoː trʏks ʔɛfseːʔiːfeː
RU: Volvo Trucks FCEV
Example_NL: Volvo Trucks fuel-cell heavy-duty pilot vanaf 2025.
Example_RU: Volvo Trucks fuel-cell тяжёлые пилот с 2025.
Category: hydrogen

NL: de DAF XF H2
Transcription: dɛf ʔɛksʔɛf ɦɑːtʋeː
RU: DAF XF H2
Example_NL: DAF XF H2-prototype 25-ton heavy-duty waterstof.
Example_RU: DAF XF H2-прототип 25-тонный heavy-duty водород.
Category: hydrogen

NL: de Iveco S-eWay
Transcription: ʔiˈvɛkoː ʔɛsˈʔiːwɛɪ
RU: Iveco S-eWay
Example_NL: Iveco S-eWay BEV en H2-truck variant.
Example_RU: Iveco S-eWay — BEV и H2-truck варианты.
Category: hydrogen

NL: de Mack LR Electric
Transcription: mɛk ʔɛlʔɛr ʔiˈlɛktrɪk
RU: Mack LR Electric
Example_NL: Mack LR Electric BEV refuse-truck VS-markt.
Example_RU: Mack LR Electric BEV мусоровоз VS-рынок.
Category: hydrogen

NL: de Renault Trucks E-Tech
Transcription: rəˈnoː trʏks ʔiː tɛk
RU: Renault Trucks E-Tech
Example_NL: Renault Trucks E-Tech BEV en H2-varianten.
Example_RU: Renault Trucks E-Tech BEV и H2-варианты.
Category: hydrogen

NL: de Scania BEV truck
Transcription: ˈskaːnja beːʔiːfeː trʏk
RU: Scania BEV truck
Example_NL: Scania BEV-truck 450kWh of 624kWh batterij.
Example_RU: Scania BEV-truck 450кВт·ч или 624кВт·ч батарея.
Category: hydrogen

NL: de MAN eTGM
Transcription: mɑn ʔeːteːʔɛm
RU: MAN eTGM
Example_NL: MAN eTGM 26-ton BEV-truck voor stadsbevoorrading.
Example_RU: MAN eTGM 26-тонный BEV-truck для городской доставки.
Category: hydrogen

NL: de Ford F-Vision H2
Transcription: fɔrt ʔɛf ˈvɪʒən ɦɑːtʋeː
RU: Ford F-Vision H2
Example_NL: Ford F-Vision H2 concept-truck fuel-cell.
Example_RU: Ford F-Vision H2 концепт-truck fuel-cell.
Category: hydrogen

NL: de Cummins X15H
Transcription: ˈkʌmɪnz ʔɛks fɛiftin ɦɑː
RU: Cummins X15H
Example_NL: Cummins X15H waterstof-verbrandingsmotor voor trucks.
Example_RU: Cummins X15H водородный двигатель внутр. сгорания для грузовиков.
Category: hydrogen

NL: de waterstof-verbrandingsmotor
Transcription: ˈʋaːtərstɔf vərˈbrɑndɪŋsmoːtər
RU: водородный ДВС
Example_NL: Waterstof-verbrandingsmotor goedkoper alternatief voor fuel-cell.
Example_RU: Водородный ДВС — более дешёвая альтернатива топл. элементу.
Category: hydrogen

NL: de Toyota GR Corolla H2
Transcription: tɔˈjoʊta ɣeːʔɛr koˈrɔla ɦɑːtʋeː
RU: Toyota GR Corolla H2
Example_NL: Toyota GR Corolla H2 race-prototype waterstof-motor.
Example_RU: Toyota GR Corolla H2 гоночный прототип водородный мотор.
Category: hydrogen

NL: het lithiumcarbonaat
Transcription: ˈlitijʏmˌkɑrboːnaːt
RU: карбонат лития
Example_NL: Lithiumcarbonaat Li2CO3 grondstof voor LFP-kathode.
Example_RU: Карбонат лития Li2CO3 — сырьё для LFP-катода.
Category: raw_materials

NL: het lithiumhydroxide
Transcription: ˈlitijʏmˌɦidrɔksidə
RU: гидроксид лития
Example_NL: Lithiumhydroxide LiOH voor NMC-kathodes met hoog nikkel.
Example_RU: Гидроксид лития LiOH для NMC-катодов с высоким никелем.
Category: raw_materials

NL: het kobaltsulfaat
Transcription: ˈkoːbɑltsʏlˌfaːt
RU: сульфат кобальта
Example_NL: Kobaltsulfaat CoSO4 voor NMC-kathode-precursor.
Example_RU: Сульфат кобальта CoSO4 — прекурсор NMC-катода.
Category: raw_materials

NL: het nikkelsulfaat
Transcription: ˈnikəlsʏlˌfaːt
RU: сульфат никеля
Example_NL: Nikkelsulfaat NiSO4 hoofdbestanddeel batterijgraad nikkel.
Example_RU: Сульфат никеля NiSO4 — основа батарейного никеля.
Category: raw_materials

NL: de NCM-precursor
Transcription: ʔɛnseːʔɛm preˈkursɔr
RU: NCM-прекурсор
Example_NL: NCM-precursor co-precipitatie van Ni/Co/Mn-sulfaten.
Example_RU: NCM-прекурсор соосаждение Ni/Co/Mn-сульфатов.
Category: raw_materials

NL: het ijzerfosfaat
Transcription: ˈʔɛizərˌfɔsfaːt
RU: фосфат железа
Example_NL: IJzerfosfaat FePO4 voor LFP-kathode synthese.
Example_RU: Фосфат железа FePO4 для синтеза LFP-катода.
Category: raw_materials

NL: het mangaansulfaat
Transcription: mɑnˈxaːnsʏlˌfaːt
RU: сульфат марганца
Example_NL: Mangaansulfaat MnSO4 voor LMFP en NMC-precursor.
Example_RU: Сульфат марганца MnSO4 для LMFP и NMC-прекурсора.
Category: raw_materials

NL: de spodumeen erts
Transcription: spoːduˈmeːn ʔɛrts
RU: сподуменовая руда
Example_NL: Spodumeen erts hoofdbron van lithium uit pegmatieten.
Example_RU: Сподуменовая руда — главный источник лития из пегматитов.
Category: raw_materials

NL: de pekel-lithium
Transcription: ˈpeːkəl ˈlitijʏm
RU: литий из рассолов
Example_NL: Pekel-lithium uit zoutmeren in Chili Argentinië Bolivia.
Example_RU: Литий из рассолов в соляных озёрах Чили Аргентина Боливия.
Category: raw_materials

NL: de DLE-technologie
Transcription: deːʔɛlʔeː tɛxnoːloːˈɣi
RU: DLE-технология
Example_NL: DLE Direct Lithium Extraction sneller dan verdamping.
Example_RU: DLE Direct Lithium Extraction быстрее испарения.
Category: raw_materials

NL: de Standard Lithium DLE
Transcription: ˈstɛndərd ˈlɪθijəm deːʔɛlʔeː
RU: Standard Lithium DLE
Example_NL: Standard Lithium LiSTR DLE-pilot in Arkansas.
Example_RU: Standard Lithium LiSTR DLE-пилот Арканзас.
Category: raw_materials

NL: de Lake Resources
Transcription: leːk riˈzɔrsiz
RU: Lake Resources
Example_NL: Lake Resources Kachi DLE-project Argentinië.
Example_RU: Lake Resources Kachi DLE-проект Аргентина.
Category: raw_materials

NL: de Allkem-Arcadium
Transcription: ˈɔːlkɛm ʔɑrˈkeːdijʏm
RU: Allkem-Arcadium
Example_NL: Allkem-Livent fusie tot Arcadium grootste lithium-producer.
Example_RU: Allkem-Livent слияние в Arcadium — крупнейший lithium-producer.
Category: raw_materials

NL: de Tianqi Lithium
Transcription: ˈtjɛnki ˈlɪθijəm
RU: Tianqi Lithium
Example_NL: Tianqi Lithium Chinese major met Greenbushes-aandeel.
Example_RU: Tianqi Lithium китайский major с долей в Greenbushes.
Category: raw_materials

NL: de Pilbara Minerals
Transcription: ˈpilbara ˈmɪnərəls
RU: Pilbara Minerals
Example_NL: Pilbara Minerals Pilgangoora spodumeen Australië.
Example_RU: Pilbara Minerals Pilgangoora сподумен Австралия.
Category: raw_materials

NL: de Greenbushes mijn
Transcription: ˈxruːnbʏʃəs mɛin
RU: шахта Greenbushes
Example_NL: Greenbushes spodumeen-mijn grootste van wereld Australië.
Example_RU: Greenbushes сподуменовая шахта крупнейшая в мире Австралия.
Category: raw_materials

NL: de Glencore Mutanda
Transcription: ˈɣlɛnkɔr muˈtɑnda
RU: Glencore Mutanda
Example_NL: Glencore Mutanda kobalt-mijn DRC heropend 2022.
Example_RU: Glencore Mutanda кобальтовая шахта DRC открыта в 2022.
Category: raw_materials

NL: de Kamoto mijn
Transcription: kaˈmɔtoː mɛin
RU: шахта Kamoto
Example_NL: Kamoto kobalt-koper-mijn van Glencore in DRC.
Example_RU: Kamoto кобальт-медная шахта Glencore в DRC.
Category: raw_materials

NL: de Tenke Fungurume
Transcription: ˈtɛŋke fʏnɣyˈryme
RU: Tenke Fungurume
Example_NL: Tenke Fungurume CMOC China-eigendom DRC kobalt-mega.
Example_RU: Tenke Fungurume CMOC китайская собственность DRC кобальт-мега.
Category: raw_materials

NL: de KFM Kisanfu
Transcription: kaːʔɛfʔɛm kiˈsɑnfu
RU: KFM Kisanfu
Example_NL: KFM Kisanfu CMOC nieuwe kobalt-mijn DRC operational 2023.
Example_RU: KFM Kisanfu CMOC новая кобальт-шахта DRC в работе с 2023.
Category: raw_materials

NL: de Sherritt International
Transcription: ˈʃɛrit ʔɪntərˈnɛʃənəl
RU: Sherritt International
Example_NL: Sherritt Canadese nikkel-kobalt Moa-mijn Cuba.
Example_RU: Sherritt канадский никель-кобальт шахта Moa Куба.
Category: raw_materials

NL: de Nornickel Russia
Transcription: nɔrˈnikəl ˈrʌʃə
RU: Nornickel Россия
Example_NL: Nornickel Russisch grootste nikkel-palladium producent.
Example_RU: Nornickel — российский крупнейший никель-палладий производитель.
Category: raw_materials

NL: de Vale Indonesia
Transcription: ˈvɑːle ʔɪndoːˈneːzja
RU: Vale Indonesia
Example_NL: Vale Indonesia Sorowako nikkel-lateriet voor batterijgraad.
Example_RU: Vale Indonesia Sorowako никель-латерит для batterijgraad.
Category: raw_materials

NL: de Sumitomo Pomalaa
Transcription: suˌmiˈtoːmoː poːˈmalaː
RU: Sumitomo Pomalaa
Example_NL: Sumitomo Pomalaa Indonesia HPAL-fabriek nikkel.
Example_RU: Sumitomo Pomalaa Indonesia HPAL-завод никель.
Category: raw_materials

NL: de Tsingshan IMIP
Transcription: ˈtsɪŋʃan ʔaɪʔɛmʔaɪpiː
RU: Tsingshan IMIP
Example_NL: Tsingshan IMIP Indonesia Morowali Industrial Park nikkel-cluster.
Example_RU: Tsingshan IMIP Indonesia Morowali Industrial Park никель-кластер.
Category: raw_materials

NL: de battery passport EU
Transcription: ˈbɛtəri ˈpɑspɔrt ʔiːjuː
RU: battery passport ЕС
Example_NL: Battery passport EU 2027 verplicht voor cellen >2kWh.
Example_RU: Battery passport ЕС 2027 обязателен для ячеек >2кВт·ч.
Category: regulation

NL: de EU Battery Regulation
Transcription: ʔiːjuː ˈbɛtəri rɛɣyˈlaːsi
RU: EU Battery Regulation
Example_NL: EU Battery Regulation 2023/1542 vervangt 2006-richtlijn.
Example_RU: EU Battery Regulation 2023/1542 заменяет 2006-директиву.
Category: regulation

NL: de carbon footprint declaratie
Transcription: ˈkɑrbən ˈfʊtprɪnt deːklaːˈraːsi
RU: декларация углеродного следа
Example_NL: Carbon footprint declaratie verplicht voor BESS-cellen.
Example_RU: Декларация углеродного следа обязательна для BESS-ячеек.
Category: regulation

NL: de gerecycled content quota
Transcription: ɣəreˈsaɪkəld ˈkɔntɛnt ˈkʷoːta
RU: квота recycled content
Example_NL: Gerecycled content quota Li 6% Co 16% Pb 85% Ni 6% 2031.
Example_RU: Квота recycled content Li 6% Co 16% Pb 85% Ni 6% 2031.
Category: regulation

NL: de Extended Producer Responsibility
Transcription: ʔɛksˈtɛndɪd proːˈdjusər rɪspɔnsiˈbɪləti
RU: Extended Producer Responsibility (EPR)
Example_NL: EPR verplicht fabrikanten tot inzameling en recycling.
Example_RU: EPR обязывает производителей собирать и перерабатывать.
Category: regulation

NL: de batterijinzamelplicht
Transcription: bɑtəˈrɛiʔɪnˌzaːməlplɪxt
RU: обязанность сбора батарей
Example_NL: Batterijinzamelplicht 80% in 2030 voor LMT-batterijen.
Example_RU: Обязанность сбора батарей 80% в 2030 для LMT-батарей.
Category: regulation

NL: de Stibat NL inzameling
Transcription: ˈstibɑt ʔɛnʔɛl ˈʔɪnzaːməlɪŋ
RU: Stibat NL сбор
Example_NL: Stibat Stichting Batterijen NL inzamelorganisatie.
Example_RU: Stibat Stichting Batterijen NL — организация сбора.
Category: regulation

NL: de Auto Recycling Nederland
Transcription: ˈʔoːtoː riˈsaɪklɪŋ ˈneːdərlɑnt
RU: Auto Recycling Nederland
Example_NL: Auto Recycling Nederland ARN inzamelt EV-batterijen.
Example_RU: Auto Recycling Nederland ARN собирает EV-батареи.
Category: regulation

NL: het commissioning protocol
Transcription: kɔˈmɪʃənɪŋ proːtoːˈkɔl
RU: протокол ввода в эксплуатацию
Example_NL: Commissioning protocol BESS test cel-spanning en isolatie.
Example_RU: Протокол ввода BESS — проверка напряжения ячейки и изоляции.
Category: ops

NL: de iso-test 1000V DC
Transcription: ˈʔiːzoː tɛst ˈdaʊzənt vɔlt deːseː
RU: iso-test 1000В DC
Example_NL: Iso-test 1000V DC voor BESS-isolatie tussen ± en aarde.
Example_RU: Iso-test 1000В DC для BESS-изоляции между ± и землёй.
Category: ops

NL: de hi-pot test
Transcription: ɦaɪ pɔt tɛst
RU: hi-pot тест
Example_NL: Hi-pot test diëlektrische sterkte AC 2500V tussen circuits.
Example_RU: Hi-pot тест — диэл. прочность AC 2500В между цепями.
Category: ops

NL: de cel-capaciteit test
Transcription: sɛl kaːpaːsiˈtɛit tɛst
RU: тест ёмкости ячейки
Example_NL: Cel-capaciteit test 0.5C discharge-cycle voor 25°C.
Example_RU: Тест ёмкости ячейки 0.5C разряд-цикл при 25°C.
Category: ops

NL: de cyclus-test BESS
Transcription: ˈsiklʏs tɛst beːʔɛsʔɛs
RU: цикл-тест BESS
Example_NL: Cyclus-test BESS round-trip efficiency >90% target.
Example_RU: Цикл-тест BESS round-trip efficiency >90% — цель.
Category: ops

NL: de round-trip efficiency
Transcription: raʊnd trɪp ɪˈfɪʃənsi
RU: round-trip эффективность
Example_NL: Round-trip efficiency BESS DC-DC ratio in/out 92-96%.
Example_RU: Round-trip эффективность BESS DC-DC отношение in/out 92-96%.
Category: ops

NL: de SOC-resolutie
Transcription: ʔɛsoːseː reːzoːˈlysi
RU: разрешение SOC
Example_NL: SOC-resolutie 0.5% nodig voor frequency-regulation BESS.
Example_RU: Разрешение SOC 0.5% нужно для frequency-regulation BESS.
Category: ops

NL: de self-consumption BESS
Transcription: sɛlf kənˈsʌmpʃən beːʔɛsʔɛs
RU: собственное потребление BESS
Example_NL: Self-consumption BESS auxiliary load 2-4% van capaciteit.
Example_RU: Собственное потребление BESS auxiliary load 2-4% ёмкости.
Category: ops

NL: de auxiliary-load HVAC
Transcription: ʔɔɡˈzɪljəri loʊd ɦaːfeːʔaːseː
RU: auxiliary load HVAC
Example_NL: Auxiliary-load HVAC dominante factor in BESS-zelfverbruik.
Example_RU: Auxiliary-load HVAC — главный фактор BESS-самопотребления.
Category: ops

NL: de cyclus-veroudering
Transcription: ˈsiklʏs fɛrˈʔaʊdərɪŋ
RU: цикловое старение
Example_NL: Cyclus-veroudering 1-2% capaciteitsverlies per 100 cycli LFP.
Example_RU: Цикловое старение 1-2% потери ёмкости на 100 циклов LFP.
Category: ops

NL: de kalender-veroudering
Transcription: kaːˈlɛndər fɛrˈʔaʊdərɪŋ
RU: календарное старение
Example_NL: Kalender-veroudering 1-3%/jaar bij 25°C 50% SoC.
Example_RU: Календарное старение 1-3%/год при 25°C 50% SoC.
Category: ops

NL: de end-of-life criterium
Transcription: ʔɛnd ʔɔf laɪf kriˈteːrijʏm
RU: критерий end-of-life
Example_NL: End-of-life criterium 70-80% van nominale capaciteit.
Example_RU: Критерий end-of-life — 70-80% номинальной ёмкости.
Category: ops

NL: de garantie BESS
Transcription: ɣaːˈrɑntsi beːʔɛsʔɛs
RU: гарантия BESS
Example_NL: Garantie BESS doorgaans 10 jaar of 6000 equivalent cycli.
Example_RU: Гарантия BESS обычно 10 лет или 6000 эквив. циклов.
Category: ops

NL: het augmentation-schema
Transcription: ʔɔɡmənˈteːʃən ˈsxeːma
RU: схема augmentation
Example_NL: Augmentation-schema voegt jaarlijks cellen toe om degradatie te compenseren.
Example_RU: Схема augmentation — ежегодно добавляются ячейки для компенсации деградации.
Category: ops

NL: de service-overeenkomst BESS
Transcription: ˈsɜːrvɪs ʔoːvərˈʔeːnkɔmst beːʔɛsʔɛs
RU: сервисный договор BESS
Example_NL: Service-overeenkomst BESS 10-20 jaar O&M en garantie.
Example_RU: Сервисный договор BESS 10-20 лет O&M и гарантия.
Category: ops

NL: de availability-garantie
Transcription: ʔəveɪləˈbɪləti ɣaːˈrɑntsi
RU: гарантия доступности
Example_NL: Availability-garantie 95-98% BESS-uptime voor frequency-markt.
Example_RU: Гарантия доступности 95-98% BESS-uptime для frequency-рынка.
Category: ops

NL: de DC-DC roundtrip
Transcription: deːseː deːseː raʊndˈtrɪp
RU: DC-DC roundtrip
Example_NL: DC-DC roundtrip exclusief PCS-verliezen voor BESS-meting.
Example_RU: DC-DC roundtrip без PCS-потерь для BESS-измерения.
Category: ops

NL: de AC-AC roundtrip
Transcription: ʔɑːseː ʔɑːseː raʊndˈtrɪp
RU: AC-AC roundtrip
Example_NL: AC-AC roundtrip totale efficiency inclusief transformator en HVAC.
Example_RU: AC-AC roundtrip — полная эффективность с трансф. и HVAC.
Category: ops

NL: de POI-meting
Transcription: peːʔoːʔiː ˈmeːtɪŋ
RU: измерение POI
Example_NL: POI Point of Interconnection meting voor commercie en SCADA.
Example_RU: Измерение POI Point of Interconnection — для коммерции и SCADA.
Category: ops

NL: het EMS-platform BESS
Transcription: ʔeːʔɛmʔɛs ˈplɛtfɔrm beːʔɛsʔɛs
RU: EMS-платформа BESS
Example_NL: EMS-platform BESS dispatch volgens markt-signaal.
Example_RU: EMS-платформа BESS — диспетчеризация по рыночному сигналу.
Category: ops

NL: het SCADA-systeem BESS
Transcription: ʔɛsˈkaːda sɪsˈteːm beːʔɛsʔɛs
RU: SCADA-система BESS
Example_NL: SCADA-systeem BESS bewaakt sub-second telemetrie.
Example_RU: SCADA-система BESS контролирует sub-second телеметрию.
Category: ops

NL: het Modbus TCP BESS
Transcription: ˈmɔdbʏs teːseːpeː beːʔɛsʔɛs
RU: Modbus TCP BESS
Example_NL: Modbus TCP BESS-protocol voor SCADA-koppeling.
Example_RU: Modbus TCP BESS-протокол для SCADA-связи.
Category: ops

NL: het IEC 61850 BESS
Transcription: ʔiːʔeːseː ʔeːnzɛsˈʔɑxttin ˈvɛiftɪx beːʔɛsʔɛs
RU: IEC 61850 BESS
Example_NL: IEC 61850 BESS-communicatie naar TSO via MMS.
Example_RU: IEC 61850 BESS-связь с TSO через MMS.
Category: ops

NL: het Sunspec Modbus BESS
Transcription: ˈsʌnspɛk ˈmɔdbʏs beːʔɛsʔɛs
RU: Sunspec Modbus BESS
Example_NL: Sunspec Modbus standaard voor PV en BESS communicatie.
Example_RU: Sunspec Modbus — стандарт для PV и BESS коммуникации.
Category: ops

NL: de DERMS-koppeling
Transcription: dɜːrms ˈkɔpəlɪŋ
RU: DERMS-связь
Example_NL: DERMS Distributed Energy Resource Management System integratie.
Example_RU: DERMS — Distributed Energy Resource Management System интеграция.
Category: ops

NL: het Geli platform
Transcription: ˈgeːli ˈplɛtfɔrm
RU: Geli платформа
Example_NL: Geli Growing Energy Labs energie-controle voor BESS+PV.
Example_RU: Geli Growing Energy Labs энерго-управление BESS+PV.
Category: ops

NL: de PJM Frequency Regulation
Transcription: piːʤeːʔɛm ˈfriːkʷənsi rɛɣyˈlaːsi
RU: PJM Frequency Regulation
Example_NL: PJM Frequency Regulation markt domineerde BESS-revenues 2018-2022.
Example_RU: PJM Frequency Regulation рынок доминировал BESS-revenues 2018-2022.
Category: markets

NL: de ERCOT-markt
Transcription: ˈɜːrkɔt mɑrkt
RU: рынок ERCOT
Example_NL: ERCOT Texas energy-only markt explosief BESS-groei 2023+.
Example_RU: ERCOT Texas energy-only рынок — взрывной BESS-рост 2023+.
Category: markets

NL: de CAISO-markt
Transcription: ˈkaɪsoː mɑrkt
RU: рынок CAISO
Example_NL: CAISO California ISO heeft grootste BESS-vloot in VS.
Example_RU: CAISO California ISO — крупнейший BESS-парк в США.
Category: markets

NL: de NEM Australia
Transcription: nɛm ʔɔˈstreːlja
RU: NEM Australia
Example_NL: NEM Australia National Electricity Market BESS-records.
Example_RU: NEM Australia National Electricity Market — BESS-рекорды.
Category: markets

NL: de Nordpool markt
Transcription: ˈnɔrtpul mɑrkt
RU: Nordpool рынок
Example_NL: Nordpool grootste day-ahead markt Noord-Europa.
Example_RU: Nordpool — крупнейший day-ahead рынок Сев. Европы.
Category: markets

NL: de EPEX Spot
Transcription: ʔɛpɛks spɔt
RU: EPEX Spot
Example_NL: EPEX Spot Centraal-Europese power exchange dag-vooruit.
Example_RU: EPEX Spot — центрально-европейская биржа дня-вперёд.
Category: markets

NL: de EXAA Oostenrijk
Transcription: ʔɛksaːʔaː ˈoːstənˌrɛik
RU: EXAA Австрия
Example_NL: EXAA Energy Exchange Austria day-ahead markt.
Example_RU: EXAA Energy Exchange Austria — рынок day-ahead.
Category: markets

NL: de OMIE Iberië
Transcription: ʔoːˈmiː ʔiˈbɛːri
RU: OMIE Иберия
Example_NL: OMIE Iberische markt Spanje en Portugal.
Example_RU: OMIE — иберийский рынок Испании и Португалии.
Category: markets

NL: de TGE Polen
Transcription: teːɣeːʔeː ˈpoːlən
RU: TGE Польша
Example_NL: TGE Towarowa Giełda Energii Poolse energiebeurs.
Example_RU: TGE Towarowa Giełda Energii — польская энергетическая биржа.
Category: markets

NL: de Nodal pricing
Transcription: ˈnoːdal ˈpraɪsɪŋ
RU: узловое ценообразование
Example_NL: Nodal pricing in ERCOT en PJM rekent congestie-prijs per node.
Example_RU: Узловое ценообразование в ERCOT и PJM — цена congestion на узел.
Category: markets

NL: het Moss Landing BESS
Transcription: mɔs ˈlɛndɪŋ beːʔɛsʔɛs
RU: Moss Landing BESS
Example_NL: Moss Landing Vistra/PG&E 1.6GWh grootste BESS-cluster VS.
Example_RU: Moss Landing Vistra/PG&E 1.6ГВт·ч — крупнейший BESS-кластер США.
Category: projects

NL: het Edwards Sanborn project
Transcription: ˈʔɛdwərds ˈsɛnbɔrn proːˈjɛkt
RU: проект Edwards Sanborn
Example_NL: Edwards Sanborn 875MW/3.3GWh Californië Mortenson.
Example_RU: Edwards Sanborn 875МВт/3.3ГВт·ч Калифорния Mortenson.
Category: projects

NL: het Crimson BESS
Transcription: ˈkrɪmsən beːʔɛsʔɛs
RU: Crimson BESS
Example_NL: Crimson Storage 350MW/1.4GWh Riverside County CA.
Example_RU: Crimson Storage 350МВт/1.4ГВт·ч Riverside County CA.
Category: projects

NL: het Gemini BESS Nevada
Transcription: ˈʤɛmɪnaɪ beːʔɛsʔɛs nəˈvada
RU: Gemini BESS Невада
Example_NL: Gemini Solar+Storage 690MW PV + 380MW/1.4GWh BESS.
Example_RU: Gemini Solar+Storage 690МВт PV + 380МВт/1.4ГВт·ч BESS.
Category: projects

NL: het Eland BESS
Transcription: ˈʔiːlənd beːʔɛsʔɛs
RU: Eland BESS
Example_NL: Eland Solar Storage 400MW PV+300MW/1.2GWh BESS CA.
Example_RU: Eland Solar Storage 400МВт PV+300МВт/1.2ГВт·ч BESS CA.
Category: projects

NL: het Hornsdale Power Reserve
Transcription: ˈɦɔrnzdeːl ˈpaʊər riˈzɜːrv
RU: Hornsdale Power Reserve
Example_NL: Hornsdale Power Reserve 150MW/194MWh Tesla Australië.
Example_RU: Hornsdale Power Reserve 150МВт/194МВт·ч Tesla Австралия.
Category: projects

NL: het Victoria Big Battery
Transcription: vɪkˈtɔːrja bɪɣ ˈbɛtəri
RU: Victoria Big Battery
Example_NL: Victoria Big Battery 300MW/450MWh Geelong Australië.
Example_RU: Victoria Big Battery 300МВт/450МВт·ч Geelong Австралия.
Category: projects

NL: het Wallerawang 9 BESS
Transcription: ʋɔləraːˈʋɑŋ neːɣən beːʔɛsʔɛs
RU: Wallerawang 9 BESS
Example_NL: Wallerawang 9 Greenspot 500MW/1000MWh NSW.
Example_RU: Wallerawang 9 Greenspot 500МВт/1000МВт·ч NSW.
Category: projects

NL: het Pillswood BESS UK
Transcription: ˈpɪlzʋʊd beːʔɛsʔɛs juːkeː
RU: Pillswood BESS UK
Example_NL: Pillswood Harmony Energy 98MW/196MWh Hull UK.
Example_RU: Pillswood Harmony Energy 98МВт/196МВт·ч Hull UK.
Category: projects

NL: het Minety BESS UK
Transcription: ˈmaɪnəti beːʔɛsʔɛs juːkeː
RU: Minety BESS UK
Example_NL: Minety BESS 150MW Penso Power UK eerste 1500V BESS.
Example_RU: Minety BESS 150МВт Penso Power UK — первый 1500В BESS.
Category: projects

NL: het Whitelee BESS
Transcription: ˈwaɪtliː beːʔɛsʔɛs
RU: Whitelee BESS
Example_NL: Whitelee BESS 50MW/50MWh ScottishPower naast wind-park.
Example_RU: Whitelee BESS 50МВт/50МВт·ч ScottishPower возле ветр-парка.
Category: projects

NL: het Cornwall Insight forecast
Transcription: ˈkɔrnwɔl ˈʔɪnsaɪt ˈfɔrkɑːst
RU: Cornwall Insight forecast
Example_NL: Cornwall Insight markt-forecasts voor UK BESS-revenues.
Example_RU: Cornwall Insight рыночные прогнозы UK BESS-revenues.
Category: markets

NL: het LCP Delta
Transcription: ʔɛlseːpeː ˈdɛlta
RU: LCP Delta
Example_NL: LCP Delta UK markt-consultancy voor energy storage.
Example_RU: LCP Delta UK маркет-консалтинг для energy storage.
Category: markets

NL: het BloombergNEF storage
Transcription: ˈbluːmbɜːrɣnɛf ˈstɔridʒ
RU: BloombergNEF storage
Example_NL: BloombergNEF wereldwijd BESS-marktdata en outlook.
Example_RU: BloombergNEF мировые BESS-маркет-данные и outlook.
Category: markets

NL: het S&P Global energy
Transcription: ʔɛsʔɛnpeː ˈxloːbəl ˈʔɛnərdʒi
RU: S&P Global energy
Example_NL: S&P Global Platts prijsdata voor power-storage commodities.
Example_RU: S&P Global Platts price-data для power-storage commodities.
Category: markets

NL: de Tesla VPP California
Transcription: ˈtɛsla veːpeːpeː kaːliˈfɔrnja
RU: Tesla VPP California
Example_NL: Tesla VPP California 5000+ Powerwall-huizen aggregeert PG&E.
Example_RU: Tesla VPP California 5000+ Powerwall-домов агрегирует PG&E.
Category: projects

NL: de Sonnen Community VPP
Transcription: ˈzɔnən kɔˈmjuniti veːpeːpeː
RU: Sonnen Community VPP
Example_NL: Sonnen Community virtuele krachtcentrale in DE.
Example_RU: Sonnen Community виртуальная электростанция в DE.
Category: projects

NL: de Next Kraftwerke VPP
Transcription: nɛkst ˈkrɑftvɛrkə veːpeːpeː
RU: Next Kraftwerke VPP
Example_NL: Next Kraftwerke 13000+ units virtuele krachtcentrale.
Example_RU: Next Kraftwerke 13000+ units виртуальная электростанция.
Category: projects

NL: de Powerly VPP NL
Transcription: ˈpaʊərli veːpeːpeː ʔɛnʔɛl
RU: Powerly VPP NL
Example_NL: Powerly NL VPP-platform voor BESS en gebouwen.
Example_RU: Powerly NL VPP-платформа для BESS и зданий.
Category: projects

NL: de Greenchoice flex
Transcription: ˈxruːntʃɔɪs flɛks
RU: Greenchoice flex
Example_NL: Greenchoice flex-contract dynamische prijzen voor klanten.
Example_RU: Greenchoice flex-контракт динамические цены для клиентов.
Category: projects

NL: de Tibber dynamische
Transcription: ˈtibər diˈnɑmisə
RU: Tibber динамический
Example_NL: Tibber dynamische uurprijzen voor PV en EV-laden.
Example_RU: Tibber динамические почасовые цены для PV и EV-зарядки.
Category: projects

NL: de Frank Energie
Transcription: frɑŋk ʔeːˈnɛrxi
RU: Frank Energie
Example_NL: Frank Energie dynamische tarieven voor BESS-arbitrage NL.
Example_RU: Frank Energie динамические тарифы для BESS-арбитража NL.
Category: projects

NL: de Vandebron flex
Transcription: vɑndəˈbrɔn flɛks
RU: Vandebron flex
Example_NL: Vandebron flex-contract met directe producent-koppeling.
Example_RU: Vandebron flex-контракт с прямой связью с производителем.
Category: projects

NL: de Powerpeers
Transcription: ˈpaʊərpɪərs
RU: Powerpeers
Example_NL: Powerpeers peer-to-peer energie-platform overgenomen door Vattenfall.
Example_RU: Powerpeers peer-to-peer энерго-платформа куплена Vattenfall.
Category: projects

NL: de Polarstern community
Transcription: ˈpoːlɑrʃtɛrn kɔˈmjuniti
RU: Polarstern community
Example_NL: Polarstern Duitse community-energieleverancier.
Example_RU: Polarstern немецкий community-энергопоставщик.
Category: projects

NL: de Octopus Energy Kraken
Transcription: ˈʔɔktoːpʏs ˈʔɛnərdʒi ˈkraːkən
RU: Octopus Energy Kraken
Example_NL: Octopus Energy Kraken platform voor flexibele markt-deelname.
Example_RU: Octopus Energy Kraken платформа для гибкого участия на рынке.
Category: projects

NL: de Bulb Energy
Transcription: bʌlb ˈʔɛnərdʒi
RU: Bulb Energy
Example_NL: Bulb Energy UK retailer overgenomen door Octopus 2022.
Example_RU: Bulb Energy UK retailer куплен Octopus в 2022.
Category: projects

NL: de Ovo Energy UK
Transcription: ˈʔoːvoː ˈʔɛnərdʒi juːkeː
RU: Ovo Energy UK
Example_NL: Ovo Energy UK retailer met BESS-pilot voor flexibiliteit.
Example_RU: Ovo Energy UK retailer с BESS-пилотом для гибкости.
Category: projects

NL: de Centrica Flexpond
Transcription: ˈsɛntrɪka ˈflɛkspɔnt
RU: Centrica Flexpond
Example_NL: Centrica Flexpond DSR-platform voor C&I-flexibiliteit.
Example_RU: Centrica Flexpond DSR-платформа для C&I-гибкости.
Category: projects

NL: de Powerex Hawaii
Transcription: ˈpaʊərɛks ɦaˈʋaɪi
RU: Powerex Hawaii
Example_NL: Powerex Hawaii VPP-pilot voor eilandige opslag.
Example_RU: Powerex Hawaii VPP-пилот для островного хранения.
Category: projects

NL: de Iberdrola BESS Cordoba
Transcription: ʔiːbɛrˈdroːla beːʔɛsʔɛs ˈkɔrdoːba
RU: Iberdrola BESS Cordoba
Example_NL: Iberdrola BESS Andalucía pilot 50MW Spanje.
Example_RU: Iberdrola BESS Andalucía пилот 50МВт Испания.
Category: projects

NL: de Endesa BESS Mallorca
Transcription: ʔɛnˈdeːsa beːʔɛsʔɛs maˈʎɔrka
RU: Endesa BESS Mallorca
Example_NL: Endesa Carbon-zero Mallorca BESS-cluster.
Example_RU: Endesa Carbon-zero Mallorca BESS-кластер.
Category: projects

NL: de Enel X BESS
Transcription: ʔeˈnɛl ʔɛks beːʔɛsʔɛs
RU: Enel X BESS
Example_NL: Enel X BESS-aggregator Italië en wereldwijd.
Example_RU: Enel X BESS-агрегатор Италия и мир.
Category: projects

NL: de RWE BESS Lingen
Transcription: ʔɛrveːʔeː beːʔɛsʔɛs ˈlɪŋən
RU: RWE BESS Lingen
Example_NL: RWE BESS Lingen 220MW co-located met PV en wind.
Example_RU: RWE BESS Lingen 220МВт совмещён с PV и ветром.
Category: projects

NL: de RWE BESS Werne
Transcription: ʔɛrveːʔeː beːʔɛsʔɛs ˈʋɛrne
RU: RWE BESS Werne
Example_NL: RWE Werne 220MW grid-connected BESS Duitsland.
Example_RU: RWE Werne 220МВт grid-connected BESS Германия.
Category: projects

NL: de E.ON BESS Schleswig
Transcription: ʔeːʔɔn beːʔɛsʔɛs ˈʃleːsvɪx
RU: E.ON BESS Schleswig
Example_NL: E.ON BESS Schleswig-Holstein voor wind-balansering.
Example_RU: E.ON BESS Schleswig-Holstein — для ветр-балансировки.
Category: projects

NL: de Vattenfall BESS
Transcription: ˈfɑtənˌfɑl beːʔɛsʔɛs
RU: Vattenfall BESS
Example_NL: Vattenfall BESS-portfolio in Zweden Duitsland en NL.
Example_RU: Vattenfall BESS-портфель в Швеции Германии и NL.
Category: projects

NL: de Eneco BESS Lochem
Transcription: ʔeːˈnɛkoː beːʔɛsʔɛs ˈlɔxɛm
RU: Eneco BESS Lochem
Example_NL: Eneco Lochem 10MW/14MWh BESS-pilot NL.
Example_RU: Eneco Lochem 10МВт/14МВт·ч BESS-пилот NL.
Category: projects

NL: de Eneco Tholen
Transcription: ʔeːˈnɛkoː ˈtoːlən
RU: Eneco Tholen
Example_NL: Eneco Tholen BESS gekoppeld aan wind-park Krammer.
Example_RU: Eneco Tholen BESS связан с ветр-парком Krammer.
Category: projects

NL: de Engie BESS Amsterdam
Transcription: ʔɑnˈʒi beːʔɛsʔɛs ʔɑmstərˈdɑm
RU: Engie BESS Amsterdam
Example_NL: Engie BESS Amsterdam 12MW pilot voor stedelijke flex.
Example_RU: Engie BESS Amsterdam 12МВт пилот городской флекс.
Category: projects

NL: de Engie Maranhão
Transcription: ʔɑnˈʒi maraɲˈɛw
RU: Engie Maranhão
Example_NL: Engie BESS Maranhão Brazilië 60MW grid-services.
Example_RU: Engie BESS Maranhão Бразилия 60МВт grid-services.
Category: projects

NL: de EDF Renewables BESS
Transcription: ʔeːdeːʔɛf rəˈnuːəbəlz beːʔɛsʔɛs
RU: EDF Renewables BESS
Example_NL: EDF Renewables BESS-portfolio in VS en Europa.
Example_RU: EDF Renewables BESS-портфель в США и Европе.
Category: projects

NL: de TotalEnergies BESS
Transcription: ˈtoːtaːl ˈʔɛnərdʒiz beːʔɛsʔɛs
RU: TotalEnergies BESS
Example_NL: TotalEnergies BESS portfolio Saft uitbreiding wereldwijd.
Example_RU: TotalEnergies BESS — расширение Saft портфеля по миру.
Category: projects

NL: de Equinor Tesla deal
Transcription: ʔeːkiˈnɔr ˈtɛsla deːl
RU: Equinor Tesla deal
Example_NL: Equinor 1GWh Megapack-deal voor UK BESS.
Example_RU: Equinor 1ГВт·ч Megapack-сделка для UK BESS.
Category: projects

NL: de Orsted BESS Hornsea
Transcription: ˈʔɔrstɛd beːʔɛsʔɛs ˈɦɔrnsɪ
RU: Orsted BESS Hornsea
Example_NL: Orsted Hornsea BESS 700MWh gekoppeld aan offshore-wind.
Example_RU: Orsted Hornsea BESS 700МВт·ч связан с offshore-ветром.
Category: projects

NL: de Siemens Energy BESS
Transcription: ˈzimɛns ˈʔɛnərdʒi beːʔɛsʔɛs
RU: Siemens Energy BESS
Example_NL: Siemens Energy BlueVault BESS-platform.
Example_RU: Siemens Energy BlueVault BESS-платформа.
Category: products

NL: de Sustainable Power Group
Transcription: səˈsteɪnəbəl ˈpaʊər ɣrup
RU: Sustainable Power Group
Example_NL: Sustainable Power Group SPG BESS-ontwikkelaar UK.
Example_RU: Sustainable Power Group SPG BESS-разработчик UK.
Category: companies

NL: de Zenobē Energy
Transcription: zɛnoːˈbɛː ˈʔɛnərdʒi
RU: Zenobē Energy
Example_NL: Zenobē Energy UK BESS owner-operator en e-bus charging.
Example_RU: Zenobē Energy UK BESS owner-operator и e-bus charging.
Category: companies

NL: de Gore Street Capital
Transcription: ɣɔr strit ˈkɛpɪtɔl
RU: Gore Street Capital
Example_NL: Gore Street Energy Storage Fund UK listed BESS-fonds.
Example_RU: Gore Street Energy Storage Fund UK listed BESS-фонд.
Category: companies

NL: de Gresham House Energy
Transcription: ˈɣrɛʃəm ɦaʊs ˈʔɛnərdʒi
RU: Gresham House Energy
Example_NL: Gresham House Energy Storage Fund UK listed.
Category: companies

NL: de Harmony Energy Income
Transcription: ˈɦɑrmoːni ˈʔɛnərdʒi ˈʔɪnkʌm
RU: Harmony Energy Income
Example_NL: Harmony Energy Income Trust UK listed BESS-fonds.
Example_RU: Harmony Energy Income Trust UK listed BESS-фонд.
Category: companies

NL: de Foresight Solar Fund
Transcription: ˈfɔrsaɪt ˈsoːlər fʌnd
RU: Foresight Solar Fund
Example_NL: Foresight Solar Fund met BESS-uitbreiding UK.
Example_RU: Foresight Solar Fund с BESS-расширением UK.
Category: companies

NL: de Nesscom Power Group
Transcription: ˈnɛskɔm ˈpaʊər ɣrup
RU: Nesscom Power Group
Example_NL: Nesscom Power BESS-ontwikkelaar US Midwest.
Example_RU: Nesscom Power BESS-разработчик US Midwest.
Category: companies

NL: de Convergent Energy
Transcription: kənˈvɜːrʤənt ˈʔɛnərdʒi
RU: Convergent Energy
Example_NL: Convergent Energy + Power BESS-fonds USA en Canada.
Example_RU: Convergent Energy + Power BESS-фонд USA и Canada.
Category: companies

NL: de Esrcubed BESS
Transcription: ʔɛsˈkjuːbd beːʔɛsʔɛs
RU: Esrcubed BESS
Example_NL: ES Cubed Operating LLC voor utility BESS-O&M.
Example_RU: ES Cubed Operating LLC — для utility BESS-O&M.
Category: companies

NL: de FlexGen Power Systems
Transcription: flɛksʤɛn ˈpaʊər ˈsɪstəmz
RU: FlexGen Power Systems
Example_NL: FlexGen Power Systems BESS-integrator USA.
Example_RU: FlexGen Power Systems BESS-интегратор USA.
Category: companies

NL: de Strata Clean Energy
Transcription: ˈstrɑta klin ˈʔɛnərdʒi
RU: Strata Clean Energy
Example_NL: Strata Clean Energy USA BESS-portfolio.
Example_RU: Strata Clean Energy USA BESS-портфель.
Category: companies

NL: de Engie Storage Services
Transcription: ʔɑnˈʒi ˈstɔridʒ ˈsɜːrvɪsɪz
RU: Engie Storage Services
Example_NL: Engie Storage Services Green Charge legacy USA.
Category: companies

NL: de Stem Inc
Transcription: stɛm ʔɪŋk
RU: Stem Inc
Example_NL: Stem Inc AI-driven BESS-aggregator publiek genoteerd.
Example_RU: Stem Inc AI-driven BESS-агрегатор публично котируется.
Category: companies

NL: de Esprit Energy
Transcription: ʔɛsˈprit ˈʔɛnərdʒi
RU: Esprit Energy
Example_NL: Esprit Energy BESS-ontwikkelaar voor C&I.
Example_RU: Esprit Energy — BESS-разработчик для C&I.
Category: companies

NL: de NHOA Group
Transcription: ʔɛnhɑːʔoːʔaː ɣrup
RU: NHOA Group
Example_NL: NHOA Engie EPS BESS-EPC en EV-charging.
Example_RU: NHOA Engie EPS — BESS-EPC и EV-charging.
Category: companies

NL: de Mortenson EPC
Transcription: ˈmɔrtənsən ʔeːpeːseː
RU: Mortenson EPC
Example_NL: Mortenson Construction EPC voor utility BESS USA.
Example_RU: Mortenson Construction EPC для utility BESS USA.
Category: companies

NL: de Burns McDonnell
Transcription: bɜːrnz məkˈdɔnəl
RU: Burns McDonnell
Example_NL: Burns McDonnell EPC voor utility-BESS en transmissie.
Example_RU: Burns McDonnell EPC — для utility-BESS и transmission.
Category: companies

NL: de DEPCOM Power
Transcription: ˈdɛpkɔm ˈpaʊər
RU: DEPCOM Power
Example_NL: DEPCOM Power Koch Engineered Solutions EPC.
Category: companies

NL: de Black & Veatch
Transcription: blɛk ʔɛnt ˈviːʧ
RU: Black & Veatch
Example_NL: Black & Veatch EPC engineering wereldwijd BESS.
Example_RU: Black & Veatch EPC engineering мировой BESS.
Category: companies

NL: de Worley Group
Transcription: ˈwɜːrli ɣrup
RU: Worley Group
Example_NL: Worley EPC voor energie-transitie en BESS.
Example_RU: Worley EPC для энерго-перехода и BESS.
Category: companies

NL: de Sargent & Lundy
Transcription: ˈsɑrʤənt ʔɛnt ˈlʌndi
RU: Sargent & Lundy
Example_NL: Sargent & Lundy engineering voor utility BESS.
Example_RU: Sargent & Lundy engineering для utility BESS.
Category: companies

NL: de cathode active material
Transcription: kaˈtoːdə ˈʔɛktif maːtəˈrjɑl
RU: активный материал катода (CAM)
Example_NL: Cathode active material 30-40% van celkost.
Example_RU: Активный материал катода — 30-40% стоимости ячейки.
Category: manufacturing

NL: de anode active material
Transcription: ʔaˈnoːdə ˈʔɛktif maːtəˈrjɑl
RU: активный материал анода (AAM)
Example_NL: Anode active material grafiet natuurlijk of synthetisch.
Example_RU: Активный материал анода — графит природный или синтетический.
Category: manufacturing

NL: de SC-graphite
Transcription: ʔɛsseː ˈxraːfit
RU: сферический графит (SC)
Example_NL: SC-graphite gerond grafiet voor anode betere pakking.
Example_RU: Сферический графит SC для анода — лучшая упаковка.
Category: manufacturing

NL: de natuurlijk grafiet
Transcription: naˈtyːrlik ˈxraːfit
RU: природный графит
Example_NL: Natuurlijk grafiet uit mijnen China en Madagaskar.
Example_RU: Природный графит из шахт Китая и Мадагаскара.
Category: raw_materials

NL: de synthetisch grafiet
Transcription: sɪnˈteːtis ˈxraːfit
RU: синтетический графит
Example_NL: Synthetisch grafiet uit petroleum-cokes meer kost.
Example_RU: Синтетический графит из нефтекокса дороже.
Category: raw_materials

NL: de Syrah Resources
Transcription: ˈsiːra riˈzɔrsiz
RU: Syrah Resources
Example_NL: Syrah Resources Balama natuurlijk grafiet Mozambique.
Example_RU: Syrah Resources Balama природный графит Мозамбик.
Category: raw_materials

NL: de Nouveau Monde Graphite
Transcription: nuˈvoː mɔnd ˈxraːfit
RU: Nouveau Monde Graphite
Example_NL: Nouveau Monde Graphite Canada Matawinie-mijn.
Example_RU: Nouveau Monde Graphite Canada шахта Matawinie.
Category: raw_materials

NL: de Talga Resources
Transcription: ˈtɑlɣa riˈzɔrsiz
RU: Talga Resources
Example_NL: Talga Resources Vittangi Zweden grafiet voor EU.
Example_RU: Talga Resources Vittangi Швеция графит для ЕС.
Category: raw_materials

NL: de Sicona silicon-anode
Transcription: siˈkoːna ˈsɪlikɔn ʔaˈnoːdə
RU: Sicona кремниевый анод
Example_NL: Sicona Battery Technologies Australië silicon-anode.
Example_RU: Sicona Battery Technologies Австралия — silicon-анод.
Category: raw_materials

NL: de Group14 Technologies
Transcription: ɣrup virtin tɛkˈnɔləʤiz
RU: Group14 Technologies
Example_NL: Group14 SCC55 silicon-anode-materiaal USA.
Example_RU: Group14 SCC55 silicon-anode-материал USA.
Category: raw_materials

NL: de Nexeon silicon
Transcription: ˈnɛksjɔn ˈsɪlikɔn
RU: Nexeon silicon
Example_NL: Nexeon UK silicon-anode-additief voor LiB.
Example_RU: Nexeon UK silicon-anode-добавка для LiB.
Category: raw_materials

NL: de Amprius high-silicon
Transcription: ʔɑmˈpriʏs ɦaɪ ˈsɪlikɔn
RU: Amprius high-silicon
Example_NL: Amprius SiCore 100% silicon-anode 500Wh/kg cellen.
Example_RU: Amprius SiCore 100% silicon-anode 500Вт·ч/кг ячейки.
Category: raw_materials

NL: de Enovix BrakeFlow
Transcription: ʔeːˈnoːviks ˈbreːkfloː
RU: Enovix BrakeFlow
Example_NL: Enovix BrakeFlow 100% silicon-anode in 3D-architectuur.
Example_RU: Enovix BrakeFlow 100% silicon-anode в 3D-архитектуре.
Category: raw_materials

NL: de Northvolt silicon
Transcription: ˈnɔrθvɔlt ˈsɪlikɔn
RU: Northvolt silicon
Example_NL: Northvolt silicon-anode R&D met Stora Enso.
Example_RU: Northvolt silicon-anode R&D с Stora Enso.
Category: raw_materials

NL: de wood-derived hard-carbon
Transcription: wʊd dɪˈraɪvd ɦɑrt ˈkɑrbɔn
RU: wood-derived hard-carbon
Example_NL: Stora Enso Lignode wood-derived hard-carbon voor Na-ion.
Example_RU: Stora Enso Lignode wood-derived hard-carbon для Na-ion.
Category: raw_materials

NL: de Faradion patent
Transcription: ˈfɑːraːdjɔn paːˈtɛnt
RU: Faradion патент
Example_NL: Faradion patent op P2-structuur Na-ion kathodes.
Example_RU: Faradion патент на P2-структуру Na-ion катодов.
Category: raw_materials

NL: de Prussian-blue analoog
Transcription: ˈprʌʃən blu ʔanaːˈloːɣ
RU: Prussian-blue аналог
Example_NL: Prussian-blue analoog kathode-materiaal voor natrium-ion.
Example_RU: Prussian-blue аналог — катод-материал для натрий-иона.
Category: raw_materials

NL: de Tiamat batterij
Transcription: tiˈaːmɑt bɑtəˈrɛi
RU: Tiamat батарея
Example_NL: Tiamat Frans natrium-ion start-up commerciële cellen.
Example_RU: Tiamat французский натрий-ион стартап — коммерч. ячейки.
Category: raw_materials

NL: de Altris Sweden
Transcription: ˈʔɑltris ˈswiːdən
RU: Altris Швеция
Example_NL: Altris Zweedse Prussian-white katode voor Na-ion.
Example_RU: Altris шведский Prussian-white катод для Na-ion.
Category: raw_materials

NL: de Peak Energy USA
Transcription: pik ˈʔɛnərdʒi juːʔɛsʔaː
RU: Peak Energy USA
Example_NL: Peak Energy USA Na-ion BESS-startup.
Example_RU: Peak Energy USA — Na-ion BESS-стартап.
Category: raw_materials

NL: de Innolith elektrolyt
Transcription: ˈʔɪnoːlit ʔeːlɛkˈtroːlit
RU: Innolith электролит
Example_NL: Innolith anorganische SO2-elektrolyt voor brandveilige cellen.
Example_RU: Innolith неорганический SO2-электролит для пожаробезопасных ячеек.
Category: chemistry

NL: de QuantumScape
Transcription: ˈkʷɑntəmskeɪp
RU: QuantumScape
Example_NL: QuantumScape vaste-stof keramische separator-technologie.
Example_RU: QuantumScape — твёрдотельная керамическая separator-технология.
Category: chemistry

NL: de Solid Power
Transcription: ˈsɔlɪd ˈpaʊər
RU: Solid Power
Example_NL: Solid Power sulfide-elektrolyt vaste-stof cellen voor BMW Ford.
Example_RU: Solid Power сульфидный электролит твёрдотельные ячейки BMW Ford.
Category: chemistry

NL: de ProLogium Taiwan
Transcription: ˌproːˈloːʤijʏm ˈtaɪwaːn
RU: ProLogium Тайвань
Example_NL: ProLogium oxide-electrolyt vaste-stof cellen Taiwan.
Example_RU: ProLogium оксидный электролит твёрдотельные ячейки Тайвань.
Category: chemistry

NL: de Ionic Materials
Transcription: ʔaɪˈʔɔnɪk məˈtɪriəls
RU: Ionic Materials
Example_NL: Ionic Materials polymer vaste-stof elektrolyt R&D.
Example_RU: Ionic Materials полимерный твёрдотельный электролит R&D.
Category: chemistry

NL: de Factorial Energy
Transcription: fɛkˈtɔːriəl ˈʔɛnərdʒi
RU: Factorial Energy
Example_NL: Factorial Energy FEST vaste-stof-elektrolyt voor Mercedes.
Example_RU: Factorial Energy FEST твёрдотельный электролит для Mercedes.
Category: chemistry

NL: de SES AI Corp
Transcription: ʔɛsʔiːʔɛs ʔeːʔaɪ kɔrp
RU: SES AI Corp
Example_NL: SES AI Corp hybride-Li-metal vaste-stof voor automotive.
Example_RU: SES AI Corp гибрид-Li-metal твёрдотельный для авто.
Category: chemistry

NL: de Sion Power
Transcription: ˈsaɪɔn ˈpaʊər
RU: Sion Power
Example_NL: Sion Power Licerion Li-metaal anode hoge dichtheid.
Example_RU: Sion Power Licerion Li-metal анод высокая плотность.
Category: chemistry

NL: de Coreshell-coating
Transcription: ˈkɔrˌʃɛl ˈkoːtɪŋ
RU: Coreshell-покрытие
Example_NL: Coreshell silicon-anode-coating voor commerciële cellen.
Example_RU: Coreshell silicon-anode-покрытие для коммерч. ячеек.
Category: chemistry

NL: de Lyten 3D-graphene
Transcription: ˈlaɪtən drɪːdeː ˈxrɑfin
RU: Lyten 3D-graphene
Example_NL: Lyten 3D-graphene Li-sulfur batterijen Si Valley.
Example_RU: Lyten 3D-graphene Li-sulfur батареи Si Valley.
Category: chemistry

NL: de Li-Sulfur batterij
Transcription: liː ˈsʏlfʏr bɑtəˈrɛi
RU: Li-Sulfur батарея
Example_NL: Li-Sulfur batterij hoge energiedichtheid maar korte cyclus.
Example_RU: Li-Sulfur батарея — высокая плотность но короткий цикл.
Category: chemistry

NL: de OXIS Energy
Transcription: ˈʔɔksis ˈʔɛnərdʒi
RU: OXIS Energy
Example_NL: OXIS Energy UK Li-S pionier failliet in 2021.
Example_RU: OXIS Energy UK Li-S пионер банкрот в 2021.
Category: chemistry

NL: de Theion Germany
Transcription: ˈteːjɔn ˈʤɜːrməni
RU: Theion Germany
Example_NL: Theion Germany Li-S crystalline-sulfur kathode.
Example_RU: Theion Germany Li-S crystalline-sulfur катод.
Category: chemistry

NL: de Stellantis-Factorial deal
Transcription: stɛlɑnˈtis fɛkˈtɔːriəl deːl
RU: Stellantis-Factorial deal
Example_NL: Stellantis-Factorial vaste-stof deal voor Ramcharger 2026.
Example_RU: Stellantis-Factorial твёрдотельная сделка для Ramcharger 2026.
Category: automotive

NL: de Mercedes-Sila deal
Transcription: mɛrˈseːdəs ˈsɪla deːl
RU: Mercedes-Sila deal
Example_NL: Mercedes-Sila silicon-anode in EQG vanaf 2025.
Example_RU: Mercedes-Sila silicon-anode в EQG с 2025.
Category: automotive

NL: de BMW-Solid Power
Transcription: beːʔɛmˈveː ˈsɔlɪd ˈpaʊər
RU: BMW-Solid Power
Example_NL: BMW Solid Power deal voor vaste-stof prototypen 2024.
Example_RU: BMW Solid Power сделка для твёрдотельных прототипов 2024.
Category: automotive

NL: de VW-QuantumScape
Transcription: ˈveːweː ˈkʷɑntəmskeɪp
RU: VW-QuantumScape
Example_NL: VW QuantumScape investering voor vaste-stof in ID.serie.
Example_RU: VW QuantumScape инвестиция для твёрдотельных в ID.серии.
Category: automotive

NL: de Toyota vaste-stof
Transcription: tɔˈjoʊta ˈvɑstə stɔf
RU: Toyota твёрдотельная
Example_NL: Toyota vaste-stof batterij 2027 in Lexus en BEV.
Example_RU: Toyota твёрдотельная батарея 2027 в Lexus и BEV.
Category: automotive

NL: de Nissan vaste-stof
Transcription: ˈnisan ˈvɑstə stɔf
RU: Nissan твёрдотельная
Example_NL: Nissan vaste-stof 2028 productie Yokohama-pilot.
Example_RU: Nissan твёрдотельная 2028 производство Yokohama-пилот.
Category: automotive

NL: de Honda vaste-stof
Transcription: ˈɦɔnda ˈvɑstə stɔf
RU: Honda твёрдотельная
Example_NL: Honda vaste-stof pilot-fabriek Sakura 2024-2025.
Example_RU: Honda твёрдотельная пилот-завод Sakura 2024-2025.
Category: automotive

NL: de Hyundai vaste-stof
Transcription: hjʏnˈdaɪ ˈvɑstə stɔf
RU: Hyundai твёрдотельная
Example_NL: Hyundai vaste-stof R&D met Factorial Solid Power SES AI.
Example_RU: Hyundai твёрдотельная R&D с Factorial Solid Power SES AI.
Category: automotive

NL: de Ford-Solid Power
Transcription: fɔrt ˈsɔlɪd ˈpaʊər
RU: Ford-Solid Power
Example_NL: Ford Solid Power JV voor vaste-stof Lightning-pilot.
Example_RU: Ford Solid Power JV для твёрдотельных Lightning-пилот.
Category: automotive

NL: de GM Ultium platform
Transcription: ʤeːʔɛm ˈʌltijəm ˈplɛtfɔrm
RU: GM Ultium платформа
Example_NL: GM Ultium NCMA-cellen 24M-architectuur Tennessee fabriek.
Example_RU: GM Ultium NCMA-ячейки 24M-архитектура Tennessee завод.
Category: automotive

NL: de Tesla 4680 cell
Transcription: ˈtɛsla firˌzɛsˈʔɑxttin sɛl
RU: Tesla 4680 ячейка
Example_NL: Tesla 4680 tabless cell met dry-electrode procesinnovatie.
Example_RU: Tesla 4680 tabless ячейка с dry-electrode инновацией.
Category: automotive

NL: de Tesla 18650 cell
Transcription: ˈtɛsla ʔɑxttinˌzɛsˈfɛiftɪx sɛl
RU: Tesla 18650 ячейка
Example_NL: Tesla 18650 Panasonic NCA voor Model S originele design.
Example_RU: Tesla 18650 Panasonic NCA для Model S оригин. дизайна.
Category: automotive

NL: de Tesla 2170 cell
Transcription: ˈtɛsla ˌtʋeːʔeːnzɛvənˈtɪx sɛl
RU: Tesla 2170 ячейка
Example_NL: Tesla 2170 Panasonic-LG voor Model 3 en Powerwall.
Example_RU: Tesla 2170 Panasonic-LG для Model 3 и Powerwall.
Category: automotive

NL: de BYD Blade cell
Transcription: beːʋɛideː bleːt sɛl
RU: BYD Blade ячейка
Example_NL: BYD Blade ultra-lange LFP-cel met cell-to-pack design.
Example_RU: BYD Blade ультра-длинная LFP-ячейка с cell-to-pack дизайном.
Category: automotive

NL: de CATL Shenxing
Transcription: seːʔaːteːʔɛl ˈʃɛnɕɪŋ
RU: CATL Shenxing
Example_NL: CATL Shenxing LFP super-fast charging 4C-rate.
Example_RU: CATL Shenxing LFP супер-быстрая зарядка 4C-rate.
Category: automotive

NL: de cell-to-pack design
Transcription: sɛl tu pɛk diˈzaɪn
RU: cell-to-pack дизайн
Example_NL: Cell-to-pack design elimineert module-niveau voor hoger pakdichtheid.
Example_RU: Cell-to-pack дизайн убирает модуль-уровень для большей плотности.
Category: automotive

NL: de cell-to-body design
Transcription: sɛl tu ˈbɔdi diˈzaɪn
RU: cell-to-body дизайн
Example_NL: Cell-to-body design integreert cellen direct in chassis.
Example_RU: Cell-to-body дизайн интегрирует ячейки прямо в шасси.
Category: automotive

NL: de cell-to-chassis CATL
Transcription: sɛl tu ˈʧɛsiː seːʔaːteːʔɛl
RU: cell-to-chassis CATL
Example_NL: CATL CTC-architectuur voor Skateboard EV-platforms.
Example_RU: CATL CTC-архитектура для Skateboard EV-платформ.
Category: automotive

NL: de skateboard EV platform
Transcription: ˈskeɪtbɔrd ʔiːfeː ˈplɛtfɔrm
RU: skateboard EV платформа
Example_NL: Skateboard EV platform Rivian R1T en VW MEB-architectuur.
Example_RU: Skateboard EV платформа — Rivian R1T и VW MEB-архитектура.
Category: automotive

NL: de 800V architectuur
Transcription: ˈʔɑxtˌɦɔndərt vɔlt ʔɑrxiˈtɛktuːr
RU: 800В архитектура
Example_NL: 800V architectuur Porsche Taycan Hyundai E-GMP voor snel laden.
Example_RU: 800В архитектура Porsche Taycan Hyundai E-GMP для быстрой зарядки.
Category: automotive

NL: de 400V architectuur
Transcription: ˈfirˌɦɔndərt vɔlt ʔɑrxiˈtɛktuːr
RU: 400В архитектура
Example_NL: 400V architectuur standaard voor de meeste EV's.
Example_RU: 400В архитектура — стандарт для большинства EV.
Category: automotive

NL: de 350kW ultra-fast charger
Transcription: drɪːhondərtˈvɛiftɪx kaːʋeː ˈʔʏltra fɑst ˈʧɑrdʒər
RU: 350кВт ultra-fast charger
Example_NL: 350kW ultra-fast charger CCS-DC voor 800V-architecturen.
Example_RU: 350кВт ultra-fast charger CCS-DC для 800В-архитектур.
Category: ev_charging

NL: de Hyundai E-GMP platform
Transcription: hjʏnˈdaɪ ʔiː ʤeːʔɛmpeː ˈplɛtfɔrm
RU: Hyundai E-GMP
Example_NL: Hyundai E-GMP 800V Ioniq 5/6 Kia EV6 platform.
Example_RU: Hyundai E-GMP 800В Ioniq 5/6 Kia EV6 платформа.
Category: automotive

NL: de Porsche Premium Platform
Transcription: ˈpɔrʃə ˈpreːmijʏm ˈplɛtfɔrm
RU: Porsche Premium Platform
Example_NL: Porsche Premium Platform Electric (PPE) 800V met Audi.
Example_RU: Porsche Premium Platform Electric (PPE) 800В с Audi.
Category: automotive

NL: de VW SSP platform
Transcription: ˈveːweː ʔɛsʔɛspeː ˈplɛtfɔrm
RU: VW SSP платформа
Example_NL: VW SSP Scalable Systems Platform vervangt MEB en PPE 2026+.
Example_RU: VW SSP Scalable Systems Platform заменяет MEB и PPE 2026+.
Category: automotive

NL: de Stellantis STLA Large
Transcription: stɛlɑnˈtis ʔɛsteːʔɛlʔaː lɑrʤ
RU: Stellantis STLA Large
Example_NL: Stellantis STLA Large platform 800V voor Jeep Dodge.
Example_RU: Stellantis STLA Large платформа 800В для Jeep Dodge.
Category: automotive

NL: de Toyota e-TNGA platform
Transcription: tɔˈjoʊta ʔiː teːʔɛnxeːʔaː ˈplɛtfɔrm
RU: Toyota e-TNGA
Example_NL: Toyota e-TNGA bZ4X bevolen voor Subaru Solterra.
Example_RU: Toyota e-TNGA bZ4X — также для Subaru Solterra.
Category: automotive

NL: de Renault AmpR Medium
Transcription: rəˈnoː ˈʔɛmpʔɛr ˈmiːdjəm
RU: Renault AmpR Medium
Example_NL: Renault AmpR Medium voor Megane E-Tech en Scenic.
Example_RU: Renault AmpR Medium для Megane E-Tech и Scenic.
Category: automotive

NL: de BMW Neue Klasse platform
Transcription: beːʔɛmˈveː ˈnɔɪə ˈklasə ˈplɛtfɔrm
RU: BMW Neue Klasse
Example_NL: BMW Neue Klasse 6e generatie ronde cellen 2025.
Example_RU: BMW Neue Klasse 6-е поколение круглых ячеек 2025.
Category: automotive

NL: de Tesla Optimus battery
Transcription: ˈtɛsla ˈʔɔptiˌmʏs ˈbɛtəri
RU: Tesla Optimus battery
Example_NL: Tesla Optimus humanoid robot batterij 2.3kWh.
Example_RU: Tesla Optimus humanoid robot — батарея 2.3кВт·ч.
Category: products

NL: de Tesla Semi battery
Transcription: ˈtɛsla ˈsɛmi ˈbɛtəri
RU: Tesla Semi battery
Example_NL: Tesla Semi 1MWh batterij voor 500-mile range.
Example_RU: Tesla Semi 1МВт·ч батарея для 500-миль range.
Category: automotive

NL: de Mercedes EQS 108kWh
Transcription: mɛrˈseːdəs ʔiːkjuːʔɛs ˈʔɑxtʔɛnɦɔndərt kaːʋeː ɦɑː
RU: Mercedes EQS 108кВт·ч
Example_NL: Mercedes EQS 108kWh batterij voor 770km WLTP.
Example_RU: Mercedes EQS 108кВт·ч батарея для 770км WLTP.
Category: automotive

NL: de Lucid Air 118kWh
Transcription: ˈlusɪd ʔɛːr ɦɔndərˌtʔɑxttin kaːʋeː ɦɑː
RU: Lucid Air 118кВт·ч
Example_NL: Lucid Air 118kWh wereldrecord 837km range USA.
Example_RU: Lucid Air 118кВт·ч мировой рекорд 837км range USA.
Category: automotive

NL: de Mercedes Vision EQXX
Transcription: mɛrˈseːdəs ˈvɪʒən ʔiːkjuːʔɛksʔɛks
RU: Mercedes Vision EQXX
Example_NL: Vision EQXX 100kWh concept 1200km demonstratie.
Example_RU: Vision EQXX 100кВт·ч концепт 1200км демонстрация.
Category: automotive

NL: de wheel-hub motor
Transcription: wil ɦʌb ˈmoːtər
RU: мотор в ступице колеса
Example_NL: Wheel-hub motor integreert E-motor in wielnaaf.
Example_RU: Wheel-hub motor — встраивает E-мотор в ступицу.
Category: automotive

NL: de in-wheel motor Elaphe
Transcription: ʔɪn wil ˈmoːtər ʔɛˈlɑːfe
RU: in-wheel motor Elaphe
Example_NL: Elaphe in-wheel motor commerciële propulsie-oplossing.
Example_RU: Elaphe in-wheel motor коммерч. propulsion-решение.
Category: automotive

NL: de axial-flux motor
Transcription: ˈʔɑksjɑl flʏks ˈmoːtər
RU: axial-flux мотор
Example_NL: Axial-flux motor YASA-McLaren hoge vermogendichtheid.
Example_RU: Axial-flux motor YASA-McLaren высокая плотность мощности.
Category: automotive

NL: de YASA motor
Transcription: ˈjɑːsa ˈmoːtər
RU: YASA мотор
Example_NL: YASA axial-flux motor Mercedes-overgenomen 2021.
Example_RU: YASA axial-flux motor — куплен Mercedes 2021.
Category: automotive

NL: de Magnax motor
Transcription: ˈmɑɣnɑks ˈmoːtər
RU: Magnax мотор
Example_NL: Magnax axial-flux motor België.
Example_RU: Magnax axial-flux motor Бельгия.
Category: automotive

NL: de Schweitzer SEL-3530
Transcription: ˈʃʋaɪtsər ʔɛsʔiːʔɛl drɪːʔɛnˈvɛiftɪx drɪːˈnʏl
RU: Schweitzer SEL-3530
Example_NL: Schweitzer SEL-3530 Real-Time Automation Controller.
Category: microgrid

NL: de ABB Microgrid Plus
Transcription: ʔaːbeːbeː ˈmaɪkroːɣrɪt pɫʏs
RU: ABB Microgrid Plus
Example_NL: ABB Microgrid Plus System voor remote-locaties.
Example_RU: ABB Microgrid Plus System для удалённых локаций.
Category: microgrid

NL: de Schneider EcoStruxure Microgrid
Transcription: ˈʃnaɪdər ʔeːkoːˈstrʏktʃər ˈmaɪkroːɣrɪt
RU: Schneider EcoStruxure Microgrid
Example_NL: Schneider EcoStruxure Microgrid Advisor controlplatform.
Example_RU: Schneider EcoStruxure Microgrid Advisor — control-платформа.
Category: microgrid

NL: de Spirae GridIQ
Transcription: ˈspaɪri ɡrɪtˈʔaɪkjuː
RU: Spirae GridIQ
Example_NL: Spirae GridIQ DERMS-platform voor microgrid.
Example_RU: Spirae GridIQ DERMS-платформа для microgrid.
Category: microgrid

NL: de grid-tied microgrid
Transcription: ɡrɪt taɪd ˈmaɪkroːɣrɪt
RU: grid-tied microgrid
Example_NL: Grid-tied microgrid kan ook islanden bij netuitval.
Example_RU: Grid-tied microgrid также может island при сбое сети.
Category: microgrid

NL: de droop-vrije controle
Transcription: drup ˈvrɛjə kɔnˈtroːlə
RU: droop-свободное управление
Example_NL: Droop-vrije controle in volledig grid-forming microgrid.
Example_RU: Droop-свободное управление в полностью grid-forming microgrid.
Category: microgrid

NL: de Tesla Megapack microgrid
Transcription: ˈtɛsla ˈmɛɡapɛk ˈmaɪkroːɣrɪt
RU: Tesla Megapack microgrid
Example_NL: Tesla Megapack microgrid Houtskool Australia 100% PV+BESS.
Category: microgrid

NL: de King Island microgrid
Transcription: kɪŋ ˈʔaɪlənd ˈmaɪkroːɣrɪt
RU: King Island microgrid
Example_NL: King Island Australia 65% renewables met Hydro-Tasmania.
Example_RU: King Island Australia 65% renewables с Hydro-Tasmania.
Category: microgrid

NL: de Kodiak Island microgrid
Transcription: ˈkɔdjɛk ˈʔaɪlənd ˈmaɪkroːɣrɪt
RU: Kodiak Island microgrid
Example_NL: Kodiak Island Alaska 99.7% renewables met BESS-flywheel.
Example_RU: Kodiak Island Alaska 99.7% renewables с BESS-flywheel.
Category: microgrid

NL: het vliegwiel-opslag
Transcription: ˈflixʋil ˈʔɔpslɑx
RU: маховиковый накопитель
Example_NL: Vliegwiel-opslag kortduurde hoge stroom voor frequency-respons.
Example_RU: Маховиковый накопитель — короткие высокие токи для frequency-отклика.
Category: products

NL: de Beacon Power flywheel
Transcription: ˈbiːkən ˈpaʊər ˈflaɪwiːl
RU: Beacon Power flywheel
Example_NL: Beacon Power 20MW flywheel-plant Stephentown NY.
Example_RU: Beacon Power 20МВт flywheel-завод Stephentown NY.
Category: products

NL: de Amber Kinetics
Transcription: ˈʔɑmbər kiˈnɛtɪks
RU: Amber Kinetics
Example_NL: Amber Kinetics 25kW/100kWh staal-flywheel 4-uur opslag.
Example_RU: Amber Kinetics 25кВт/100кВт·ч стальной flywheel 4-ч хранение.
Category: products

NL: de Energiestab flywheel
Transcription: ʔeːˈnɛrxistɑp ˈflaɪwiːl
RU: Energiestab flywheel
Example_NL: Energiestab DE 100kWh flywheel-pilot.
Example_RU: Energiestab DE 100кВт·ч flywheel-пилот.
Category: products

NL: de OXTO Energy
Transcription: ˈʔɔksto ˈʔɛnərdʒi
RU: OXTO Energy
Example_NL: OXTO Energy UK staal-flywheel voor microgrid-stabilisatie.
Example_RU: OXTO Energy UK стальной flywheel для microgrid-стабилизации.
Category: products

NL: de Levistor flywheel
Transcription: ˈleːvistɔr ˈflaɪwiːl
RU: Levistor flywheel
Example_NL: Levistor magnetisch gelagerd flywheel UK.
Example_RU: Levistor магнитно-подвешенный flywheel UK.
Category: products

NL: de SCSS Holding flywheel
Transcription: ʔɛsseːʔɛsʔɛs ˈɦoːldɪŋ ˈflaɪwiːl
RU: SCSS Holding flywheel
Example_NL: SCSS Holding Schwungrad-Energiespeicher Duitsland.
Example_RU: SCSS Holding Schwungrad-Energiespeicher Германия.
Category: products

NL: de Active Power flywheel
Transcription: ˈʔɛktif ˈpaʊər ˈflaɪwiːl
RU: Active Power flywheel
Example_NL: Active Power CleanSource flywheel UPS voor data-centra.
Example_RU: Active Power CleanSource flywheel UPS для дата-центров.
Category: products

NL: de Vycon flywheel
Transcription: ˈvaɪkɔn ˈflaɪwiːl
RU: Vycon flywheel
Example_NL: Vycon REGEN flywheel voor regeneratieve crane-energie.
Example_RU: Vycon REGEN flywheel для регенеративной crane-энергии.
Category: products

NL: de Calnetix Vycon
Transcription: ˈkɛlnɛtɪks ˈvaɪkɔn
RU: Calnetix Vycon
Example_NL: Calnetix Technologies dochter Vycon flywheel UPS.
Example_RU: Calnetix Technologies дочь Vycon flywheel UPS.
Category: products

NL: de ESCRI-SA project
Transcription: ʔɛsˈkriː ʔɛsʔaː proːˈjɛkt
RU: проект ESCRI-SA
Example_NL: ESCRI-SA Dalrymple Reposit South Australia eerste grid-forming BESS.
Example_RU: ESCRI-SA Dalrymple Reposit South Australia — первый grid-forming BESS.
Category: projects

NL: de Wallgrove BESS Sydney
Transcription: ˈʋɑlɣroːv beːʔɛsʔɛs ˈsɪdni
RU: Wallgrove BESS Sydney
Example_NL: Wallgrove BESS 50MW/75MWh Tesla Powerpack SA Power Networks.
Example_RU: Wallgrove BESS 50МВт/75МВт·ч Tesla Powerpack SA Power Networks.
Category: projects

NL: de Bouldercombe BESS
Transcription: ˈboʊldərˌkəm beːʔɛsʔɛs
RU: Bouldercombe BESS
Example_NL: Bouldercombe Genex Power 50MW/100MWh Queensland.
Example_RU: Bouldercombe Genex Power 50МВт/100МВт·ч Queensland.
Category: projects

NL: de Lake Cargelligo BESS
Transcription: leːk kɑrʤəˈliɣoː beːʔɛsʔɛs
RU: Lake Cargelligo BESS
Example_NL: Lake Cargelligo Edify Energy 50MW/100MWh NSW.
Example_RU: Lake Cargelligo Edify Energy 50МВт/100МВт·ч NSW.
Category: projects

NL: de Capital Battery ACT
Transcription: ˈkɛpɪtɔl ˈbɛtəri ʔaːseːteː
RU: Capital Battery ACT
Example_NL: Capital Battery Neoen 100MW/200MWh ACT Australia.
Example_RU: Capital Battery Neoen 100МВт/200МВт·ч ACT Австралия.
Category: projects

NL: de Wandoan BESS
Transcription: ʋɑnˈdoʊan beːʔɛsʔɛs
RU: Wandoan BESS
Example_NL: Wandoan South BESS AGL 100MW/150MWh Queensland.
Example_RU: Wandoan South BESS AGL 100МВт/150МВт·ч Queensland.
Category: projects

NL: de Riverina BESS Edify
Transcription: rivəˈriːna beːʔɛsʔɛs ˈʔɛdifaɪ
RU: Riverina BESS Edify
Example_NL: Riverina Energy Storage Edify 60MW/100MWh NSW.
Example_RU: Riverina Energy Storage Edify 60МВт/100МВт·ч NSW.
Category: projects

NL: de Darlington Point BESS
Transcription: ˈdɑrlɪŋtən pɔɪnt beːʔɛsʔɛs
RU: Darlington Point BESS
Example_NL: Darlington Point BESS Edify 200MW/400MWh NSW.
Example_RU: Darlington Point BESS Edify 200МВт/400МВт·ч NSW.
Category: projects

NL: de Akaysha BESS Orana
Transcription: ʔaˈkajʃa beːʔɛsʔɛs ʔoːˈraːna
RU: Akaysha BESS Orana
Example_NL: Akaysha Orana 1.4GW/8.7GWh mega-BESS NSW pijplijn.
Example_RU: Akaysha Orana 1.4ГВт/8.7ГВт·ч мега-BESS NSW pipeline.
Category: projects

NL: de Walloon Goldfields BESS
Transcription: ˈʋalun ˈxɔldfildz beːʔɛsʔɛs
RU: Walloon Goldfields BESS
Example_NL: Walloon Goldfields BESS pijplijn QLD.
Example_RU: Walloon Goldfields BESS pipeline QLD.
Category: projects

NL: de Mt Piper BESS
Transcription: mɑʊnt ˈpaɪpər beːʔɛsʔɛs
RU: Mt Piper BESS
Example_NL: Mt Piper EnergyAustralia 500MW BESS bij steenkoolcentrale.
Example_RU: Mt Piper EnergyAustralia 500МВт BESS у угольной станции.
Category: projects

NL: de Tilbury BESS UK
Transcription: ˈtɪlbəri beːʔɛsʔɛs juːkeː
RU: Tilbury BESS UK
Example_NL: Tilbury BESS Statera 100MW/200MWh Essex.
Example_RU: Tilbury BESS Statera 100МВт/200МВт·ч Essex.
Category: projects

NL: de Bradworthy BESS
Transcription: brɑdˈwɜːrθi beːʔɛsʔɛs
RU: Bradworthy BESS
Example_NL: Bradworthy BESS Anesco 49.5MW Devon UK.
Example_RU: Bradworthy BESS Anesco 49.5МВт Devon UK.
Category: projects

NL: de Trafford BESS UK
Transcription: ˈtrɑfərt beːʔɛsʔɛs juːkeː
RU: Trafford BESS UK
Example_NL: Trafford BESS Carlton Power 400MW Manchester.
Example_RU: Trafford BESS Carlton Power 400МВт Manchester.
Category: projects

NL: de Cellnex Holdings BESS
Transcription: ˈsɛlnɛks ˈɦoːldɪŋz beːʔɛsʔɛs
RU: Cellnex Holdings BESS
Example_NL: Cellnex Holdings BESS pijplijn Spanje.
Example_RU: Cellnex Holdings BESS pipeline Испания.
Category: projects

NL: de Naturgy BESS
Transcription: naːˈtʏrɣi beːʔɛsʔɛs
RU: Naturgy BESS
Example_NL: Naturgy BESS pilot voor C&I in Spanje.
Example_RU: Naturgy BESS пилот для C&I в Испании.
Category: projects

NL: de Galp Energia BESS
Transcription: xɑlp ʔeːˈnɛrxja beːʔɛsʔɛs
RU: Galp Energia BESS
Example_NL: Galp Energia BESS Portugal voor PV+BESS hybride.
Example_RU: Galp Energia BESS Португалия для PV+BESS гибрида.
Category: projects

NL: de Vamos com Sol BESS
Transcription: ˈvaːmoʊs kɔm sɔl beːʔɛsʔɛs
RU: Vamos com Sol BESS
Example_NL: Vamos com Sol Portugese ontwikkelaar PV+BESS.
Example_RU: Vamos com Sol португальский разработчик PV+BESS.
Category: projects

NL: de Greenvolt Portugal
Transcription: ˈxruːnvɔlt pɔrtuˈxɛːl
RU: Greenvolt Portugal
Example_NL: Greenvolt Power Portugal BESS-pijplijn.
Example_RU: Greenvolt Power Portugal BESS-pipeline.
Category: projects

NL: de Repsol Mansilla BESS
Transcription: rɛpˈsɔl mɑnˈsija beːʔɛsʔɛs
RU: Repsol Mansilla BESS
Example_NL: Repsol Mansilla BESS Spanje 50MW PV-collocatie.
Example_RU: Repsol Mansilla BESS Испания 50МВт PV-collocation.
Category: projects

NL: de A2A BESS Italia
Transcription: ʔaːtʋeːʔaː beːʔɛsʔɛs ʔiˈtaːlja
RU: A2A BESS Italia
Example_NL: A2A BESS-pilots Lombardije voor flexibel-aanbod.
Example_RU: A2A BESS-пилоты Ломбардия для гибкого предложения.
Category: projects

NL: de Terna Italia BESS
Transcription: ˈtɛrna ʔiˈtaːlja beːʔɛsʔɛs
RU: Terna Italia BESS
Example_NL: Terna Italië TSO ontwikkelt grootschalige BESS-tender.
Example_RU: Terna Italia TSO разрабатывает крупный BESS-тендер.
Category: projects

NL: het MACSE-veiling
Transcription: mɑkseː ˈfɛilɪŋ
RU: MACSE-аукцион
Example_NL: MACSE Mercato Capacita di Stoccaggio Elettrico Italië.
Example_RU: MACSE Mercato Capacita di Stoccaggio Elettrico Италия.
Category: markets

NL: de capacity-veiling EU
Transcription: kəˈpɛsɪti ˈfɛilɪŋ ʔiːjuː
RU: capacity-аукцион ЕС
Example_NL: Capacity-veiling EU jaarlijks voor capacity-mechanismen.
Example_RU: Capacity-аукцион ЕС — ежегодно для capacity-механизмов.
Category: markets

NL: de tertiary reserve
Transcription: ˈtɜːrʃəri rɪˈzɜːrv
RU: третичный резерв
Example_NL: Tertiary reserve manuele activatie binnen 15 minuten.
Example_RU: Третичный резерв — ручная активация в 15 минут.
Category: markets

NL: de balancing service provider
Transcription: ˈbɛlənsɪŋ ˈsɜːrvɪs proːˈvaɪdər
RU: balancing service provider (BSP)
Example_NL: BSP Balancing Service Provider levert reserves aan TSO.
Example_RU: BSP Balancing Service Provider — поставляет резервы TSO.
Category: markets

NL: de balance responsible party
Transcription: ˈbɛləns rɪˈspɔnsɪbəl ˈpɑrti
RU: balance responsible party (BRP)
Example_NL: BRP Balance Responsible Party verantwoordelijk portfolio-balans.
Example_RU: BRP Balance Responsible Party — ответственный за portfolio-баланс.
Category: markets

NL: de profielafnemer
Transcription: proːˈfilˌʔɑfneːmər
RU: профильный потребитель
Example_NL: Profielafnemer kleine afnemer met standaard-jaarprofiel.
Example_RU: Профильный потребитель — мелкий потребитель со стандартным годовым профилем.
Category: markets

NL: de telemetrie-afnemer
Transcription: teːleːmeˈtri ˈʔɑfneːmər
RU: телеметрический потребитель
Example_NL: Telemetrie-afnemer met smart-meter en kwartiermeting.
Example_RU: Телеметрический потребитель со smart-meter и поквартирным измерением.
Category: markets

NL: de allocatie-portal
Transcription: ʔɑloːˈkaːsi ˈpɔrtaːl
RU: портал распределения
Example_NL: Allocatie-portal verdeelt verbruik over BRP's.
Example_RU: Портал распределения распределяет потребление по BRP.
Category: markets

NL: de reconciliatie maandelijks
Transcription: rəkɔnsiljaˈsi ˈmaːndəlɪks
RU: ежемесячная сверка
Example_NL: Maandelijkse reconciliatie corrigeert volume-fouten.
Example_RU: Ежемесячная сверка корректирует объёмные ошибки.
Category: markets

NL: de unbalance-vergoeding
Transcription: ʔʌnˈbɛləns vərˈxudɪŋ
RU: плата за дисбаланс
Example_NL: Unbalance-vergoeding van BRP aan TenneT bij afwijking.
Example_RU: Плата за дисбаланс BRP в TenneT при отклонении.
Category: markets

NL: de minute-reserve
Transcription: ˈmɪnuːt rɪˈzɜːrv
RU: минутный резерв
Example_NL: Minute-reserve mFRR manual binnen 12.5 minuten activeerbaar.
Example_RU: Минутный резерв mFRR manual — активируется в 12.5 минут.
Category: markets

NL: de second-reserve
Transcription: ˈsɛkənd rɪˈzɜːrv
RU: секундный резерв
Example_NL: Second-reserve aFRR automatic binnen 30 seconden.
Example_RU: Секундный резерв aFRR automatic — за 30 секунд.
Category: markets

NL: de instantaan-reserve
Transcription: ʔɪnstɑnˈtaːn rɪˈzɜːrv
RU: мгновенный резерв
Example_NL: Instantaan-reserve FCR automatic binnen 30 seconden full.
Example_RU: Мгновенный резерв FCR automatic — за 30 секунд full.
Category: markets

NL: de duurzame inkoop
Transcription: ˈdyːrzaːmə ˈʔɪnkoːp
RU: устойчивая закупка
Example_NL: Duurzame inkoop overheidsregel verplicht groene stroom.
Example_RU: Устойчивая закупка — обяз. правило закупки зелёной энергии.
Category: markets

NL: de GvO-handel
Transcription: xeːfeːʔoː ˈɦɑndəl
RU: GvO-торговля
Example_NL: Garanties van Oorsprong handel voor groen certificaten.
Example_RU: Garanties van Oorsprong торговля — для зелёных сертификатов.
Category: markets

NL: de HBE-certificaat
Transcription: ɦaːbeːʔeː sɛrtifiˈkaːt
RU: сертификат HBE
Example_NL: HBE Hernieuwbare Brandstof Eenheid voor biobrandstof.
Example_RU: HBE Hernieuwbare Brandstof Eenheid — для биотоплива.
Category: markets

NL: de SDE++ tender ronde
Transcription: ʔɛsdeːʔeː pɫʏs pɫʏs ˈtɛndər ˈrɔndə
RU: SDE++ тендер раунд
Example_NL: SDE++ tender ronde voorjaar en najaar voor CO2-techniek.
Example_RU: SDE++ тендер раунд — весна и осень для CO2-техники.
Category: markets

NL: de RVO uitvoeringsdienst
Transcription: ʔɛrveːʔoː ˈʔœytfuːrɪŋsdinst
RU: RVO исполнительная служба
Example_NL: RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland subsidie-uitvoering.
Example_RU: RVO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland — исполн. субсидий.
Category: markets

NL: de NEN 1010 norm
Transcription: neːn ˈʔeːnnʏlˈtin nɔrm
RU: норма NEN 1010
Example_NL: NEN 1010 elektrische laagspanningsinstallaties NL.
Example_RU: NEN 1010 — электрические низковольтные установки NL.
Category: regulation

NL: de NEN 3140 norm
Transcription: neːn drɪːˌʔeːnˈfirtɪx nɔrm
RU: норма NEN 3140
Example_NL: NEN 3140 onderhoud en inspectie laagspannings-installaties.
Example_RU: NEN 3140 — обслуживание и инспекция низковольт.
Category: regulation

NL: de NEN-EN-IEC 62619
Transcription: neːn ʔɛn ʔiːʔeːseː tʋeːʔɛnˈzɛstɪx zɛsˈtin neːɣen
RU: NEN-EN-IEC 62619
Example_NL: NEN-EN-IEC 62619 veiligheidseisen industriële Li-ion batterijen.
Example_RU: NEN-EN-IEC 62619 требования безопасности промышл. Li-ion батарей.
Category: regulation

NL: de PGS-37-1 norm
Transcription: peːxeːʔɛs ˈzeːvənʔɛnˈdɛrtɪx ʔeːn nɔrm
RU: норма PGS-37-1
Example_NL: PGS-37-1 Lithium-ion BESS NL veiligheidsregels.
Example_RU: PGS-37-1 Lithium-ion BESS NL — правила безопасности.
Category: regulation

NL: de PGS-15
Transcription: peːxeːʔɛs ˈvɛiftin
RU: PGS-15
Example_NL: PGS-15 opslag van gevaarlijke stoffen in emballage.
Example_RU: PGS-15 — хранение опасных веществ в упаковке.
Category: regulation

NL: de Bouwbesluit 2012
Transcription: ˈbɑuˌbəslœyt ˈtʋeːʔeːnˈnʏlˌtʋɑlf
RU: Строит. постановление 2012
Example_NL: Bouwbesluit brand- en constructie-eisen voor BESS-bouw.
Example_RU: Bouwbesluit — пожарные и конструкт. требования для BESS.
Category: regulation

NL: de Omgevingswet 2024
Transcription: ˈʔɔmxeːvɪŋsˌʋɛt ˈtʋeːʔeːnˈtʋɪntɪx
RU: Закон об окружающей среде 2024
Example_NL: Omgevingswet 2024 vervangt 26 milieu-wetten.
Example_RU: Закон об окр. среде 2024 заменяет 26 эколог. законов.
Category: regulation

NL: de RAS-toets BESS
Transcription: rɑs tuts beːʔɛsʔɛs
RU: RAS-проверка BESS
Example_NL: RAS Risico Analyse Studie voor BESS-installatie NL.
Example_RU: RAS Risico Analyse Studie для BESS-установки NL.
Category: regulation

NL: de QRA BESS
Transcription: kjuːʔɛrʔaː beːʔɛsʔɛs
RU: QRA BESS
Example_NL: QRA Quantitative Risk Analysis voor BESS-vergunning.
Example_RU: QRA Quantitative Risk Analysis — для BESS-разрешения.
Category: regulation

NL: de Vlaamse netbeheerder Fluvius
Transcription: ˈflaːmsə ˈnɛtbəˌɦeːrdər ˈflyvijʏs
RU: Fluvius фламандский сетевик
Example_NL: Fluvius distributienetbeheerder Vlaanderen voor elektriciteit en gas.
Example_RU: Fluvius — распределительный сетевик Фландрии электр. и газ.
Category: regulation

NL: de Waalse netbeheerder Ores
Transcription: ˈʋaːlsə ˈnɛtbəˌɦeːrdər ˈʔoːrəs
RU: Ores валлонский сетевик
Example_NL: Ores Operator de Reseaux d'Energies Wallonie distributienet.
Example_RU: Ores Operator de Reseaux d'Energies Валлония — distributie.
Category: regulation

NL: de Sibelga Brussel
Transcription: siˈbɛlxa ˈbrʏsəl
RU: Sibelga Брюссель
Example_NL: Sibelga distributienetbeheerder Brussel-Hoofdstad.
Example_RU: Sibelga — distributie-сетевик столичного Брюсселя.
Category: regulation

NL: de Stedin glasvezel
Transcription: ˈstɛdɪn ˈxlɑsˌfeːzəl
RU: Stedin glasvezel
Example_NL: Stedin glasvezel-uitrol Zuid-Holland datacommunicatie.
Example_RU: Stedin волокно-развёртка Юж. Голл. — data-связь.
Category: regulation

NL: de Liander GOPACS
Transcription: liˈʔɑndər ˈxoːpɛks
RU: Liander GOPACS
Example_NL: GOPACS Grid Operators Platform for Congestion Solutions.
Category: regulation

NL: het IDCONS-product
Transcription: ʔaɪˈdiːkɔns ˈprɔdʏkt
RU: IDCONS-продукт
Example_NL: IDCONS Intraday Congestion Solution voor flex-aanbod.
Example_RU: IDCONS Intraday Congestion Solution для flex-предложения.
Category: regulation

NL: de redispatch-markt
Transcription: ˈriːdɪspætʃ mɑrkt
RU: redispatch-рынок
Example_NL: Redispatch-markt verschuift productie om congestie te vermijden.
Example_RU: Redispatch-рынок смещает производство чтобы избежать congestion.
Category: regulation

NL: de spitsstrook-uur
Transcription: ˈspɪtstroːk ʔuːr
RU: пиковый час
Example_NL: Spitsstrook-uur 17:00-20:00 hoogste netbelasting NL.
Example_RU: Пиковый час 17:00-20:00 — макс. сетевая нагрузка NL.
Category: regulation

NL: de daluur-tarief
Transcription: ˈdaːluːr taːˈrif
RU: тариф низкого часа
Example_NL: Daluur-tarief 23:00-07:00 lager bij dynamische contracten.
Example_RU: Тариф низкого часа 23:00-07:00 — ниже при динамич. контрактах.
Category: regulation

NL: de PV-WP-EV combinatie
Transcription: peːfeː ʋeːpeː ʔiːfeː kɔmbiˈnaːsi
RU: PV-WP-EV комбо
Example_NL: PV-WP-EV combinatie typische moderne woning-installatie NL.
Example_RU: PV-WP-EV комбо — типичная современная жилая установка NL.
Category: applications

NL: de all-electric woning
Transcription: ʔɔl ʔiˈlɛktrɪk ˈʋoːnɪŋ
RU: all-electric жильё
Example_NL: All-electric woning met WP en inductie zonder gas.
Example_RU: All-electric жильё с тепл. насосом и индукцией без газа.
Category: applications

NL: de van-het-gas-af project
Transcription: vɑn ɦɛt xɑs ʔɑf proːˈjɛkt
RU: проект 'отказ от газа'
Example_NL: Van-het-gas-af 1.5 miljoen woningen NL doelstelling 2030.
Example_RU: Проект 'отказ от газа' 1.5 млн домов NL цель 2030.
Category: applications

NL: de warmtenet-aansluiting
Transcription: ˈʋɑrmtənɛt ˈʔaːnslœytɪŋ
RU: подключение к теплосети
Example_NL: Warmtenet-aansluiting via collectieve restwarmte uit industrie.
Example_RU: Подключение к теплосети — коллект. остаточное тепло пром-ти.
Category: applications

NL: de ATES-systeem
Transcription: ʔaːteːʔɛsʔɛs sɪsˈteːm
RU: ATES-система
Example_NL: ATES Aquifer Thermal Energy Storage gangbare WKO.
Example_RU: ATES Aquifer Thermal Energy Storage — обычная WKO.
Category: applications

NL: de Solarus PVT
Transcription: ˈsoːlaːrʏs peːfeːteː
RU: Solarus PVT
Example_NL: Solarus Power Collector PVT Zweeds-Nederlands.
Example_RU: Solarus Power Collector PVT шведско-нидерл.
Category: applications

NL: de DualSun PVT
Transcription: ˈduwəlsʌn peːfeːteː
RU: DualSun PVT
Example_NL: DualSun Spring PVT-paneel Frans bedrijf.
Example_RU: DualSun Spring PVT-панель — французская компания.
Category: applications

NL: de Daikin Altherma
Transcription: ˈdaɪkɪn ʔɑlˈtɛrma
RU: Daikin Altherma
Example_NL: Daikin Altherma 3 H HT 80°C voor radiatoren.
Example_RU: Daikin Altherma 3 H HT 80°C для радиаторов.
Category: products

NL: de Mitsubishi Ecodan
Transcription: mitsuˈbiʃi ˈʔɛkoːdan
RU: Mitsubishi Ecodan
Example_NL: Mitsubishi Ecodan QUHZ CO2-WP voor SWW.
Example_RU: Mitsubishi Ecodan QUHZ CO2-WP — для ГВС.
Category: products

NL: de Panasonic Aquarea
Transcription: ˌpaːnaˈsɔnik ʔaːkwaːˈreːa
RU: Panasonic Aquarea
Example_NL: Panasonic Aquarea T-CAP lucht-water-WP -28°C.
Example_RU: Panasonic Aquarea T-CAP воздух-вода-WP -28°C.
Category: products

NL: de Viessmann Vitocal
Transcription: ˈfisman ˈvitokaːl
RU: Viessmann Vitocal
Example_NL: Viessmann Vitocal 250-A monoblok lucht-water-WP.
Example_RU: Viessmann Vitocal 250-A моноблок воздух-вода-WP.
Category: products

NL: de Vaillant aroTHERM
Transcription: ˈvaɪlant ʔaːroːˈtɛrm
RU: Vaillant aroTHERM
Example_NL: Vaillant aroTHERM plus R290-propaan voor 75°C.
Example_RU: Vaillant aroTHERM plus R290-пропан для 75°C.
Category: products

NL: de Bosch Compress 7400i
Transcription: bɔʃ kɔmˈprɛs ˈzeːvənhɔndərt feːr ʔoː ʔaɪ
RU: Bosch Compress 7400i
Example_NL: Bosch Compress 7400i AW R290 lucht-water-WP.
Example_RU: Bosch Compress 7400i AW R290 воздух-вода-WP.
Category: products

NL: de NIBE F2120
Transcription: ˈnibə ʔɛf tʋeːʔeːnˈtʋɪntɪx
RU: NIBE F2120
Example_NL: NIBE F2120 lucht-water-WP -25°C werkbereik.
Example_RU: NIBE F2120 воздух-вода-WP -25°C диапазон.
Category: products

NL: de Atlantic Alfea
Transcription: ʔɑtˈlɑntɪk ʔɑlˈfeːa
RU: Atlantic Alfea
Example_NL: Atlantic Alfea Extensa lucht-water-WP Frankrijk.
Example_RU: Atlantic Alfea Extensa воздух-вода-WP Франция.
Category: products

NL: de Mitsubishi Zubadan
Transcription: mitsuˈbiʃi zʏˈbadan
RU: Mitsubishi Zubadan
Example_NL: Mitsubishi Zubadan inverter-WP -25°C werking.
Example_RU: Mitsubishi Zubadan inverter-WP -25°C работа.
Category: products

NL: de IVT NIBE Greenline
Transcription: ʔiːfeːteː ˈnibə ˈxruːnlaɪn
RU: IVT NIBE Greenline
Example_NL: IVT NIBE Greenline bodem-water-WP Zweden.
Example_RU: IVT NIBE Greenline грунт-вода-WP Швеция.
Category: products

NL: de Tecalor TTL
Transcription: ˈtɛkaːlɔr teːteːʔɛl
RU: Tecalor TTL
Example_NL: Tecalor TTL Stiebel-Eltron dochter monoblok.
Example_RU: Tecalor TTL Stiebel-Eltron дочка моноблок.
Category: products

NL: de Wolf CHA
Transcription: vɔlf seːʔɛiʔaː
RU: Wolf CHA
Example_NL: Wolf CHA-Monoblock R290-WP Duitsland.
Example_RU: Wolf CHA-Monoblock R290-WP Германия.
Category: products

NL: de Brötje BLW Neo
Transcription: ˈbrøtjə beːʔɛlweː ˈneːo
RU: Brötje BLW Neo
Example_NL: Brötje BLW Neo modulerende lucht-WP DE.
Example_RU: Brötje BLW Neo модулир. воздух-WP DE.
Category: products

NL: de Buderus Logatherm
Transcription: ˈbuːdərʏs ˈloːɣatɛrm
RU: Buderus Logatherm
Example_NL: Buderus Logatherm WLW Bosch-dochter premium-segment.
Example_RU: Buderus Logatherm WLW дочь Bosch премиум-сегмент.
Category: products

NL: de Junkers Cerapur
Transcription: ˈjʌŋkərs sɛrapyːr
RU: Junkers Cerapur
Example_NL: Junkers Cerapur Bosch HR-ketel hybrid-WP.
Example_RU: Junkers Cerapur Bosch HR-котёл — гибрид-WP.
Category: products

NL: de Intergas HRE
Transcription: ˈʔɪntərxɑs ɦɑːʔɛrʔeː
RU: Intergas HRE
Example_NL: Intergas Kombi Kompakt HRE Nederlandse HR-ketel.
Example_RU: Intergas Kombi Kompakt HRE нидерл. HR-котёл.
Category: products

NL: de Nefit ProLine
Transcription: ˈnɛfit ˈproːlaɪn
RU: Nefit ProLine
Example_NL: Nefit ProLine HR Bosch-dochter NL HR-ketel.
Example_RU: Nefit ProLine HR дочь Bosch NL HR-котёл.
Category: products

NL: de ATAG Performance Q
Transcription: ˈʔɑtɑx pɛrˈfɔrməns kʲuː
RU: ATAG Performance Q
Example_NL: ATAG Performance Q HR-ketel Nederlandse fabrikant.
Example_RU: ATAG Performance Q HR-котёл — нидерл. производитель.
Category: products

NL: de Vaillant ecoTEC plus
Transcription: ˈvaɪlant ˈʔɛkoːtɛk pɫʏs
RU: Vaillant ecoTEC plus
Example_NL: Vaillant ecoTEC plus HR-ketel basis-lijn.
Example_RU: Vaillant ecoTEC plus HR-котёл базовая линия.
Category: products

NL: de Worcester Greenstar
Transcription: ˈwʊstər ˈxruːnstɑr
RU: Worcester Greenstar
Example_NL: Worcester Greenstar Bosch UK HR-ketel.
Example_RU: Worcester Greenstar Bosch UK HR-котёл.
Category: products

NL: de Saunier Duval ThemaPlus
Transcription: soːˈnje dyˈval teːmaˈpɫʏs
RU: Saunier Duval ThemaPlus
Example_NL: Saunier Duval ThemaPlus Condens HR-ketel Frankrijk.
Example_RU: Saunier Duval ThemaPlus Condens HR-котёл Франция.
Category: products

NL: de Chaffoteaux Inoa Green
Transcription: ʃafɔˈtoː ʔiˈnoːa xruːn
RU: Chaffoteaux Inoa Green
Example_NL: Chaffoteaux Inoa Green HR-ketel Ariston-groep.
Example_RU: Chaffoteaux Inoa Green HR-котёл Ariston-группа.
Category: products

NL: de Ariston Genus One
Transcription: ˈʔɑrɪstən ˈʤɛnəs wʌn
RU: Ariston Genus One
Example_NL: Ariston Genus One HR-ketel Italië.
Example_RU: Ariston Genus One HR-котёл Италия.
Category: products

NL: de Immergas Victrix
Transcription: ʔiˈmɛrɣas ˈvɪktrɪks
RU: Immergas Victrix
Example_NL: Immergas Victrix HR-ketel Italië breed assortiment.
Example_RU: Immergas Victrix HR-котёл Италия широкий ассортимент.
Category: products

NL: de Baxi Duo-tec
Transcription: ˈbɛksi ˈduwoː tɛk
RU: Baxi Duo-tec
Example_NL: Baxi Duo-tec UK HR-ketel BDR Thermea.
Example_RU: Baxi Duo-tec UK HR-котёл BDR Thermea.
Category: products

NL: de Ferroli Bluehelix
Transcription: fɛˈroːli bluːˈɦɛlɪks
RU: Ferroli Bluehelix
Example_NL: Ferroli Bluehelix HR-ketel Italië premium-lijn.
Example_RU: Ferroli Bluehelix HR-котёл Италия премиум-линия.
Category: products

NL: de Vokera Vision
Transcription: ˈvoʊkəra ˈvɪʒən
RU: Vokera Vision
Example_NL: Vokera Vision HR-ketel UK Riello-dochter.
Example_RU: Vokera Vision HR-котёл UK Riello-дочка.
Category: products

NL: de Ideal Logic Max
Transcription: ʔaɪˈdiːəl ˈlɔʤɪk mɛks
RU: Ideal Logic Max
Example_NL: Ideal Logic Max UK populaire HR-ketel.
Example_RU: Ideal Logic Max UK популярный HR-котёл.
Category: products

NL: de Glow-worm Energy
Transcription: ɣloʊ wɜːrm ˈʔɛnərdʒi
RU: Glow-worm Energy
Example_NL: Glow-worm Energy HR-ketel UK Vaillant-dochter.
Example_RU: Glow-worm Energy HR-котёл UK Vaillant-дочка.
Category: products

NL: de Potterton Promax
Transcription: ˈpɔtərtən ˈproːmɛks
RU: Potterton Promax
Example_NL: Potterton Promax HR-ketel UK Baxi-dochter.
Example_RU: Potterton Promax HR-котёл UK Baxi-дочка.
Category: products

NL: de Main Combi 26 Eco
Transcription: meɪn ˈkɔmbi zɛsʔɛnˈtʋɪntɪx ˈʔɛkoː
RU: Main Combi 26 Eco
Example_NL: Main Combi 26 Eco HR-ketel UK Baxi.
Example_RU: Main Combi 26 Eco HR-котёл UK Baxi.
Category: products

NL: de Alpha E-Tec
Transcription: ˈʔɑlfa ʔiː tɛk
RU: Alpha E-Tec
Example_NL: Alpha E-Tec HR-ketel UK Immergas-dochter.
Example_RU: Alpha E-Tec HR-котёл UK Immergas-дочка.
Category: products

NL: de Daikin Rotex
Transcription: ˈdaɪkɪn ˈroːtɛks
RU: Daikin Rotex
Example_NL: Daikin Rotex HPSU Compact bodem-WP DE.
Example_RU: Daikin Rotex HPSU Compact грунт-WP DE.
Category: products

NL: de Toshiba Estia
Transcription: tɔˈʃiba ˈʔɛstja
RU: Toshiba Estia
Example_NL: Toshiba Estia R32-lucht-water-WP voor renovatie.
Example_RU: Toshiba Estia R32-воздух-вода-WP для ремонта.
Category: products

NL: de LG Therma V
Transcription: ʔɛlxeː ˈtɛrma feː
RU: LG Therma V
Example_NL: LG Therma V Hi-Temp monoblok R32 75°C.
Example_RU: LG Therma V Hi-Temp моноблок R32 75°C.
Category: products

NL: de Samsung EHS Mono
Transcription: ˈsɛmsʌŋ ʔeːheːʔɛs ˈmoːnoː
RU: Samsung EHS Mono
Example_NL: Samsung EHS Mono R32 lucht-water-WP populair NL.
Example_RU: Samsung EHS Mono R32 воздух-вода-WP популярен NL.
Category: products

NL: de Haier Super Aqua
Transcription: ˈɦeɪər ˈsupər ˈʔɑːkwa
RU: Haier Super Aqua
Example_NL: Haier Super Aqua R32 WP-prijsgevoelig segment.
Example_RU: Haier Super Aqua R32 WP — ценовой сегмент.
Category: products

NL: de Hisense Hi-Therma
Transcription: ɦaɪˈsɛns ɦaɪ ˈtɛrma
RU: Hisense Hi-Therma
Example_NL: Hisense Hi-Therma R32 lucht-water-WP.
Example_RU: Hisense Hi-Therma R32 воздух-вода-WP.
Category: products

NL: de Midea M-Thermal
Transcription: miˈdeːa ʔɛm ˈtɛrməl
RU: Midea M-Thermal
Example_NL: Midea M-Thermal R32-WP Chinees grootste fabrikant.
Example_RU: Midea M-Thermal R32-WP — крупнейший китайский производитель.
Category: products

NL: de Gree Versati IV
Transcription: ɣriː ˈvɛrsaːti fir
RU: Gree Versati IV
Example_NL: Gree Versati IV monoblok R32 lucht-water-WP.
Example_RU: Gree Versati IV моноблок R32 воздух-вода-WP.
Category: products

NL: de Carrier Aquasnap
Transcription: ˈkɛriər ˈʔɑːkwasnɛp
RU: Carrier Aquasnap
Example_NL: Carrier Aquasnap chiller-WP voor utility.
Example_RU: Carrier Aquasnap chiller-WP для utility.
Category: products

NL: de Trane CGAM
Transcription: treːn seːxeːʔaːʔɛm
RU: Trane CGAM
Example_NL: Trane CGAM lucht-gekoelde chiller-WP.
Example_RU: Trane CGAM воздушно-охлаждаемый chiller-WP.
Category: products

NL: de York YHAU
Transcription: jɔrk jɛɪˌʔeɪʧeːʔeɪˈjuː
RU: York YHAU
Example_NL: York YHAU absorptie-chiller voor restwarmte-toepassing.
Example_RU: York YHAU абсорбционный chiller для остаточн. тепла.
Category: products

NL: de McQuay Pathfinder
Transcription: məkˈkweɪ ˈpɑːθfaɪndər
RU: McQuay Pathfinder
Example_NL: McQuay Pathfinder chiller voor groot-commercieel.
Example_RU: McQuay Pathfinder chiller — крупно-коммерч.
Category: products

NL: de Climaveneta MTC
Transcription: kliːmaveˈneːta ʔɛmteːseː
RU: Climaveneta MTC
Example_NL: Climaveneta MTC chiller-WP Mitsubishi-dochter Italië.
Example_RU: Climaveneta MTC chiller-WP — дочь Mitsubishi Италия.
Category: products

NL: de Geoclima chiller
Transcription: xeːoːkliːˈmaː ˈtʃɪlər
RU: Geoclima chiller
Example_NL: Geoclima Italië chiller-WP voor industrie.
Example_RU: Geoclima Италия chiller-WP — для промышленности.
Category: products

NL: de Aermec NRP
Transcription: ʔɛrˈmɛk ʔɛnʔɛrpeː
RU: Aermec NRP
Example_NL: Aermec NRP chiller-WP Italië voor utility.
Example_RU: Aermec NRP chiller-WP Италия для utility.
Category: products

NL: de Engie HVAC HollandHome
Transcription: ʔɑnˈʒi ɦaːfeːʔaːseː ˈɦɔlɑntɦoːm
RU: Engie HVAC HollandHome
Example_NL: Engie HVAC HollandHome consument-WP-installateur NL.
Example_RU: Engie HVAC HollandHome — потреб.-WP-установщик NL.
Category: products

NL: de Itho Daalderop WPU 5G
Transcription: ˈʔɪtoː ˈdaːldərɔp ʋeːpeːʔuː vɛif ʤeː
RU: Itho Daalderop WPU 5G
Example_NL: Itho Daalderop WPU 5G compact-WP voor woningen.
Example_RU: Itho Daalderop WPU 5G компакт-WP для жилья.
Category: products

NL: de Sonnen virtual power plant
Transcription: ˈzɔnən ˈvɜːrtʃuəl ˈpaʊər plɑnt
RU: Sonnen VPP
Example_NL: Sonnen VPP Duitsland P2P-energie tussen Sonnen-Batterie-eigenaren.
Example_RU: Sonnen VPP Германия — P2P-энергия между владельцами Sonnen-Batterie.
Category: vpp

NL: de Octopus Tesla Energy Plan
Transcription: ˈʔɔktoːpʏs ˈtɛsla ˈʔɛnərdʒi plɑːn
RU: Octopus Tesla Energy Plan
Example_NL: Octopus Tesla Energy Plan UK voor Powerwall-eigenaren.
Example_RU: Octopus Tesla Energy Plan UK для владельцев Powerwall.
Category: vpp

NL: de Statkraft VPP
Transcription: ˈstɑːtkrɑːft veːpeːpeː
RU: Statkraft VPP
Example_NL: Statkraft Noors hydro+VPP wereldwijd grootste hernieuwbaar aggregator.
Example_RU: Statkraft норвеж. hydro+VPP — крупнейший в мире агрегатор renewables.
Category: vpp

NL: de Centrica DSR-trading
Transcription: ˈsɛntrɪka deːʔɛsʔɛr ˈtreːdɪŋ
RU: Centrica DSR-trading
Example_NL: Centrica DSR-trading platform voor industriële flex.
Example_RU: Centrica DSR-trading платформа для промышл. флекс.
Category: vpp

NL: de Limejump VPP UK
Transcription: laɪmˈʤʌmp veːpeːpeː juːkeː
RU: Limejump VPP UK
Example_NL: Limejump Shell-dochter UK VPP-platform.
Example_RU: Limejump дочь Shell UK VPP-платформа.
Category: vpp

NL: de Flexitricity UK
Transcription: flɛksiˈtrɪsiti juːkeː
RU: Flexitricity UK
Example_NL: Flexitricity UK demand-side response aggregator.
Example_RU: Flexitricity UK — demand-side response агрегатор.
Category: vpp

NL: de Restore NV België
Transcription: rɛsˈtɔːr ʔɛnveː ˈbɛlxijʏm
RU: Restore NV Бельгия
Example_NL: Restore NV Belgisch DSR-aggregator overgenomen door Centrica.
Example_RU: Restore NV — бельг. DSR-агрегатор куплен Centrica.
Category: vpp

NL: de Energy Pool France
Transcription: ˈʔɛnərdʒi pul frɑns
RU: Energy Pool France
Example_NL: Energy Pool France DSR-aggregator voor industrie.
Example_RU: Energy Pool France DSR-агрегатор для промышл.
Category: vpp

NL: de Voltalis VPP
Transcription: vɔlˈtalis veːpeːpeː
RU: Voltalis VPP
Example_NL: Voltalis VPP residential-cluster van elektr-radiatoren.
Example_RU: Voltalis VPP кластер бытовых электр-радиаторов.
Category: vpp

NL: de Schneider Wiser EnergyIQ
Transcription: ˈʃnaɪdər ˈʋaɪzər ˈʔɛnərdʒiʔaɪkjuː
RU: Schneider Wiser EnergyIQ
Example_NL: Schneider Wiser EnergyIQ monitoring voor consumenten.
Example_RU: Schneider Wiser EnergyIQ мониторинг для потребителей.
Category: applications

NL: de Withings Energy
Transcription: ˈʋɪθɪŋz ˈʔɛnərdʒi
RU: Withings Energy
Example_NL: Withings Energy slim CT-meter voor energie-monitoring.
Example_RU: Withings Energy умный CT-метр для энерго-мониторинга.
Category: applications

NL: de Sense home energy
Transcription: sɛns ɦoʊm ˈʔɛnərdʒi
RU: Sense home energy
Example_NL: Sense home energy monitor met machine-learning identificatie.
Example_RU: Sense home energy монитор с ML-идентификацией.
Category: applications

NL: de Emporia Vue
Transcription: ʔɛmˈpɔːrja vjuː
RU: Emporia Vue
Example_NL: Emporia Vue Gen 3 16-CT-monitor voor circuit-level.
Example_RU: Emporia Vue Gen 3 16-CT-монитор для circuit-level.
Category: applications

NL: de IotaWatt
Transcription: ˈʔaɪoːtaʋɔt
RU: IotaWatt
Example_NL: IotaWatt open-source 14-CT energy monitor.
Category: applications

NL: de Shelly EM3
Transcription: ˈʃɛli ʔiːʔɛm drɪː
RU: Shelly EM3
Example_NL: Shelly EM3 3-fase energie-meter voor Home Assistant.
Example_RU: Shelly EM3 3-фазный энерго-метр для Home Assistant.
Category: applications

NL: de P1-poort smart-meter
Transcription: peːʔeːn poːrt smɑrt ˈmiːtər
RU: P1-порт smart-meter
Example_NL: P1-poort op DSMR-meter voor lokale uitlezing.
Example_RU: P1-порт на DSMR-метре для локального чтения.
Category: applications

NL: de SMR-protocol Belgie
Transcription: ʔɛsʔɛmʔɛr proːtoːˈkɔl ˈbɛlxijʏm
RU: SMR-протокол Бельгия
Example_NL: SMR e-MUCS protocol voor Vlaamse en Waalse smart-meters.
Example_RU: SMR e-MUCS протокол для фламандских и валлонских smart-meters.
Category: applications

NL: de HomeWizard P1-meter
Transcription: ɦoːmˈʋizɑrt peːʔeːn ˈmiːtər
RU: HomeWizard P1-meter
Example_NL: HomeWizard P1-meter Wi-Fi voor energie-data NL.
Example_RU: HomeWizard P1-meter Wi-Fi для энерго-данных NL.
Category: applications

NL: de Youless LS120
Transcription: ˈjuːlɛs ʔɛlʔɛs ˈɦɔndərttʋɪntɪx
RU: Youless LS120
Example_NL: Youless LS120 P1-meter Nederlandse fabrikant.
Example_RU: Youless LS120 P1-meter — нидерл. производитель.
Category: applications

NL: de Slimme Lezer
Transcription: ˈslɪmə ˈleːzər
RU: Slimme Lezer
Example_NL: Slimme Lezer P1-poort module open-source NL.
Example_RU: Slimme Lezer P1-порт модуль open-source NL.
Category: applications

NL: de DSMR-reader Python
Transcription: deːʔɛsʔɛmʔɛr ˈriːdər ˈpaɪθən
RU: DSMR-reader Python
Example_NL: DSMR-reader Python webapp voor P1-data-logging.
Example_RU: DSMR-reader Python webapp для P1-data-logging.
Category: applications

NL: de Home Assistant integration
Transcription: ɦoʊm əˈsɪstənt ʔɪntəˈxraːʃən
RU: Home Assistant интеграция
Example_NL: Home Assistant DSMR-integratie voor smart-home dashboards.
Example_RU: Home Assistant DSMR-интеграция для smart-home dashboards.
Category: applications

NL: de OpenEMS framework
Transcription: ˈʔoːpənʔeːʔɛmʔɛs ˈfreːmwɜːrk
RU: OpenEMS framework
Example_NL: OpenEMS open-source EMS-framework Duitse oorsprong.
Example_RU: OpenEMS open-source EMS-фреймворк нем. происхождение.
Category: applications

NL: de FENECON Pro
Transcription: fɛnɛˈkɔn proː
RU: FENECON Pro
Example_NL: FENECON Pro 9-12 industriële BESS Duitsland OpenEMS.
Example_RU: FENECON Pro 9-12 промышл. BESS Германия OpenEMS.
Category: products

NL: de Fronius GEN24 Plus
Transcription: ˈfroːnijʏs ʤɛn firʔɛnˈtʋɪntɪx pɫʏs
RU: Fronius GEN24 Plus
Example_NL: Fronius GEN24 Plus hybride met BYD-batterij-koppeling.
Example_RU: Fronius GEN24 Plus гибрид с BYD-батарей-связью.
Category: products

NL: de Solis S6 EH3P
Transcription: ˈsoːlis ʔɛs zɛs ʔeːhɑː drɪː peː
RU: Solis S6 EH3P
Example_NL: Solis S6 EH3P 3-fase hybride 5-15kW.
Example_RU: Solis S6 EH3P 3-фаза гибрид 5-15кВт.
Category: products

NL: de Sofar HYD-EP
Transcription: ˈsoːfaːr ɦɪt ʔiːpeː
RU: Sofar HYD-EP
Example_NL: Sofar HYD-EP 3-fase hybride met BYD/Pylontech.
Example_RU: Sofar HYD-EP 3-фаза гибрид с BYD/Pylontech.
Category: products

NL: de Sofar 3-fase hybride
Transcription: ˈsoːfaːr drɪː ˈfaːzə ˌɦiːˈbridə
RU: Sofar 3-фаза гибрид
Example_NL: Sofar HYD 5-20K-3PH 3-fase hybride omvormer.
Example_RU: Sofar HYD 5-20K-3PH 3-фазный гибрид-инвертор.
Category: products

NL: de SAJ H1 hybride
Transcription: sɑj ɦaː ʔeːn ˌɦiːˈbridə
RU: SAJ H1 гибрид
Example_NL: SAJ H1 single-phase hybride 3-6kW Chinees.
Example_RU: SAJ H1 single-phase гибрид 3-6кВт Китай.
Category: products

NL: de Foxess T-series
Transcription: fɔks ʔɛs teː ˈsɪriz
RU: Foxess T-series
Example_NL: FoxESS T-Series 3-fase hybride 5-10kW.
Example_RU: FoxESS T-Series 3-фаза гибрид 5-10кВт.
Category: products

NL: de Felicity hybride
Transcription: fəˈlɪsiti ˌɦiːˈbridə
RU: Felicity гибрид
Example_NL: Felicity Solar hybride 3-15kW Chinees.
Example_RU: Felicity Solar гибрид 3-15кВт Китай.
Category: products

NL: de Atess PCS-30K
Transcription: ˈʔatɛs peːseːʔɛs drɪːˈtɪx kaː
RU: Atess PCS-30K
Example_NL: Atess PCS-30K commerciële omvormer met batterijport.
Example_RU: Atess PCS-30K коммерч. инвертор с battery-портом.
Category: products

NL: de Goodwe ET-serie
Transcription: ˈɡʊdʋeː ʔiːteː ˈseːri
RU: Goodwe ET-серия
Example_NL: Goodwe ET-serie 3-fase hybride 5-20kW.
Example_RU: Goodwe ET-серия 3-фаза гибрид 5-20кВт.
Category: products

NL: de Goodwe SBP G3
Transcription: ˈɡʊdʋeː ʔɛsbeːpeː ʤeː drɪː
RU: Goodwe SBP G3
Example_NL: Goodwe SBP G3 AC-coupled retrofit BESS-koppeling.
Example_RU: Goodwe SBP G3 AC-coupled ретрофит BESS-связь.
Category: products

NL: de Solis RHI-3P
Transcription: ˈsoːlis ʔɛrhɑːʔaɪ drɪːpeː
RU: Solis RHI-3P
Example_NL: Solis RHI-3P 3-fase 5-20kW commerciële hybride.
Example_RU: Solis RHI-3P 3-фаза 5-20кВт коммерч. гибрид.
Category: products

NL: de Tigo TS4 optimizer
Transcription: ˈtaɪɣoː teːʔɛs fir ˈʔɔptiˌmaɪzər
RU: Tigo TS4 optimizer
Example_NL: Tigo TS4 power optimizer voor PV-module-niveau.
Example_RU: Tigo TS4 power optimizer для PV-модуль-уровня.
Category: products

NL: de SolarEdge Power Optimizer
Transcription: ˈsoːlərˌɛdʒ ˈpaʊər ˈʔɔptiˌmaɪzər
RU: SolarEdge Power Optimizer
Example_NL: SolarEdge Power Optimizer P850 voor 60-cell module.
Example_RU: SolarEdge Power Optimizer P850 для 60-cell модуля.
Category: products

NL: de Enphase IQ8 microinverter
Transcription: ˈʔɛnfeːs ʔaɪˈkʲuː ʔɑxt ˈmaɪkroʊʔɪnˌvɛrtər
RU: Enphase IQ8 microinverter
Example_NL: Enphase IQ8 microinverter grid-forming residential PV.
Example_RU: Enphase IQ8 microinverter grid-forming жилой PV.
Category: products

NL: de Enphase Combiner 6C
Transcription: ˈʔɛnfeːs ˈkɔmbaɪnər zɛs seː
RU: Enphase Combiner 6C
Example_NL: Enphase Combiner 6C aggregeert microinverter-AC.
Example_RU: Enphase Combiner 6C агрегирует microinverter-AC.
Category: products

NL: de Tigo EI Residential
Transcription: ˈtaɪɣoː ʔɛiˈʔaɪ rɛzɪˈdɛntʃəl
RU: Tigo EI Residential
Example_NL: Tigo EI Residential hybride met optimizer-integratie.
Example_RU: Tigo EI Residential гибрид с optimizer-интеграцией.
Category: products

NL: de APsystems QS1A
Transcription: ʔeːpiː ˈsɪstəmz kjuːʔɛs ʔeːn ʔaː
RU: APsystems QS1A
Example_NL: APsystems QS1A microinverter voor 4 PV-modules.
Example_RU: APsystems QS1A microinverter для 4 PV-модулей.
Category: products

NL: de Hoymiles HM-1500
Transcription: ˈɦɔɪmiːlz ɦɑː ʔɛm ˌʔeːnˈvɛifɦɔndərt
RU: Hoymiles HM-1500
Example_NL: Hoymiles HM-1500 microinverter voor 4 PV-modules.
Example_RU: Hoymiles HM-1500 microinverter для 4 PV-модулей.
Category: products

NL: de Hoymiles MS-A2
Transcription: ˈɦɔɪmiːlz ʔɛmʔɛs ʔaː tʋeː
RU: Hoymiles MS-A2
Example_NL: Hoymiles MS-A2 single-microinverter voor balkon-PV.
Example_RU: Hoymiles MS-A2 single-microinverter для балконного PV.
Category: products

NL: de TSUN microinverter
Transcription: tsʌn ˈmaɪkroʊʔɪnˌvɛrtər
RU: TSUN microinverter
Example_NL: TSUN MS800 microinverter populair voor balkon-PV.
Example_RU: TSUN MS800 microinverter популярен для балконного PV.
Category: products

NL: de Deye SUN-M80G3
Transcription: ˈdeːjə sʌn ʔɛm ˈʔɑxtɪx ʤeː drɪː
RU: Deye SUN-M80G3
Example_NL: Deye SUN-M80G3 microinverter 800W EU-versie.
Example_RU: Deye SUN-M80G3 microinverter 800Вт EU-версия.
Category: products

NL: de balkon-zonneset
Transcription: ˈbɑlkɔn ˈzɔnəsɛt
RU: балкон-солнечный набор
Example_NL: Balkon-zonneset 600-800W steker-PV in Duitsland legaal.
Example_RU: Балкон-солнечный набор 600-800Вт plug-PV — легально в DE.
Category: applications

NL: de plug-and-play PV
Transcription: plʏx ʔɛnt pleɪ peːfeː
RU: plug-and-play PV
Example_NL: Plug-and-play PV met VDE-AR-N 4105 compliance.
Example_RU: Plug-and-play PV с VDE-AR-N 4105 compliance.
Category: applications

NL: de Wieland-stekker
Transcription: ˈʋilɑnt ˈstɛkər
RU: Wieland-разъём
Example_NL: Wieland-stekker veiliger dan schuko voor balkon-PV.
Example_RU: Wieland-разъём — безопаснее schuko для балконного PV.
Category: applications

NL: de NEN 1010 balkon-PV
Transcription: neːn ˈʔeːnnʏlˈtin ˈbɑlkɔn peːfeː
RU: NEN 1010 балкон-PV
Example_NL: NEN 1010 NL eist nog steeds vaste aansluiting balkon-PV.
Example_RU: NEN 1010 NL требует постоянного подключения балкон-PV.
Category: applications

NL: de zonnewindeling-paneel
Transcription: ˈzɔnəˌʋɪndəlɪŋ paˈneːl
RU: солнечно-ветровая панель
Example_NL: Zonnewindeling-paneel hybride generator wind+PV.
Example_RU: Солнечно-ветровая панель гибрид генератор ветер+PV.
Category: applications

NL: de Aurora wind turbine
Transcription: ʔɔˈroːra ʋɪnt ˈtɜːrbaɪn
RU: Aurora wind turbine
Example_NL: Aurora Vertical 3-5kW kleine windturbine.
Example_RU: Aurora Vertical 3-5кВт малая ветр-турбина.
Category: products

NL: de Skystream wind
Transcription: ˈskaɪstrim ʋɪnt
RU: Skystream wind
Example_NL: Skystream 3.7 kleine wind voor residential.
Example_RU: Skystream 3.7 малая ветр для residential.
Category: products

NL: de Bergey Excel
Transcription: ˈbɜːrxi ʔɛkˈsɛl
RU: Bergey Excel
Example_NL: Bergey Excel 10kW small-wind voor farm-toepassing.
Example_RU: Bergey Excel 10кВт small-wind для farm-применения.
Category: products

NL: de SD Wind XZeres
Transcription: ʔɛsdeː ʋɪnt ʔɛksˈzɛrəs
RU: SD Wind XZeres
Example_NL: SD Wind XZeres-overgenomen small-wind 10kW.
Example_RU: SD Wind XZeres-куплен small-wind 10кВт.
Category: products

NL: de Britwind R9000
Transcription: ˈbritʋɪnt ʔɛr neːɣənˈdaʊzənt
RU: Britwind R9000
Example_NL: Britwind R9000 5kW UK kleine wind.
Example_RU: Britwind R9000 5кВт UK малая ветр.
Category: products

NL: de Endurance E-3120
Transcription: ʔɛnˈdjuːrəns ʔiː ʔeːnʔɛnˈdɛrtɪxˈtʋɪntɪx
RU: Endurance E-3120
Example_NL: Endurance E-3120 50kW kleine wind UK.
Example_RU: Endurance E-3120 50кВт малая ветр UK.
Category: products

NL: de Norvento nED 100
Transcription: nɔrˈvɛnto ʔɛnʔiːdeː ˈɦɔndərt
RU: Norvento nED 100
Example_NL: Norvento nED 100 100kW kleine wind Spanje.
Example_RU: Norvento nED 100 100кВт малая ветр Испания.
Category: products

NL: de SD7 Wind Power
Transcription: ʔɛsdeːˈzeːvən ʋɪnt ˈpaʊər
RU: SD7 Wind Power
Example_NL: SD7 Wind Power Italië 3-5kW small-wind.
Example_RU: SD7 Wind Power Италия 3-5кВт small-wind.
Category: products

NL: de Vestas V52-850
Transcription: ˈvɛstas feː tʋeːʔɛnˈvɛiftɪx ʔɑxtˈɦɔndərt vɛiftɪx
RU: Vestas V52-850
Example_NL: Vestas V52-850 850kW kleine industriële turbine.
Example_RU: Vestas V52-850 850кВт малая промышл. турбина.
Category: products

NL: de Enercon E-44
Transcription: ʔeːnərˈkɔn ʔiː firʔɛnˈfirtɪx
RU: Enercon E-44
Example_NL: Enercon E-44 900kW direct-drive klein-utility.
Example_RU: Enercon E-44 900кВт direct-drive малая utility.
Category: products

NL: de EWT DW61
Transcription: ʔeːweːteː deːʋeːʔeːnʔɛnˈzɛstɪx
RU: EWT DW61
Example_NL: EWT DW61 1MW Nederlandse onshore-windturbine.
Example_RU: EWT DW61 1МВт нидерл. onshore-ветр-турбина.
Category: products

NL: de WES50 Lagerwey
Transcription: ʋɛs vɛiftɪx ˈlaːxərvɛɪ
RU: WES50 Lagerwey
Example_NL: WES50 Lagerwey 250kW kleine windturbine NL.
Example_RU: WES50 Lagerwey 250кВт малая ветр-турбина NL.
Category: products

NL: de XEMC Darwind
Transcription: ʔɛksʔɛmseː dɑrˈwɪnt
RU: XEMC Darwind
Example_NL: XEMC Darwind D5000 5MW offshore-turbine Nederlands.
Example_RU: XEMC Darwind D5000 5МВт offshore-турбина нидерл.
Category: products

NL: de Lagerwey L82
Transcription: ˈlaːxərvɛɪ ʔɛl tʋeːʔɛnˈʔɑxtɪx
RU: Lagerwey L82
Example_NL: Lagerwey L82 1.7MW direct-drive overgenomen door Enercon.
Example_RU: Lagerwey L82 1.7МВт direct-drive — куплен Enercon.
Category: products

NL: de 2-B Energy
Transcription: tʋeː beː ˈʔɛnərdʒi
RU: 2-B Energy
Example_NL: 2-B Energy 2-blads offshore windturbine prototype.
Example_RU: 2-B Energy 2-лопастной offshore ветр-прототип.
Category: products

NL: de SeaTwirl VAWT
Transcription: ˈsiːtʋɪrl veːʔaːdʋeːteː
RU: SeaTwirl VAWT
Example_NL: SeaTwirl Zweedse drijvende verticale-as-turbine.
Example_RU: SeaTwirl шведская плавающая вертикально-осевая турбина.
Category: products

NL: de Eolico VAWT
Transcription: ʔeːoːˈliːkoː veːʔaːdʋeːteː
RU: Eolico VAWT
Example_NL: Eolico Italië verticale wind voor urban-pilot.
Example_RU: Eolico Италия вертикальная wind для urban-пилот.
Category: products

NL: de Aeolos Hawi
Transcription: ʔeːoːˈloːs ˈɦaːʋi
RU: Aeolos Hawi
Example_NL: Aeolos Hawi 5-50kW kleine wind voor agro.
Example_RU: Aeolos Hawi 5-50кВт малая wind для агро.
Category: products

NL: de Ryse Energy E-5
Transcription: raɪs ˈʔɛnərdʒi ʔiː vɛif
RU: Ryse Energy E-5
Example_NL: Ryse Energy E-5 small-wind 6kW UK.
Example_RU: Ryse Energy E-5 small-wind 6кВт UK.
Category: products

NL: de Vortex Bladeless
Transcription: ˈvɔrtɛks ˈbleːdləs
RU: Vortex Bladeless
Example_NL: Vortex Bladeless oscillerende windgenerator Spanje.
Example_RU: Vortex Bladeless осциллирующий ветр-генератор Испания.
Category: products

NL: de Wind Tree Newwind
Transcription: ʋɪnt triː nuːˈʋɪnt
RU: Wind Tree Newwind
Example_NL: Wind Tree Newwind kleine VAWT-cluster Frankrijk urban.
Example_RU: Wind Tree Newwind малый VAWT-кластер Франция urban.
Category: products

NL: de battery as a service
Transcription: ˈbɛtəri ɛz ə ˈsɜːrvɪs
RU: battery as a service (BaaS)
Example_NL: BaaS-model abonnementsdienst voor batterijen i.p.v. koop.
Example_RU: BaaS-модель абонементская услуга для батарей вместо покупки.
Category: business

NL: de NIO Power Swap
Transcription: ˈniːʔoː ˈpaʊər swɔp
RU: NIO Power Swap
Example_NL: NIO Power Swap stations wisselen batterij in 3 minuten.
Example_RU: NIO Power Swap станции меняют батарею за 3 минуты.
Category: business

NL: de Gogoro swap
Transcription: ˈɡoɣoroʊ swɔp
RU: Gogoro swap
Example_NL: Gogoro Smart Battery Swapping voor scooters Taiwan.
Example_RU: Gogoro Smart Battery Swapping для скутеров Тайвань.
Category: business

NL: de Sun Mobility India
Transcription: sʌn moʊˈbɪləti ˈʔɪndja
RU: Sun Mobility India
Example_NL: Sun Mobility battery-swap netwerk India e-rickshaws.
Example_RU: Sun Mobility battery-swap сеть Индия e-rickshaws.
Category: business

NL: de Ample swap stations
Transcription: ˈʔɛmpəl swɔp ˈsteːʃənz
RU: Ample swap stations
Example_NL: Ample modular battery swap voor ride-share fleet.
Example_RU: Ample modular battery swap для ride-share fleet.
Category: business

NL: de battery passport id
Transcription: ˈbɛtəri ˈpɑspɔrt ʔaɪˈdiː
RU: battery passport ID
Example_NL: Battery passport ID-keten via blockchain en QR.
Example_RU: Battery passport ID-цепочка через blockchain и QR.
Category: regulation

NL: de cradle-to-grave LCA
Transcription: ˈkreːdəl tu ɣreːv ʔɛlseːʔaː
RU: cradle-to-grave LCA
Example_NL: Cradle-to-grave LCA batterij grondstof tot recycling.
Example_RU: Cradle-to-grave LCA батареи сырьё до recycling.
Category: regulation

NL: de GAIA-X EU cloud
Transcription: ˈxaɪja ʔɛks ʔiːjuː klɑʊt
RU: GAIA-X EU cloud
Example_NL: GAIA-X Europese cloud-infrastructuur initiatief.
Example_RU: GAIA-X — европ. cloud-инфра инициатива.
Category: regulation

NL: de Global Battery Alliance
Transcription: ˈxloːbəl ˈbɛtəri əˈlaɪəns
RU: Global Battery Alliance
Example_NL: GBA battery passport richtlijnen voor circulaire economie.
Example_RU: GBA — battery passport директивы для циркулярной экономики.
Category: regulation

NL: de Cobalt for Development
Transcription: ˈkoːbɑlt fɔr dɪˈvɛləpmənt
RU: Cobalt for Development
Example_NL: Cobalt for Development project responsibly-sourced DRC.
Example_RU: Cobalt for Development project — ответственно добытый DRC.
Category: regulation

NL: de RMI Initiative
Transcription: ʔɛrʔɛmʔaɪ ʔɪˈnɪʃətɪv
RU: RMI инициатива
Example_NL: Responsible Minerals Initiative audits supply-chain.
Example_RU: Responsible Minerals Initiative — аудит supply-chain.
Category: regulation

NL: de IRMA-standaard
Transcription: ʔɪrˈma ˈstɑndɑrt
RU: стандарт IRMA
Example_NL: IRMA Initiative for Responsible Mining Assurance.
Example_RU: IRMA — Initiative for Responsible Mining Assurance.
Category: regulation

NL: de ICMM ESG standaard
Transcription: ʔaɪseːʔɛmʔɛm ʔiːʔɛsʤeː ˈstɑndɑrt
RU: ICMM ESG стандарт
Example_NL: ICMM International Council on Mining and Metals.
Category: regulation

NL: de OECD Due Diligence
Transcription: ʔoːʔiːseːdeː dju ˈdɪlɪʤəns
RU: OECD Due Diligence
Example_NL: OECD Due Diligence Guidance voor conflict-mineralen.
Example_RU: OECD Due Diligence Guidance — для конфликт-минералов.
Category: regulation

NL: de EU CRMA wet
Transcription: ʔiːjuː seːʔɛrʔɛmʔaː ʋɛt
RU: EU CRMA закон
Example_NL: EU Critical Raw Materials Act 2024 strategische lijst.
Example_RU: EU Critical Raw Materials Act 2024 — стратег. список.
Category: regulation

NL: de US Inflation Reduction Act
Transcription: juːʔɛs ʔɪnˈfleːʃən rɪˈdʌkʃən ʔɛkt
RU: US IRA закон
Example_NL: US Inflation Reduction Act $369B clean-energy stimulus.
Example_RU: US Inflation Reduction Act $369 млрд clean-energy стимул.
Category: regulation

NL: de Section 45X IRA
Transcription: ˈsɛkʃən vɛifʔɛnˈfirtɪx ʔɛks ʔaɪʔɛrʔaː
RU: Section 45X IRA
Example_NL: Section 45X tax-credits voor lokale celproductie USA.
Example_RU: Section 45X tax-credits для локального производства ячеек USA.
Category: regulation

NL: de Section 30D IRA
Transcription: ˈsɛkʃən ˈdɛrtɪx deː ʔaɪʔɛrʔaː
RU: Section 30D IRA
Example_NL: Section 30D $7500 EV-credits met FEOC-restricties.
Example_RU: Section 30D $7500 EV-credits с FEOC-ограничениями.
Category: regulation

NL: de FEOC-restrictie
Transcription: feːʔɔk rɛsˈtrɪksi
RU: FEOC-ограничение
Example_NL: FEOC Foreign Entity Of Concern China-component-restrictie.
Example_RU: FEOC Foreign Entity Of Concern — ограничение китайских компонент.
Category: regulation

NL: de CHIPS and Science Act
Transcription: tʃɪps ʔɛnt ˈsaɪəns ʔɛkt
RU: CHIPS and Science Act
Example_NL: CHIPS Act USA $52B voor halfgeleider-productie.
Example_RU: CHIPS Act USA $52 млрд для производства полупроводников.
Category: regulation

NL: de Section 232 tariffs
Transcription: ˈsɛkʃən tʋeːʔɛndrɪːˈtɪx ˈtarɪfs
RU: Section 232 tariffs
Example_NL: Section 232 USA staal- en aluminium-tariefs.
Example_RU: Section 232 USA — тарифы стали и алюминия.
Category: regulation

NL: de NextGen EU
Transcription: nɛkst ʤɛn ʔiːjuː
RU: NextGen EU
Example_NL: NextGenerationEU 800B-pakket post-COVID met green-deal.
Example_RU: NextGenerationEU 800B-пакет post-COVID с green-deal.
Category: regulation

NL: de IPCEI Battery
Transcription: ʔiːpeːseːʔeːʔaɪ ˈbɛtəri
RU: IPCEI Battery
Example_NL: IPCEI Important Project Common European Interest Batteries.
Category: regulation

NL: de Innovation Fund EU
Transcription: ʔɪnoˈveːʃən fʌnd ʔiːjuː
RU: Innovation Fund EU
Example_NL: Innovation Fund EU subsidie voor low-carbon-projecten.
Example_RU: Innovation Fund EU субсидия для low-carbon-проектов.
Category: regulation

NL: de Mission Innovation 2.0
Transcription: ˈmɪʃən ʔɪnoˈveːʃən tʋeːˈnʏl
RU: Mission Innovation 2.0
Example_NL: Mission Innovation 2.0 22-landen clean-energy R&D.
Example_RU: Mission Innovation 2.0 — 22 страны clean-energy R&D.
Category: regulation

NL: de IEA Energy Outlook
Transcription: ʔaɪʔiːʔeɪ ˈʔɛnərdʒi ˈʔaʊtlʊk
RU: IEA Energy Outlook
Example_NL: IEA World Energy Outlook jaarlijks toonaangevend.
Example_RU: IEA World Energy Outlook — ежегодный авторитетный отчёт.
Category: markets

NL: de IEA NZE-scenario
Transcription: ʔaɪʔiːʔeɪ ʔɛnzɛiˈʔiː stsɛˈnaːrjoː
RU: IEA NZE-сценарий
Example_NL: IEA Net Zero Emissions 2050 scenario voor 1.5°C.
Example_RU: IEA Net Zero Emissions 2050 сценарий для 1.5°C.
Category: markets

NL: de IRENA outlook
Transcription: ʔiːˈreːna ˈʔaʊtlʊk
RU: IRENA outlook
Example_NL: IRENA International Renewable Energy Agency outlook.
Category: markets

NL: de DNV Energy Transition
Transcription: deːʔɛnveː ˈʔɛnərdʒi trɛnˈzɪʃən
RU: DNV Energy Transition
Example_NL: DNV Energy Transition Outlook jaarlijks rapport.
Example_RU: DNV Energy Transition Outlook — ежегодный отчёт.
Category: markets

NL: de Lazard LCOE
Transcription: ˈlaːzaːr ʔɛlseːʔoːʔeː
RU: Lazard LCOE
Example_NL: Lazard Levelized Cost of Energy jaarlijkse benchmark.
Example_RU: Lazard Levelized Cost of Energy — ежегодный benchmark.
Category: markets

NL: de Lazard LCOS
Transcription: ˈlaːzaːr ʔɛlseːʔoːʔɛs
RU: Lazard LCOS
Example_NL: Lazard Levelized Cost of Storage opslag-benchmark.
Example_RU: Lazard Levelized Cost of Storage — opslag-benchmark.
Category: markets

NL: de NREL ATB
Transcription: ˈʔɛnrɛl ʔaːteːbeː
RU: NREL ATB
Example_NL: NREL Annual Technology Baseline cost-data USA.
Example_RU: NREL Annual Technology Baseline — cost-данные USA.
Category: markets

NL: de PNNL storage cost
Transcription: peːʔɛnʔɛnʔɛl ˈstɔridʒ kɔst
RU: PNNL storage cost
Example_NL: PNNL Pacific Northwest National Lab storage cost-survey.
Category: markets

NL: de SNL Sandia BESS
Transcription: ʔɛsʔɛnʔɛl ˈsandja beːʔɛsʔɛs
RU: SNL Sandia BESS
Example_NL: Sandia National Labs BESS-onderzoek en data-publicaties.
Example_RU: Sandia National Labs — BESS-исследования и data-публикации.
Category: markets

NL: de Argonne National Lab
Transcription: ˈʔɑrxɔn ˈnɛʃənəl lɛb
RU: Argonne National Lab
Example_NL: Argonne National Lab batterij-onderzoek inclusief CAMP.
Example_RU: Argonne National Lab batterij-исследования вкл. CAMP.
Category: markets

NL: de LBNL BatLab
Transcription: ʔɛlbeːʔɛnʔɛl ˈbɛtlɛb
RU: LBNL BatLab
Example_NL: Lawrence Berkeley NL batterij-pilot voor academisch.
Example_RU: Lawrence Berkeley NL batterij-пилот для академ.
Category: markets

NL: de Oak Ridge NL battery
Transcription: ʔoʊk rɪdʒ ʔɛnʔɛl ˈbɛtəri
RU: Oak Ridge NL battery
Example_NL: Oak Ridge National Lab batterij-recycling R&D.
Example_RU: Oak Ridge National Lab — batterij-recycling R&D.
Category: markets

NL: de Fraunhofer ISE batterij
Transcription: ˈfraʊnˌɦɔːfər ʔiːʔɛsʔɛː bɑtəˈrɛi
RU: Fraunhofer ISE батарея
Example_NL: Fraunhofer ISE Freiburg batterij en PV-onderzoek DE.
Example_RU: Fraunhofer ISE Freiburg — batterij и PV-исследования DE.
Category: markets

NL: de Fraunhofer IFAM Bremen
Transcription: ˈfraʊnˌɦɔːfər ʔiːˈfaːm ˈbreːmən
RU: Fraunhofer IFAM Bremen
Example_NL: Fraunhofer IFAM batterij-procestechnologie Bremen.
Example_RU: Fraunhofer IFAM — batterij-процесс-технология Bremen.
Category: markets

NL: de Helmholtz Ulm battery
Transcription: ˈɦɛlmhɔlts ʔʊlm ˈbɛtəri
RU: Helmholtz Ulm батарея
Example_NL: Helmholtz-Institut Ulm batterij-fundamental research.
Example_RU: Helmholtz-Institut Ulm — batterij-fundamental research.
Category: markets

NL: de TNO Nederland batterij
Transcription: teːʔɛnʔoː ˈneːdərlɑnt bɑtəˈrɛi
RU: TNO Нидерланды батарея
Example_NL: TNO Nederlandse organisatie batterij-onderzoek Petten.
Example_RU: TNO нидерл. организация — batterij-исследования Petten.
Category: markets

NL: de DIFFER Eindhoven
Transcription: ˈdɪfər ˈʔɛintˌɦoːvən
RU: DIFFER Эйндховен
Example_NL: DIFFER Dutch Institute Fundamental Energy Research.
Category: markets

NL: de Battolyser BV
Transcription: bɑtoːˈlaɪzər beːveː
RU: Battolyser BV
Example_NL: Battolyser BV Delft combineert batterij en elektrolyse.
Example_RU: Battolyser BV Delft — сочетает батарею и электролиз.
Category: products

NL: de Imec batterij Leuven
Transcription: ˈʔaɪmɛk bɑtəˈrɛi ˈløvən
RU: Imec battery Leuven
Example_NL: Imec batterij-onderzoek Leuven volledig-solid-state focus.
Example_RU: Imec batterij-исследования Leuven — full-solid-state фокус.
Category: markets

NL: de CIDETEC Spain
Transcription: siːdɛˈtɛk speɪn
RU: CIDETEC Spain
Example_NL: CIDETEC Spaans batterij- en surface-engineering research.
Example_RU: CIDETEC испанский batterij- и surface-engineering research.
Category: markets

NL: de CIC EnergiGUNE Spain
Transcription: siːʔaɪˌseː ʔeːnɛrxiˈxuːne speɪn
RU: CIC EnergiGUNE Spain
Example_NL: CIC EnergiGUNE Baskenland batterij-research.
Example_RU: CIC EnergiGUNE Страна Басков — batterij-research.
Category: markets

NL: de RISE Sweden
Transcription: raɪs ˈswiːdən
RU: RISE Sweden
Example_NL: RISE Research Institutes Sweden batterij-faciliteit.
Example_RU: RISE Research Institutes Sweden — batterij-объект.
Category: markets

NL: de SINTEF Noorwegen
Transcription: ˈsɪntəf ˈnoːrʋeːɣən
RU: SINTEF Норвегия
Example_NL: SINTEF Noorse onderzoeksorganisatie batterij-systeem.
Example_RU: SINTEF норв. исслед. организация — batterij-система.
Category: markets

NL: de WSI VITO Belgium
Transcription: veːʔɛsʔaɪ ˈvito ˈbɛlxijʏm
RU: WSI VITO Belgium
Example_NL: VITO Vlaamse Instelling Technologisch Onderzoek.
Category: markets

NL: de SCK CEN Belgium
Transcription: ʔɛsseːkaː seːˈʔɛn ˈbɛlxijʏm
RU: SCK CEN Belgium
Example_NL: SCK CEN Belgisch nucleair onderzoekscentrum Mol.
Example_RU: SCK CEN бельг. ядерный исслед. центр Mol.
Category: markets

NL: de KU Leuven battery
Transcription: kaːʔuː ˈløvən ˈbɛtəri
RU: KU Leuven battery
Example_NL: KU Leuven battery research onder Prof Adschiri.
Example_RU: KU Leuven battery research под Prof Adschiri.
Category: markets

NL: de TU Delft battery
Transcription: teːˈʔuː dɛlft ˈbɛtəri
RU: TU Delft battery
Example_NL: TU Delft battery group onder Prof Marnix Wagemaker.
Example_RU: TU Delft battery group под Prof Marnix Wagemaker.
Category: markets

NL: de TU Eindhoven battery
Transcription: teːˈʔuː ˈʔeintˌɦoːvən ˈbɛtəri
RU: TU Eindhoven battery
Example_NL: TU Eindhoven battery research onder Prof Notten.
Example_RU: TU Eindhoven battery research под Prof Notten.
Category: markets

NL: de Twente UT battery
Transcription: ˈtʋɛntə ʔuːteː ˈbɛtəri
RU: Twente UT battery
Example_NL: Universiteit Twente battery group MESA+ instituut.
Example_RU: Universiteit Twente battery group — MESA+ инст.
Category: markets

NL: de RUG Groningen battery
Transcription: rʏx ˈxroːnɪŋən ˈbɛtəri
RU: RUG Groningen battery
Example_NL: Universiteit Groningen materials chemie en batterij.
Example_RU: Univ. Groningen — materials chemie и batterij.
Category: markets

NL: de UvA Amsterdam battery
Transcription: ʔuːfeːʔaː ʔɑmstərˈdɑm ˈbɛtəri
RU: UvA Amsterdam battery
Example_NL: Universiteit van Amsterdam Van 't Hoff Institute.
Example_RU: Universiteit van Amsterdam — Van 't Hoff Institute.
Category: markets

NL: de Brightlands Chemelot
Transcription: ˈbraɪtlɑnts ʔʃeːmɛˈloː
RU: Brightlands Chemelot
Example_NL: Brightlands Chemelot Campus Sittard-Geleen chemie.
Example_RU: Brightlands Chemelot Campus Sittard-Geleen — химия.
Category: markets

NL: de Lithium Werks
Transcription: ˈlɪθijəm vɛrks
RU: Lithium Werks
Example_NL: Lithium Werks NL-Chinees LFP-fabrikant failliet 2019.
Example_RU: Lithium Werks NL-китайский LFP-производитель — банкрот 2019.
Category: history

NL: de Sea Lithium NL
Transcription: siː ˈlɪθijəm ʔɛnʔɛl
RU: Sea Lithium NL
Example_NL: Sea Lithium NL pilot DLE met zeewater.
Example_RU: Sea Lithium NL — пилот DLE с морской водой.
Category: markets

NL: de Stenoa BV
Transcription: ˈstenoːa beːveː
RU: Stenoa BV
Example_NL: Stenoa BV Nederlandse BESS-EPC voor C&I-segment.
Example_RU: Stenoa BV нидерл. BESS-EPC — для C&I-сегмента.
Category: companies

NL: de Storm Energy Solutions
Transcription: stɔrm ˈʔɛnərdʒi soːˈluːʃənz
RU: Storm Energy Solutions
Example_NL: Storm Energy NL BESS-developer voor wind+BESS.
Example_RU: Storm Energy NL BESS-developer для ветер+BESS.
Category: companies

NL: de SemperPower Lelystad
Transcription: ˈsɛmpərpaʊər ˈleːlistɑt
RU: SemperPower Lelystad
Example_NL: SemperPower Lelystad nieuwe BESS-locaties 2025.
Example_RU: SemperPower Lelystad — новые BESS-локации 2025.
Category: companies

NL: de Wattlab BESS
Transcription: ʋɔtlɑp beːʔɛsʔɛs
RU: Wattlab BESS
Example_NL: Wattlab NL ontwikkelt zonne- en batterij-toepassingen.
Example_RU: Wattlab NL разрабатывает солнечные и batterij-приложения.
Category: companies

NL: de E-Storage NL
Transcription: ʔiː ˈstɔridʒ ʔɛnʔɛl
RU: E-Storage NL
Example_NL: E-Storage NL specialist in BESS-engineering.
Example_RU: E-Storage NL — специалист BESS-engineering.
Category: companies

NL: de SolarNRG BESS
Transcription: ˈsoːlərʔɛnʔɛrʤi beːʔɛsʔɛs
RU: SolarNRG BESS
Example_NL: SolarNRG NL BESS-installateur voor residentiële segment.
Example_RU: SolarNRG NL — BESS-установщик residential сегмент.
Category: companies

NL: de Coolblue Energie
Transcription: ˈkulbluː ʔeːˈnɛrxi
RU: Coolblue Energie
Example_NL: Coolblue Energie NL energie-leverancier en PV-installatie.
Example_RU: Coolblue Energie NL — энерго-поставщик и PV-установка.
Category: companies

NL: de Sungevity NL
Transcription: sʌnˈʤɛviti ʔɛnʔɛl
RU: Sungevity NL
Example_NL: Sungevity Nederland PV-installateur failliet 2020.
Example_RU: Sungevity Nederland PV-установщик — банкрот 2020.
Category: companies

NL: de Sun Solar NL
Transcription: sʌn ˈsoːlər ʔɛnʔɛl
RU: Sun Solar NL
Example_NL: Sun Solar Nederland online PV-installateur.
Example_RU: Sun Solar Nederland — online PV-установщик.
Category: companies

NL: de IBC Solar NL
Transcription: ʔaɪbeːseː ˈsoːlər ʔɛnʔɛl
RU: IBC Solar NL
Example_NL: IBC Solar NL distributeur en groothandel PV.
Example_RU: IBC Solar NL — distributor и оптовик PV.
Category: companies